内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

VP スイッチングの設定

ネットワーク図

設定

確認

通常または非整形 VP トンネルの設定

ネットワーク図

設定

確認

単一サービス カテゴリのための VP トンネルの設定

ネットワーク図

設定

確認

整形 VP トンネルの設定

ネットワーク図

設定

確認

整形 VP トンネルの制限事項

複数のサービス カテゴリのための階層的な VP トンネルの設定

ネットワーク図

設定

確認

階層 VP トンネルの制限事項

トラブルシュート

概要

この文書では、virtual path（VP; 仮想パス）トンネルと VP スイッチングの設定例を紹介します。

VP スイッチングでは、スイッチングの決定は仮想パス識別子（VPI）の番号にのみ基づいて行われます。これは、管理を削減し、セルのスイッチングを高速化する、仮想チャネル（VC）スイッチングの VPI および仮想チャネル識別子（VCI）とは異なります。

VP トンネルに関しては、VP インターフェイスは ATM スイッチ上の多重化または逆多重化ポイントであり、ここでさまざまな ATM インターフェイスからの VC が、1 つのインターフェイス上の VP に集約されています。VP は、同じ VPI 番号を持つ複数の VC の集約である ATM 接続です。VP は WAN で最も頻繁に使用されます。

ATM 接続

ATM 接続の主な 2 つのタイプは VC と VP です。

VC は VPI と VCI の数によって、ATM スイッチのポート上で一意的に認識されます。

VP は ATM ポート上で、ATM ポートの VPI 番号によって一意的に認識されます。

上の図で、VC に到着する ATM セルは、セル ヘッダーの VPI と VCI の両方の番号に基づいてスイッチングされます。一方、VP に到着する ATM セルは、VPI 番号のみに基づいてスイッチングされます。ATM スイッチの設定により、スイッチが特定の VPI/VCI ペアまたは個々の VPI に対して、VC スイッチまたは VP スイッチのどちらになるかが決定します。

この図では、セルは VC または VP レベルでスイッチングされます。VC スイッチングでは、スイッチは設定済みの VPI と VCI を使用してセルを受信します。スイッチはこの後、接続テーブルを参照して、新しい VPI/VCI 値の付いた 1 つまたは複数の発信ポートを判別します。VCI/VPI 100/2および110/2はポート1に接続され、ポート2に関連付けられたVCI/VPIは110/5です。VCIはローカルでのみ有効であり、一意である必要はありません。ポート3では、それに関連付けられているVPI/VCIは1/50です。VPI/VCI 7/100および7/110はポート4に関連付けられています。

スイッチ上で、次のポートからのトラフィックを、発信ポートに切り替えることができます。たとえば、ポート1 VPI/VCI 2/100に着信するすべてのトラフィックがポート4 VPI/VCI 7/110にスイッチングされることを確認できます。同じ方法で、ATMスイッチを設定して、ポート2 VPI/VCI 5/10からポート4 VCI PI 7/100。この表は、パケットがVPI/VCI間でどのようにスイッチングされるかを示しています。VPI と VCI の情報を使用してトラフィックを切り替えているので、これは VC スイッチングです。

ATM トラフィックを切り替える別の方法として、VPI 情報だけを使用する方法があります。この表からは、ポート 1 VPI 2 はポート 4 VPI 7 に切り替えられ、ポート 2 VPI 5 はポート 3 VPI 1 に切り替えられることがわかります。

この図には VP と VC のスイッチングが両方とも示されています。

Cisco Enterprise ATM スイッチには、3 つの異なるタイプの VP トンネルがあります。

- 通常または非整形 VP トンネル

- 整形 VP トンネル

- 階層 VP トンネル

通常または非整形 VP トンネルとは、どの ATM サービス カテゴリに対してもトラフィック シェーピングを行わない VP トンネルを指します。VP トンネルはどのサービス カテゴリにも入れることはできますが、これらのトンネルをシェーピングすることはできません。トンネル内の VC は、VP トンネルと同じサービス カテゴリにする必要があります。

整形 VP トンネルとは、トラフィック シェーピングされた VP トンネルを指します。これらは Cisco Enterprise ATM スイッチの固定ビット レート（CBR）サービス カテゴリにのみ定義されています。1 つの VP トンネル内にあるすべての VC は、同じサービス カテゴリにする必要があります。この VP トンネルの出力全体は、ハードウェアによってトンネルの PCR にレート制限されています。

階層 VP トンネルとは、トラフィック シェーピングされた VP トンネルであり、トンネル内に同時に共存するために複数のサービス カテゴリの VC をサポートします。これらのトンネルは、たとえば、2 つ以上のサービス カテゴリがあるのに VP トンネルが 1 つしかない場合に使用されます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- あらゆるサービスカテゴリの非整形VPトンネルは、LS1010(Feature Card per-Class Queuing(FC-PCQ)およびFeature Card per-Flow Queuing(FC-PFQ)、Catalyst 8540-MSR、Cisco 7 PA-A3を搭載した500シリーズルータ、およびPA-A2またはPA-A3を搭載したCisco 7200シリーズルータ、PA-A6を搭載したCisco 7500シリーズルータ、PA-A6を搭載したCisco 720000シリーズルータ11.2、11.3、または12.0はこの機能をサポートしています。非整形トンネル内の VC は、非整形 VP トンネルと同じサービス カテゴリであることが必要です。

- CBRサービスカテゴリの整形VPトンネルは、LS1010（FC-PFQ搭載）、Catalyst 8510-MSR、Catalyst 8540-MSR、PA-A3搭載Cisco 7500シリーズルータ、およびCisco 7200シリーズ0で5000で00で00で0で00サポート0サポート0サポート0 PA-A2またはPA-A3を搭載したルータ、PA-A6を搭載したCisco 7500シリーズルータ、およびPA-A6を搭載したCisco 7200シリーズルータ。CBR VPトンネル内のすべてのVCは、同じサービスカテゴリである必要があります。

- 整形VPトンネルは、Cisco IOSソフトウェアリリース11.2(8.0.1)FWA4で最初にサポートされます。Cisco IOSソフトウェアリリース11.1およびWA3リリーストレインは、整形VPトンネルをサポートしません。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3(0.8)TWA4 後のソフトウェア バージョンに関しては、整形 VP トンネル内の VC のサービス カテゴリは CBR になると想定されます。

- 整形 CBR トンネル内で整形 VP トンネル VC をサポートする初期のソフトウェア バージョンは、CBR サービス カテゴリであることが必要です。

- CBR サービス カテゴリの階層 VP トンネルは、次でサポートされます。LS1010（FC-PFQ 付き）、Catalyst 8510-MSR、および Catalyst 8540-MSR。最小ソフトウェア要件は Cisco IOS の W5 群です。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

VP スイッチングの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このセクションでは次の図に示すネットワーク設定を使用しています。

設定

このセクションでは、次の設定を使用します。

- ATM5/1/0-R1

- ATM0/0/1-S1

- ATM0/0/1-S2

- ATM0/0/0-R2

ATM5/1/0-R1

interface ATM5/1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 11/40

ATM0/0/1-S1

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 11  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/1-S2

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvp 10  interface  ATM0/0/0 10

atm pvp 12  interface  ATM0/0/0 11

ATM0/0/0-R2

interface ATM0/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/20

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 10/30

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 12/40

encapsulation aal5snap

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm vp - VP トンネルがアップしていることを確認します。

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - 仮想パスに関するATM 層の接続情報を確認します。

- show atm vp interface atm0/0/10 - VP トンネルを通過するすべての VP を VPI で確認します。

これは show atm vp コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           10      PVP     ATM0/0/1        10        UP

ATM0/0/0           11      PVP     ATM0/0/1        12        UP

ATM0/0/1           10      PVP     ATM0/0/0        10        UP

ATM0/0/1           12      PVP     ATM0/0/0        11        UP

これは show atm vp traffic interface atm0/0/0 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          10    PVP               70              60

ATM0/0/0          11    PVP               94              90

これは show atm vp interface atm0/0/0 10 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp interface atm0/0/0 10

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 10

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:58:11

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Cross-connect-interface: ATM0/0/1, Type: oc3suni

Cross-connect-VPI = 10

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

通常または非整形 VP トンネルの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このセクションでは次の図に示すネットワーク設定を使用しています。

設定

この項では、通常の VP トンネル、または非整形 VP トンネルの設定について説明します。この例は、WAN クラウドを横断するために作成された相手先固定パス（PVP）を示しています。

このセクションでは、次の設定を使用します。

- ルータ 1

- スイッチ 1

- Switch 2

- ルータ 2

ルータ 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

encapsulation aal5snap

スイッチ 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm ilmi-keepalive

atm svcc vci min 100

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40  interface  ATM0/0/0.100 100 33

!

ルータ 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

encapsulation aal5snap

!

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm vp - VP トンネルがアップしていることを確認します。

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - 仮想パスに関するATM 層の接続情報を確認します。

- show atm vp interface atm0/0/100 - VP トンネルを通過するすべての VP を VPI で確認します。

これは show atm vp interface atm 0/0/0 100 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp interface atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 17:21:32

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 49968, Tx cells: 50371

Rx connection-traffic-table-index: 1

Rx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 7113539

Rx scr-clp01: none

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: none

Tx connection-traffic-table-index: 1

Tx service-category: UBR (Unspecified Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 7113539

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

これは show atm vp コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0          100   PVP     TUNNEL

これは show atm vp traffic interface atm0/0/0 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP            49865           50271

単一サービス カテゴリのための VP トンネルの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このセクションでは、次のダイアグラムに示されるネットワーク構成を使用しています。

設定

この例は単一のサービス カテゴリに対して VP トンネルを設定する方法を示しています。variable bit rate non real time (vbr-nrt) を使用して、ルータの ATM インターフェイスでトラフィック シェーピングがイネーブルにされていることに注意してください。

このセクションでは、次の設定を使用します。

- ルータ 1

- スイッチ 1

- Switch 2

- ルータ 2

ルータ 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/33

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

!

スイッチ 1

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 33 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

Switch 2

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 rx-cttr 7 tx-cttr 7

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 8 tx-cttr 8  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 9 tx-cttr 9  interface  ATM0/0/0.100 100 33

ルータ 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 50000 40000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

vbr-nrt 10000 8000 100

encapsulation aal5snap

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm vp interface atm0/0/100 - VP トンネルを通過するすべての VP を VPI で確認します。

c8510m-r2#show atm vp int atm 0/0/0 100

Interface: ATM0/0/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:43:49

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx connection-traffic-table-index: 7

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 100000

Rx scr-clp0 : 80000

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 100

Tx connection-traffic-table-index: 7

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 100000

Tx scr-clp0 : 80000

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 100

整形 VP トンネルの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

VP のサービス プロバイダーがポリシングを行っている場合、サービス プロバイダー ネットワークで接続にセル ドロップが発生する可能性が高くなります。これを克服する最善の方法は、整形 VP トンネルを設定することです。

整形 VP トンネルとは、トラフィック シェーピングされた VP トンネルを指します。これらは Cisco Enterprise ATM スイッチの CBR サービス カテゴリにのみ定義されています。1 つの VP トンネル内にあるすべての VC は、同じサービス カテゴリにする必要があります。この VP トンネルの出力全体は、ハードウェアによってトンネルの PCR にレート制限されています。

ネットワーク図

このセクションでは、次のダイアグラムに示されるネットワーク構成を使用しています。

設定

このセクションでは、整形 VP トンネルの設定について説明し、下記の設定を使用しています。

- スイッチ 1

- Switch 2

- ルータ 1

- ルータ 2

スイッチ 1

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

Switch 2

atm connection-traffic-table-row index 10 cbr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

!

interface ATM0/0/0

no ip address

atm pvp 100 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 110 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

atm pvp 120 shaped rx-cttr 10 tx-cttr 10

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category vbr-nrt permit

!

interface ATM0/0/0.110 point-to-point

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category ubr permit

!

interface ATM0/0/0.120 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

atm cac service-category cbr deny

atm cac service-category abr permit

!

interface ATM0/0/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 110 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.110 110 40

atm pvc 120 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.120 120 50

ルータ 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

ルータ 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 110/40

ubr 8000

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 120/50

abr 8000 5000

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm vp interface atm0/0/0 - VP トンネルを通過するすべての VP を VPI で確認します。

- show atm vp traffic interface atm0/0/0 - 仮想パスに関するATM 層の接続情報を確認します。

- show atm interface atm0/0/0.110 - ATM インターフェイスに関する情報を表示します。

これは show atm vp interface atm 0/0/0 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM0/0/0           100     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           110     PVP     SHAPED TUNNEL

ATM0/0/0           120     PVP     SHAPED TUNNEL

これは show atm vp traffic interface atm0/0/0 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp traffic interface atm0/0/0

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM0/0/0          100   PVP             1438            1446

ATM0/0/0          110   PVP             1374            1384

ATM0/0/0          120   PVP              755             772

これは show atm interface atm0/0/0.110 コマンドの出力例です。

Switch#show atm interface atm0/0/0.110

Interface:      ATM0/0/0.110    Port-type:      vp tunnel

IF Status:      UP              Admin Status:   up

整形 VP トンネルの制限事項

この一覧では、整形 VP トンネルに関する制限事項を説明します。

- LS1010（FC-PFQ 付き）および Catalyst 8510-MSR は最大で 2x64=128 の整形 VP トンネルをサポートします。64 の整形 VP トンネルは x/0/y の番号付きポートでサポートされ、64 は x/1/y の番号付きポート上でサポートされます。

- Catalyst 8540-MSR は最大で 8 X 64=512 の整形 VP トンネルをサポートします。次の各々のインターフェイス グループに、最大 64 の整形 VP トンネルを指定できます。

- （0/0/x、1/0/x）

- （1/1/x、1/0/x）

- （2/0/x、3/0/x）

- （2/1/x、3/1/x）

- （9/0/x、10/0/x）

- （9/1/x、10/1/x）

- （11/0/x、12/0/x）

- （11/1/x、12/1/x）

- 整形 VP トンネルの帯域幅は、厳密なRR（ラウンドロビン）方式により、トンネル内部のアクティブ VC で共有されます。

- 整形 VP トンネルは、タグ スイッチングにマージされた VC をサポートしません。

- Unspecified bit rate（UBR; 未指定ビット レート）+ およびゼロ以外の minimum cell rate（MCR; 最小セルレート）付きの available bit rate（ABR; 使用可能ビット レート）VC は、整形 VP トンネル インターフェイスでは許可されていません。

- 最大で 128 の VC が、s 字整形 VP トンネル インターフェイスを通過できます。

複数のサービス カテゴリのための階層的な VP トンネルの設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

階層 VP トンネル設定は、サービス カテゴリが 2 つ以上あり、VP トンネルを 1 つ以上購入できない場合に使用します。階層 VP トンネルとは、トラフィック シェーピングされた VP トンネルであり、トンネル内に同時に共存するために複数のサービス カテゴリの VC をサポートします。

ネットワーク図

このセクションでは次の図に示すネットワーク設定を使用しています。

設定

このセクションでは、複数のサービス カテゴリ向けの階層 VP トンネルの設定について説明し、次の設定を使用します。

- スイッチ 1

- Switch 2

- ルータ 1

- ルータ 2

スイッチ 1

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM0/0/0.100 point-to-point

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

logging event subif-link-status

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM0/0/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM0/0/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM0/0/0.100 100 50

Switch 2

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 20 vbr-nrt pcr 7000 scr0 4000  mbs 100

atm connection-traffic-table-row index 30 ubr pcr 8000

atm connection-traffic-table-row index 40 abr pcr 8000  mcr 0

atm connection-traffic-table-row index 50 cbr pcr 50000

!

interface ATM2/1/0

no ip address

atm pvp 100 hierarchical rx-cttr 50 tx-cttr 50

!

interface ATM2/1/0.100 point-to-point

!

interface ATM2/1/1

no ip address

atm pvc 100 32 rx-cttr 20 tx-cttr 20  interface  ATM2/1/0.100 100 32

atm pvc 100 40 rx-cttr 30 tx-cttr 30  interface  ATM2/1/0.100 100 40

atm pvc 100 50 rx-cttr 40 tx-cttr 40  interface  ATM2/1/0.100 100 50

ルータ 1

interface ATM5/1/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM5/1/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.1 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

ルータ 2

interface ATM0/0/0.1 point-to-point

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/32

vbr-nrt 7000 4000 100

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.2 point-to-point

ip address 2.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/40

ubr 8000

encapsulation aal5snap

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

ip address 3.1.1.2 255.255.255.0

pvc 100/50

abr 8000 5000

encapsulation aal5snap

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm vp - VP トンネルがアップしていることを確認します。

- show atm resource - グローバル リソース マネジャーの設定とステータスを表示します。

- show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 - 仮想パスに関する ATM 層の接続情報を確認します。

- show atm vp interface atm2/1/0 100 - VP トンネルを通過するすべての VP を VPI で確認します。

これは show atm vp コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/1/0           100     PVP     HIE. TUNNEL

これは show atm resource コマンドの出力例です。

Switch#show atm resource

Resource configuration:

Sustained-cell-rate-margin-factor 1%

Abr-mode:   EFCI

Hierarchical Scheduling Mode : enabled

!--- Truncated.

これは show atm vp traffic interface atm2/1/0 100 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp traffic interface atm 2/1/0 100

Interface         VPI  Type       rx-cell-cnts    tx-cell-cnts

ATM2/1/0          100   PVP             2451            2470

これは show atm vp interface atm2/1/0 100 コマンドの出力例です。

Switch#show atm vp interface atm2/1/0 100

Interface: ATM2/1/0, Type: oc3suni

VPI = 100

Status: HIE. TUNNEL

Time-since-last-status-change: 00:49:16

Connection-type: PVP

Cast-type: point-to-point

Rx cells: 2214, Tx cells: 2234

Rx connection-traffic-table-index: 50

Rx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx connection-traffic-table-index: 50

Tx service-category: CBR (Constant Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 50000

Tx scr-clp01: none

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: none

階層 VP トンネルの制限事項

この一覧では、階層型 VP トンネルに関する制限事項を説明します。

- LS1010（FC-PFQ 付き）、Catalyst 5500（ATM Switch Processor（ASP）および FC-PFQ 搭載）、および Catalyst 8510-MSR は最大 62 の階層 VP トンネルをサポートします。

- 階層 VP トンネルは、LS1010 および Catalyst 8510-MSR のスロット 0 と 3 のポート上にのみ定義することが可能です。階層 VP トンネルは、ASP と FC-PFQ を搭載した Catalyst 5500 のスロット 9 と 11 の中に定義することが可能です。

- FC-PFQ と ASP-B を装備した LS1010 は、ポート 0/0/z と 3/0/z を合わせて最大 30 の階層 VP トンネルをサポートし、ポート 0/1/z と 3/1/z を合わせて最大 32 の VP トンネルをサポートします。show hardware コマンドを使用して ASP と機能カードのタイプを確認してください。

- FC-PFQ と ASP-C を装備した LS1010、および Catalyst 8510-MSR は、tunnels on ポート 0/y/z では最大 30 の階層 VP トンネルをサポートし、ポート 3/y/z では最大 32 をサポートします。

- 最大 30 をサポートする、ASP および FC-PFQ 搭載の Catalyst 5500 において、階層 VP トンネルは 9/0/z と 11/0/7 の組み合せポート上に定義することが可能です。9/1/z と 11/1/z の組み合せポートには、最大 32 の階層 VP トンネルを指定できます。

- Catalyst 8540-MSR では、階層 VP トンネルはスロット 0、2、9、11 に指定できます。

- 階層 VP トンネルの最大数は、使用する port adapter module（PAM; ポート アダプタ モジュール）のタイプによって、120 から 240 の範囲で異なります。すべてのポートがスーパーPAM（モジュール付きフル）の場合、サポートされるVPトンネルの最大数は240です。すべてのポートがLS1010のスーパーCAMの場合、PAMの階層VPトンネルの最大数は120です。

- 階層 VP トンネルは、同じ物理インターフェイス上で、その他の接続タイプとは共存できません（VC、VP、タグ VC、通常または整形 VP トンネルなど）。したがって、階層 VP トンネルと同じ物理インターフェイスで共存可能な唯一の接続タイプは、追加の階層 VP トンネルと既知の VC になります（シグナリング 0/5、PNNI、0/18、ILMI 0/16 など）。

- 階層 VP トンネルは、ATM フォーラム VC またはタグ VC のどちらか 1 つのみをサポートし、同時に両方サポートすることはできません。

- ポートに階層 VP トンネルを設定された PAM の online insertion and removal（OIR）の実行中は、階層トンネルの設定は保持されます。そのため、同じ PAM を挿入し直すと、階層 VP トンネルは自動的にアクティブになります。しかし、異なるタイプの PAM を挿入する場合は、PAM を物理的に取りはずす前に、設定されている(取りはずすポートにある)階層 VP トンネルを削除しておくことを強く推奨します。

トラブルシュート

現在、この文書で使用できるトラブルシューティング情報はありません。