内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トラブルシューティングのシナリオ

非整形または整形VPトンネル内にPVCを作成できない

階層VPトンネルを作成できない

VPトンネルの2つの終端を終端する2つのスイッチをPNNIネイバーにできない

通常または整形VPトンネルを介してSVCまたはソフトVCを確立できない

設定からatm pvpコマンドを削除できない

関連情報

概要

Virtual Path Tunnel Interface（VPI；仮想パストンネルインターフェイス）は、Cisco ATMスイッチ（LS1010およびCatalyst 8540-MSR）上の多重化/逆多重化ポイントで、さまざまなソース（ATMインターフェイス）からのVC（仮想チャネル）がインターフェイス上に集約されます。VPは、すべて同じVPI番号を持つ複数のVCで構成されるATM接続であり、WANを介してトラフィックを転送する場合によく使用されます。これらは VP スイッチングを処理する ATM スイッチを通過します。このドキュメントでは、LS1010、Catalyst 8510-MSR、および8540-MSRスイッチに焦点を当てています。

このドキュメントでは、VP トンネルにおける一般的な問題の一部のさまざまなトラブルシューティングのヒントについて説明します。VPトンネルの背景情報については、「VPトンネルとVPスイッチングについて」を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

トラブルシューティングのシナリオ

非整形または整形VPトンネル内にPVCを作成できない

1. VPのサブインターフェイスではなく、メインインターフェイスでPVCを設定しようとしていて、スイッチから次のメッセージが返されています。%connectionの作成に失敗しました：指定されたVPIはVPトンネルに属しています。

失敗の例：

ASP#configure

Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ASP(config)#int atm 12/0/2

ASP(config-if)#atm pvc 10 100 int

ASP(config-if)#atm pvc 10 100 interface atm 12/0/3 10 100

%connection creation fails:specified VPI belongs to a VP-Tunnel

ソリューション：

VPに対応するサブインターフェイスにVPを設定します（VPI 10の場合はサブインターフェイス10を使用）。

ASP(config-if)#int atm 12/0/2.10

ASP(config-subif)#atm pvc 10 100 interface atm 12/0/3.10 10 100

ASP(config-subif)#

2. 整形VPトンネルまたは非整形VPトンネル内にPVCを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%connectionの作成に失敗しました：指定されたVPIはVP-Tunnel VPとは異なります。

障害の例：

8540-MSR(config-if)#atm pvc 0 100 interface atm2/1/0.6 5 100

%connection creation fails: specified VPI is different from VP-Tunnel VPI

ソリューション：

VPトンネルに設定しようとしているVCのVPI番号が、VPトンネルのVPI番号と同じであることを確認します。

3. 非整形VPトンネル内にVCを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%接続の作成に失敗しました：不正なトラフィックパラメータ。

障害の例:CBR VCを許可するCBRトンネルを介したUBR PVCの設定：

8540-MSR(config-if)#atm pvc 0 100 interface atm2/1/0.6 6 100

%connection creation fails: bad traffic parameters

8540-MSR(config-if)#

ソリューション：

非整形トンネル内のVCは、トンネル自体と同じサービスカテゴリである必要があります。設定するVCがVPトンネルと同じサービスカテゴリであることを確認します。VPトンネルのサービスカテゴリを確認するには、show atm vp vp numberコマンドを使用します。

4. 整形VPトンネル内にVCを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%接続の作成に失敗しました：不正なトラフィックパラメータ。

障害の例:CBR VCを許可するCBRトンネルを介したUBR PVCの設定：

8540-MSR(config-if)#atm pvc 0 100 interface atm2/1/0.6 6 100

%connection creation fails: bad traffic parameters

8540-MSR(config-if)#

ソリューション：

11.3(0.8)TWA4よりも前のバージョンのCisco IOS®ソフトウェア（CBR整形トンネルでサポートされるCBR VCのみ）がある場合は、次の項目を確認してください。

- VCのサービスカテゴリがCBRであることを確認します。PVCの接続トラフィックテーブルのインデックスがshow atm connectionでCBRとして指定されていることを確認することで確認できます。PVCを設定するときに接続トラフィックテーブルインデックスを指定しなかった場合、デフォルトはUBRになります。これにより、PVCに障害が発生します。

ATMスイッチのCisco IOSソフトウェアバージョンが11.3(0.8)TWA4以降の場合は、次の2つの項目も確認してください。

- これが整形VPトンネルで設定される最初のPVCで、そのサービスカテゴリがCBRと異なる場合は、cac service-category cbr denyおよびcac service-category ubr permitコマンドを使用して、CBRを無効にして、新しいサービスカテゴリ（このUBR）を有効にします。

- この整形VPトンネルに他のPVCがすでに設定されている場合は、正常に設定されていないPVCが、設定済みのPVCと同じサービスカテゴリにあることを確認してください。

5. 整形VPトンネルまたは非整形VPトンネル内にVCを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%接続の作成に失敗しました：指定されたトラフィック/リソースパラメータは無効です。

障害の例:10Mb CBR VPを介して10Mb CBR VCを設定しようとする：

8540-MSR(config-if)#$00 rx-cttr 63999 tx-cttr 63999 int

atm2/1/0.6 6 100

%connection creation fails: specified traffic/resource parameters are invalid

ソリューション：

VPトンネル内のすべてのVCによって割り当てられる帯域幅の総量は、VPトンネルに割り当てられる帯域幅の95 %未満である必要があります。

- PCRはCBR接続に割り当てられます。

- SCRはVBR接続に割り当てられます。

- MCR（最小セルレート）が指定されていない限り、UBR接続とABR接続の帯域幅割り当てはありません。

LS1010およびCatalyst 8500の各物理インターフェイスおよびVPトンネルサブインターフェイスでは、保証されていないVC用に5 %が予約されるため、予約できる帯域幅は95 %に過ぎません。VPトンネルに割り当てられ、使用可能な帯域幅の量を確認するには、show atm interface resource atmx/y/z.nコマンドを使用します。nはVPトンネルのVPI番号です。たとえば、次のシナリオでは、トンネル内のCBR VCを使用したCBRトンネルが含まれます。

トンネル内の最初のPVCの作成に失敗した場合は、CBR PVCの要求されたPCRがVPトンネルのPCRの95 %未満であることを確認します。このトンネルにすでに他のPVCが存在しているが、新しい接続が失敗する場合は、このトンネル内のすべてのPVCのPCRの合計がトンネルのPCRの95 %を超えないようにします。show atm connectionコマンドを使用して、設定されたすべてのインデックスのPCRを調べることができます。たとえば、トンネル内にVBR VCを持つCBRトンネルでは、トンネル内のすべてのVCのSCRの合計が、VPトンネルのPCRの95 %未満である必要があります。

階層VPトンネルを作成できない

1. 階層VPトンネルを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%接続の作成に失敗しました：指定されたトラフィック/リソースパラメータは無効です。

失敗の例：

8540-MSR(config-if)#atm pvp 15 hierarchical rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

% Hierarchical scheduling disabled.

%connection creation fails: specified traffic/resource parameters are invalid

ソリューション：

階層VPトンネルを設定しようとしていますが、VPスケジューリングが有効になっていません。show atm resourceコマンドを使用して、階層スケジューリングが有効になっているかどうかを確認できます。階層スケジューリングを設定した場合(show runで表示される場合など)も同じメッセージが表示されますが、設定後にスイッチがリロードされません。次の手順を実行します。

- 設定例:atm hierarchical-tunnel

- (write memoryコマンドを使用して)設定を保存し、スイッチをリロードします。

2. 階層VPトンネルを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%階層VPトンネルを設定する前に、インターフェイスからすべてのPVC/PVP（よく知られている点を除く）を削除する必要があります。%接続の作成に失敗しました：指定されたトラフィック/リソースパラメータは無効です。

失敗の例：

8540-MSR(config-if)#atm pvp 15 hierarchical rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

% All PVCs/PVPs (except well knowns) must be removed from the

interface before configuring Hierarchical VP-Tunnels.

%connection creation fails: specified traffic/resource parameters are invalid

ソリューション：

このメッセージは、すでに別のタイプの接続（PVC、SVC、整形および非整形VPトンネル、VPなど）があるインターフェイスで階層VPトンネルを設定しようとすると生成されます。 show atm vc interface atm x/y/zコマンドおよびshow atm vp interface atm x/y/zコマンドを使用して、階層VPトンネルではない物理インターフェイスを通過する接続を確認します。これらの接続をすべて削除します。これらの接続の一部がSVC（LANE SVCなど）である場合があり、その場合は、このスイッチ以外のデバイスでこれらのSVCをクリアする必要がある場合があります。たとえば、VPトンネルの設定に使用しているATMスイッチに接続されているルータまたはスイッチのLANEクライアントをシャットダウンする必要がある場合があります。

3. 階層VPトンネルを設定しようとすると、スイッチから次のメッセージが返されます。%階層トンネルはmsc 0ポート3で許可されていません。%connection creation failed:指定されたトラフィック/リソースパラメータは無効です。

失敗の例：

8540-MSR(config-if)#int atm1/1/0

8540-MSR(config-if)#atm pvp 15 hierarchical rx-cttr 63999 tx-cttr 63999

% Hierarchical Tunnels not allowed on msc 0 port 3.

%connection creation fails: specified traffic/resource parameters are invalid

8540-MSR(config-if)#

ソリューション：

サポートしていないインターフェイスに階層VPトンネルを作成しようとしています。階層VPトンネルをサポートするインターフェイスとそのインターフェイスでの設定については、『VPトンネルとVPスイッチングについて』を参照してください。

VPトンネルの2つの終端を終端する2つのスイッチをPNNIネイバーにできない

show atm pnni neighborコマンドで表示されるように、PNNIネイバーの状態がまだ「full」でない場合は、次の項目を確認します。

- VPトンネルを使用して、各スイッチでローカルにPNNI PVCが表示されることを確認します。show atm vc int atmx/y/z.nコマンドを使用します。ここでnはVPトンネルのVPIです。PNNI VCはPNNIとラベル付けされ、そのVPI/VCIペアはn/18になります。表示されない場合は、サブインターフェイスでPNNIが無効になっていないことを確認してください。shut/no shutコマンドを使用してみ、PVCが表示されるかどうかを確認します。

- ポリシングが原因で、またはシェーピングが設定されているLS1010でセルが廃棄される可能性があります。重大なセルの廃棄は、PNNIネイバーが確立されないようにPNNIパケットの廃棄を引き起こす可能性があります。サービスプロバイダーがポリシングを行っている場合は、VPトンネルでトラフィックシェーピングが設定されていることを確認する必要があります。トラフィックシェーピングが適切に設定されている場合は、サービスプロバイダーに連絡し、購入したVPでセルドロップが発生しているかどうかを確認します。

通常または整形VPトンネルを介してSVCまたはソフトVCを確立できない

このタイプの問題の例は、LANEが起動していないか、CESソフトPVCが確立されていないことです。手順は以下のとおりです。

1. 要求されたSVCのサービスカテゴリが、VPトンネルの許可されたサービスカテゴリと同じであることを確認します。

2. シグナリングセットアップメッセージで要求されたトラフィックパラメータが、トンネルで使用可能な帯域幅より小さいことを確認します。

3. どのサービスカテゴリとトラフィックパラメータが要求されているかを確認し、PVCについても同じトラブルシューティング手順に従ってください。

4. 次の非侵入型デバッグをオンにして、オンのままにします。debug atm sig-error」を参照してください。このデバッグでは不十分で、スイッチがビジー状態でない場合は、次のデバッグを実行します。debug atm sig-events interface x/y/z.n。ここでnはサブインターフェイス番号（VPトンネルのVPI番号）です。 ただし、debugコマンドに関しては、この点を確認してから実行してください。

設定からatm pvpコマンドを削除できない

まず、このVPトンネルに関連付けられているサブインターフェイスを削除する必要があります。たとえば、次のコマンドを使用して、VPI=5のVPトンネル用のこのVPトンネルを削除します。

- no interface atmx/y/z.5

- no atm pvp 5

関連情報

- ATM テクノロジーに関するサポート

- 仮想パス(VP)スイッチングおよびトンネル

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems