内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ATM 5バイトセルヘッダ

ATM ハードウェアごとにサポートされる値

ESR のためのOC-3 およびOC-12 ATMラインカード

最もアクティブなVCを表示する show コマンド

atm vc-per-vp コマンド

PA-A3-OC12

PA-A1

PA-A2-4E1XC-E3ATM およびPA-A2-4T1C-T3ATM

MC3810 マ ルチフレックストランクモジュール

NM-1ATM-25

NM-4T1/8T1-IMA

AIM-ATM

4xOC3 GSR ATMラインカード

PA-A3-8T1IMA およびPA-A3-8E1IMA

ATM DXI 考察

最大アクティブVC についての重要な考察

関連情報

概要

Cisco ATM インターフェイスの一般的な用途は、DSL ユーザまたは企業のリモート ユーザに向けた多数の ATM 相手先固定接続（PVC）を集約することです。このドキュメントでは、Cisco ATM ルータのインターフェイスがサポートするアクティブな仮想回線（VC）の最大数、仮想パス識別子（VPI）値の範囲、および仮想チャネル識別子（VCI）値の範囲について説明します。一部のセグメンテーション/リアセンブリ（SAR）チップのアーキテクチャでは、次のサポート値が制限されています。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ATM 5バイトセルヘッダ

ATM セルには、5 バイトのヘッダーが含まれています。この図に示すように、ユーザネットワーク インターフェイス（UNI）のセル ヘッダーには、VPI フィールドの 8 ビットおよび VCI フィールドの 16 ビットが含まれています。

これらのフィールドのサイズは、UNI リンクのユーザ側として動作するルータ インターフェイスがサポートできる、VPI と VCI 値の範囲に影響します。

ATM ハードウェアごとにサポートされる値

ハードウェア

アクティブな VC の最大数

VPI 値の範囲

VCI 値の範囲

atm vc-per-vp コマンドの使用

AIP

2,048

0 ～ 255

vc-per-vp によって変動、最大 1023

一意の VPI の数を調整

PA-A1

2048

0 ～ 255

vc-per-vp によって変動、最大 2047

一意の VPI の数を調整

PA-A2

2048

0 ～ 255

0 ～ 2047

-

Cisco 7100、7200、7400、および 7500 ルータ上の PA-A3-OC3/T3

4096

0 ～ 255

0 ～ 65535

-

OSR/7600、FlexWAN 上の PA-A3-OC3/T3、

1024

0 ～ 255

0 ～ 65535

-

Cisco 7200、7400、および 7500 ルータ上の PA-A6-OC3/T3

8192

0 ～ 255

0-65535

FlexWAN 上の PA-A3-OC3/T3

4096

0 ～ 255

0-65535

PA-A3-IMA

T1 ごとに 512、メンバー リンクの数に基づいてグループごとに 4096

0 ～ 255

0-65535

-

PA-A3-OC12

4096

0 ～ 255

vc-per-vp によって変動、最大 1023

一意の VPI の数を調整

NP-1A-OC（4500/4700）

1024

0 ~ 7

1 ～ 1023

-

NP-1A-E3/DS3（4500/4700）

1024

0 ~ 7

1 ～ 1023

-

NM-1A-OC

1024

0 ～ 15

1 ～ 1023

-

NM-1A-DS3

1024

0 ～ 15

1 ～ 1023

-

NM-4T1-IMA NM-8T1-IMA

256

特定の範囲：0 ～ 15、64 ～ 79、128 ～ 143、および 192 ～ 207

vc-per-vp によって変動、12.1(5)T では最大 4095

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

NM-1ATM-25

4096

vc-per-vp 値によって変動：1 ～ 63、0 ～ 3、0 ～ 1

vc-per-vp によって変動、最大 8191

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

AIM-ATM AIM-ATM-VOICE-30

T1 または 4 ポート IMA バンドルごとに 255。4 つの独立した T1 インターフェイスで 1024 VC

vc-per-vp によって変動。デフォルトは 0 ～ 31 の範囲の 5 VPI ビット

vc-per-vp によって変動。デフォルトは 1 ～ 256 の範囲の 8 ビット

VPIとVCI間のビットディバイダを調整します。インターフェイスごとに13ビット範囲

NRP（6400）

2046

0 ～ 255

1 ～ 16383

-

OSM-2OC12-ATM-MM OSM-2OC12-ATM-SI**

モジュールごとに 1000 VC、物理 ATM インターフェイスごとに 500

vc-per-vp によって変動。最大 0 ～ 255、デフォルトは 15。

vc-per-vp によって変動。最大 1 ～ 1023、デフォルトは 1023。

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

7300-2OC3ATM-MM 7300-2OC3ATM-SMI 7300-2OC3ATM-SML

インターフェイスごとに 2,048

0 ～ 255

1 ～ 65535

-

マルチフレックス トランク（MC3810）

512

vc-per-vp の値によって変動、最大 255

vc-per-vp によって変動、最大 8191

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

OC-3 ESR*

4 ポート全体で 512 の VPI/VCI の組み合わせ

0 ～ 255

1 ～ 65535

-

OC-12 ESR*

512

0 ～ 255

1 ～ 65535

-

GSR 4xOC3

ポートごとに 2048、カードごとに 8192

vc-per-vp の値によって変動、最大 255

vc-per-vp によって変動、最大 8191

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

GSR 1xOC12

ポートごとに 2048、カードごとに 8192

vc-per-vp の値によって変動、最大 255

vc-per-vp によって変動、最大 8191

VPI と VCI 間のビット ディバイダを調整

Cisco 827（ADSL）

1024

0 ～ 31

1 ～ 1023

-

Catalyst 2900M-XL WS-X2951 WS-X2961 WS-X2971 WS-X2971

1024

0

1 ～ 1023

-

* ルータがサポートする nrt-VBR PVC の数は、Cisco IOS® ソフトウェア リリースの機能です。詳細については、「ESR のための OC-3 および OC-12 ATM ライン カード」のセクションを参照してください。

** 有効な VCI と VPI 値については、『 Cisco 7600 シリーズ インターネット ルータ用の 2 ポート ATM オプティカル サービス モジュール』のデータ シートを参照してください。

ESR のためのOC-3 およびOC-12 ATMラインカード

エッジ サービス ルータ（ESR）または Cisco 10000 シリーズでは、4xOC-3 と 1xOC-12 ATM ライン カードがサポートされています。アクティブな VC の最大数は、Cisco IOS ソフトウェア リリースによって異なります。

- Cisco IOS 専用回線イメージ、12.0(x)ST はシステムごとに最大 8000 個の UBR VC と 4000 個の VBR VC をサポートしています。単一のインターフェイスは、最大 4000 個の VBR VC をサポートできます。このガイドラインは、OC-3 および OC-12 のどちらのライン カードにも適用されます。

- Cisco IOS ブロードバンド イメージ、12.2(x)B はシステムごとに最大 32000 個の PVC をサポートしています。OC-12 カードはインターフェイスごとに 16000 個、OC-3 カードはインターフェイスごとに最大 8000 個までをサポートできます。

ESR ATM ライン カードは VPI/VCI（UNI のみ）の全範囲をサポートしますが、これらの VC を割り当てる方法が制限されているため、VC の総数が減る可能性があります。カードごとに1つのSARが4xOC-3と1xOC-12の両方で使用されます。SARがインターフェイスごとに同じVPI/VCI値をサポートし、それによってVC間で識別できるように、SARは外部PVC値をのポート番号に用として変換します。512 の一意の組み合わせは、次のビット パターンを使用します。

- 3 個の予約済みビット。

- PVC の物理インターフェイスを指定する 5 ビットの PHY。

- 8 ビットの VPI（全体の VPI 値を表します）。

- VCI 値の上位 9 ビット（VCI フィールドのビット 7 ～ 15）。

次のシナリオに例を示します。

VCI フィールドの最初の 7 ビットだけを使用する場合（すべての VCI は 127 以下に番号付けされています）、ビット パターンの最初の 3 つの部分だけが使用されます。その結果、使用されている一意の組み合わせの数は次のようになります。

(# of interfaces being used on the SAR) * (# of different VPIs provisioned) <=  512

この値は512以下である必要があります。このシナリオを4つのインターフェイスすべてと同様に使用すると、128個のVPIをプロビジョニングできます（4つのインターフェイス* 128 VPI）。

VCI 値が 127 を超えると、ATM ドライバは使用可能な VPI 値から取り除き始めます。これはインターフェイスの数が一定のままであることを前提としています。このシナリオで使用されている一意の組み合わせの数を調べる最も簡単な方法は、上位 9 ビットの VCI のうち使用されているビット数をカウントすることです。次に、これらの 9 ビットで使用できる異なる組み合わせの最大数を調べます。最後に、その数を使用されている VPI の数と使用できるインターフェイスの数で掛けます。

前述のシナリオに基づいて、pvc 2/32-1023がインターフェイスatm 4/0に設定されていると仮定します。これは、次のすべてのPVCを設定することを意味します。2/32, 2/33, 2/33....2/1023。これは、VPI = 2のポート4の992個のVCに合計されます。この制限に関して、この範囲はVCIフィールドのビット8、9、および10を使用します。VPI = 3 を使用する PVC 3/32 ～ 1023 についても同じことが言えます。つまり、次の設定が可能です。

atm 4/0

pvc 2/32-1023

pvc 3/32-1023

pvc 4/32-1023

atm 4/1

pvc 2/32-1023

pvc 3/32-1023

pvc 4/32-1023

atm 5/0

pvc 2/32-1023

pvc 3/32-1023

pvc 4/32-1023

atm 5/1

pvc 2/32-1023

pvc 3/32-1023

pvc 4/32-1023

次のように変数を定義します。

- インターフェイスの数 = 4

- VPI の数 = 3

- 使用する上位 9 ビットの VCI の数 = 3、これは 2^3 または 8 に変換されます。

したがって、使用されている一意の組み合わせの数は 4*3*8 = 96 と等しくなります。

上位 9 ビットの VCI と 8 ビットの VP、およびポート番号には、最大 512 までの一意の値の組み合わせを設定できます。たとえば、4 つの異なる OC ポートで VPI 1 ～ 64 を設定した場合、この設定は 512 の値のうち 256 を使用します。また、4 つのポートすべてで VPI=0 と 1、VCI=128 ～ 256 を設定すると、512 の値すべてを使用します。VCI 領域の下位 7 ビットの高密度の使用を推奨します。

また、ESR ATM ライン カードは atm vc-per-vp コマンドをサポートしていないことに注意してください。

注：元々は、ESR ATMラインカードは、ハードウェアによってカードあたり2,000のUBR PVCと8191のnrt-VBR PVCに制限されていました。また、Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、OC-12 ラインカードは最大 254 個の VBR-NRT PVC までをサポートしています。これらの制限は適用されなくなりましたが、これらの制約事項を示す文書が Cisco.com に引き続き表示される可能性があります。

また、Operation, Administration, and Maintenance(OAM)セルやInterim Local Management Interface(ILMI)セルなど、自動的に作成される制御機能に使用されるVCは、VPI値0に割り当てられます。これは、ユーザPVCで使用可能なエントリの数数に影響をします。

最もアクティブなVCを表示する show コマンド

「ATM ハードウェアごとにサポートされる値」テーブルを参照する他に、show atm interface atm コマンドまたは show interface atm コマンドを使用し、ATM インターフェイスで設定できる VC の最大数と現在アクティブな VC の数を確認します。次の出力は、Cisco 3640 ルータの NM-4T1-IMA ネットワーク モジュールで生成されたものです。

3640#show atm interface atm 2/0

Interface ATM2/0:

AAL enabled: AAL5 , Maximum VCs: 256, Current VCCs: 0

!--- Note value for "Maximum VCs" and "Current VCCs".

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4496

PLIM Type: DS1, Framing is T1 ESF, TX clocking: LINE

Cell-payload scrambling: OFF

0 input, 0 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Avail bw = 1000

Config. is ACTIVE

3640#show interface atm 2/0

ATM2/0 is up, line protocol is up

Hardware is ATM T1

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 1500 Kbit, DLY 20000 usec,

reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5

256 maximum active VCs, 0 current VCCs

!--- Note the "maximum active VCs" and "current VCCs" values.

VC idle disconnect time: 300 seconds

[output omitted]

atm vc-per-vp コマンド

Cisco ATM ルータ インターフェイスでは、VPI と VCI 値のデフォルトの範囲がサポートされています。一部のインターフェイス ハードウェアでは、atm vc-per-vp コマンドを使用してデフォルト以外の値を設定できます。このコマンドは、一部の ATM SAR チップによって求められる設定可能な VC 値の制限を克服するのに役立ちます。

一般に、atm vc-per-vp コマンドは次の 2 つ方法のいずれかでサポート範囲を調整します。

- 一意の VPI の最大数と VPI ごとの VCI 値の範囲を変更します。

- VPI の範囲と VCI の範囲間のビット ディバイダを移動します。一意の VPI の最大数は設定しません。

ここでは、特定の ATM インターフェイス ハードウェアが atm vc-per-vp コマンドを使用する方法について説明します。

PA-A3-OC12

PA-A3-OC12 ポート アダプタは atm vc-per-vp コマンドを次のように使用します。

- 物理メモリに存在する VC テーブルは、最大 4096 エントリ（または行）をサポートします。

- VPI の領域は 0 ～ 255 までの任意の値をサポートします（8 ビット）。 この領域は「スパース」と呼ばれます。 8 ビット値は UNI のフォーマットの ATM セル ヘッダーの VPI フィールドのサイズと一致します。

注：一部のATMハードウェアでは、8ビットを完全にサポートしていません。たとえば、NM-1A-OC3 および NM-1A-DS3 は 4 VPI ビット、0 ～ 15 の VPI 値をサポートします。

- 単一のインターフェイスがサポートする、一意の VPI 値の数は次の式に基づいて制限されます。

Maximum Active VCs / atm vc-per-vp = Number of Unique VPIs

PA-A3-OC12 では、256 という atm vc-per-vp 値は、8 個の一意の VPI 値をサポートするようにルータを設定します。

4096 / atm vc-per-vp 256 = 8

0 ～ 255の任意の8つのVPI値を自由に選択できます。9、25、50、240などの連続しない一連の番号、または1、2、3、4などの連続する一連の番号を選択します。

- これに対して、VCI の領域は線形でゼロから開始します。VCI の数は 0 から設定された vc-per-vp 値までの範囲内にする必要があります。たとえば、vc-per-vp=256 は 255 を超える VCI 値を拒否するようにルータを設定します。

PA-A1

PA-A1は、PA-A3-OC12に類似したアプローチを使用します。次のガイドラインがサポートされています。

- 物理メモリに存在する VC テーブルは、最大 6144 エントリ（または行）をサポートします。

- VPI の領域は常に 0 ～ 255 までの任意の値をサポートします（8 ビット）。

- それぞれの一意の VPI の数の VCI の範囲は、atm vc-per-vp を使用して設定されます。

6144 テーブル エントリ / atm vc-per-vp = VCI ビットの数。

次の表に、設定可能な vc-per-vp の値を示します。

vc-per-vp 値

VCI ビットの数

一意の VPI の数

32

5

192

64

6

96

128

7

48

256

8

24

512

9 ミリ秒

12

1024（デフォルト）

10（デフォルト）

6（デフォルト）

2048

11

3

PA-A2-4E1XC-E3ATM およびPA-A2-4T1C-T3ATM

PA-A2-4E1XC-E3ATM および PA-A2-4T1C-T3ATM は、2047 を超える VCI 値をサポートしません。ただし、コマンドラインでは ATM インターフェイスで 1 ～ 16383 までの値を設定できるため、無効な pvc コマンドが設定に追加されます。この問題はシスコ バグ ID CSCdw21467（登録ユーザ専用）に記載があり、解決されています。

MC3810 マ ルチフレックストランクモジュール

Cisco MC3810 のマルチフレックス トランク（MFT）モジュールは、VPI および VCI 領域の間でビット ディバイダを移動するために atm vc-per-vp コマンドを使用する、いくつかの ATM ルータ インターフェイスの 1 つです。ビット ディバイダとは、このコマンドが SAR によって VPI と VCI フィールドに内部的に割り当てられたビット数を変更することを意味します。

つまり、MFT は VC ビットの固定された数をサポートしています。ただし、atm vc-per-vp コマンドは、ある領域からビットを奪い他の領域に付与するようにルータを設定します。たとえば、8192 という atm vc-per-vp の値は 13 ビット（値 1 ～ 8191）を VCI 領域に割り当て、VPI 領域に 5 ビット（値 0 ～ 31）を残します。

3810(config-if)#atm vc-per-vp 8192

3810(config)#int atm 0

3810(config-if)#pvc ?

<0-31> Enter VPI/VCI value(slash required)

<1-8191> Enter VCI value

WORD Optional handle to refer to this connection

128 という atm vc-per-vp の値は VCI 領域を縮小します。この値は、VCI 領域に 7 ビット（値 1 ～ 127）、VPI 領域に 8 ビット（値 0 ～ 255）を割り当てます。

3810(config-if)#atm vc-per-vp 128

3810(config-if)#pvc ?

<0-255> Enter VPI/VCI value(slash required)

<1-127> Enter VCI value

WORD Optional handle to refer to this connection

NM-1ATM-25

NM-1ATM-25 ネットワーク モジュールは、VPI/VCI 値に 14 ビットをサポートします。たとえば、64 という atm vc-per-vp 値は、6 ビットの VPI と 8 ビットの VCI をサポートするようにルータを設定します。

次の表に、NM-1ATM-25でサポートされるvc-per-vpの値を示します。値8192は、VPIの範囲からビットを奪うことによって実現されます。

vc-per-vp の設定

VPI の範囲

ビットの数

VCI の範囲

ビットの数

64

1 ～ 63

6

0 ～ 255

8

4096

0-3

0

1 ～ 4095

12

8192

0 ~ 1

1

1 ～ 8191

13

ビット ディバイダが調整されると、ルータは一意の VPI の数と VPI ごとの VCI の範囲を確認するために、次の式を適用します。NM-1ATM-25 は、最大 4096 個までのアクティブな VC をサポートします。

- 4096 個のアクティブな VC / 255 個の一意の VPI 値 = 一意の VPI ごとに 16 個の VC

- 4096 個のアクティブな VC / 4 個の一意の VPI 値 = 一意の VPI ごとに 1024 個の VC

- 4096 個のアクティブな VC / 2 個の一意の VPI 値 = 一意の VPI ごとに 2048 個の VC

NM-4T1/8T1-IMA

2600/3600 シリーズ用の ATM の逆多重化（IMA）ネットワーク モジュールは、atm vc-per-vp コマンドを使用して VCI 領域を増やすために VPI 領域からビットを奪います。このコマンドは、IMA モジュール用 Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.1(5)T（Cisco Bug ID CSCdr43079（登録ユーザ専用））で導入されました。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 のモジュールでは完全に実装されます（Cisco Bug ID CSCdt64050（登録ユーザ専用）を参照）。 IMA のモジュールは、4 個または 8 個の T1 すべてに単一の SAR チップを使用するため、1 つの T1 で atm vc-per-vp の値を変更すると、他のインターフェイスに影響します。

VCI の範囲

ビットの数

VPI の範囲

ビットの数

0 ～ 255

8

0 ～ 15、64 ～ 79、128 ～ 143 および 192 ～ 207

8

0 ～ 511

9 ミリ秒

0 ～ 15、64 ～ 79

5*

0 ～ 1023

10

0 ～ 15

4*

0 ～ 2047

11

0 ～ 15

4*

0 ～ 4095

12

0 ～ 15

4

* IMA モジュールは VPI 変換ロジックのために 2 ビットを使用します。説明については、『Cisco 2600 および 3600 ルータの ATM の逆多重化（IMA）』を参照してください。

AIM-ATM

AIM-ATM、AIM-VOICE-30、または AIM-ATM-VOICE-30 ネットワーク モジュールを使用する場合、VPI/VCI の数は 13 ビットです。デフォルトの値は次のとおりです。

- 0 ～ 31 の値を持つ VPI または最大 32 までの一意の VPI 値の場合は、VPI = 5 ビット。

- 1 ～ 255 の値を持つ VCI または最大 255 までの一意の VCI 値の場合は、VCI = 8 ビット。

- Word = オプションの PVC 識別子（文字のみ）。PVC 識別子を割り当てると、ネットワーク ダイヤル ピアを設定するときにこの PVC を指定するために使用できます。

注：

- VPI の範囲が 0 ～ 31 であるため、PVC 100/200 は不可能です。

- PVC は次の範囲で CLI で設定可能です。

- VPI の数 8 ～ 256

- VCI の数 32 ～ 1024

- atm vc-per-vp コマンドを使用し、VCI または VPI/VCI ビット範囲を変更できます。

AIM-ATM のカードの詳細については、『Cisco 2600 シリーズで高速 ATM Advanced Integration Module（AIM、拡張統合モジュール）のために AAL2 および AAL5 を設定する』を参照してください。

4xOC3 GSR ATMラインカード

デフォルトでは、ギガビット スイッチ ルータ（GSR）の 4xOC3 ATM ライン カードは、インターフェイスごとに 3 つの一意の VPI 値をサポートします。atm vc-per-vp コマンドを使用して VPI ごとの VC の数を減らすことによって、サポートされている VPI の数を増やすことができます。各 4xOC3 ATM ライン カード インターフェイスで使用できる VPI の数は、次の式で確認できます。

#VPIs/interface = 15K / (#interfaces/card) / (VCs/VP)  (rounded down)

vc-per-vp のデフォルト値は 1024 です。したがって、インターフェイスごとにサポートされている VPI のデフォルト数は、15K / 1K / 4 = 3 です。

atm vc-per-vp 値

インターフェイスごとにサポートされている VPI の数

atm vc-per-vp 2048

1

atm vc-per-vp 1024

3（デフォルト）

atm vc-per-vp 512

7

atm vc-per-vp 256

15

atm vc-per-vp 128

30

atm vc-per-vp 64

60

atm vc-per-vp 32

120

atm vc-per-vp 16

240

つまり、4xOC3 ATM ライン カードはビット ディバイダを移動するために atm vc-per-vp コマンドを使用します。設定可能な値は、必ず 2 の累乗となります。

GSR(config)#interface atm 7/0

GSR(config-if)#atm vc-per-vp ?

16 VCs per VP

32

64

128

256

512

1024

2048

16 という atm vc-per-vp の値では、設定できる VCI の最大値は 15 です。

GSR(config-if)#atm vc-per-vp 16

GSR(config-if)#pvc ?

<0-255> Enter VPI/VCI value(slash required)

<1-15> Enter VCI value

!--- Highest VCI value is 16 - 1.

WORD Optional handle to refer to this connection

atm vc-per-vp の値を 2048 に変更すると、ビット ディバイダが調整されて、VPI 領域に 7 ビットおよび VCI 領域に 11 ビットが与えられます。これで、設定できる VCI の最大値は 2047 になります。

GSR(config-if)#atm vc-per-vp 2048

GSR(config-if)#pvc ?

<0-127> Enter VPI/VCI value(slash required)

<1-2047> Enter VCI value

!--- Highest VCI value is 2048 - 1.

WORD Optional handle to refer to this connection

show interface atm および show atm interface atm コマンドは、アクティブな VC の最大値のみを表示します。設定された vc-per-vp の値を表示するには、show running コマンドを使用する必要があります。

GSR-1#show run interface atm 7/0

Building configuration...

Current configuration:

!

interface ATM7/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm vc-per-vp 2048

!--- Non-default values are displayed.

atm clock INTERNAL

no atm enable-ilmi-trap

no atm ilmi-keepalive

end

PA-A3-8T1IMA およびPA-A3-8E1IMA

7x00 シリーズ用の ATM の逆多重化（IMA）のポート アダプタは、IMA グループ内の物理 T1 リンクの数の増加に伴って増加する仮想 IMA インターフェイス上のアクティブな VC の最大値をサポートします。各 T1 リンクは、最大 512 個までのアクティブな VC をサポートします。

次の出力は、IMA ポート アダプタでアクティブな VC の最大数を増やす方法を示しています。

1. IMA グループ（IMA 0）に 2 つの T1 リンクを追加し、show ima interface コマンドを使用してグループ設定を確認します。IMA 仮想インターフェイス（atm2/ima0）を指定します。

7200#show ima interface atm2/ima0

ATM2/ima0 is administratively down

ImaGroupState: NearEnd = notConfigured, FarEnd = notConfigured

ImaGroupFailureStatus =    otherFailure

IMA Group Current Configuration:

ImaGroupMinNumTxLinks = 1

ImaGroupMinNumRxLinks = 1

ImaGroupDiffDelayMax =    250

ImaGroupNeTxClkMode = common(ctc)

ImaGroupFrameLength    = 128

ImaTestProcStatus = disabled

ImaGroupTestLink    = 255

ImaGroupTestPattern = 0xFF

IMA Link Information:    Link    Link Status    Test Status

------ ----------------------------    --------------

ATM2/0 down    disabled    ATM2/1 down    disabled

2. IMA 仮想インターフェイスのアクティブな VC の最大値を表示するため、show interface atm2/ima0 コマンドを実行します。

7200#show interface atm2/ima0

ATM2/ima0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is IMA PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 1536 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5

1024 maximum active VCs, 0 current VCCs

!--- 1024 maximum active VCs on the IMA virtual interface.

VC idle disconnect time: 300 seconds

0 carrier transitions

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

3. 3 つ目の T1 リンク、ATM 2/2 を IMA グループに追加します。

7200(config)#interface atm 2/2

7200(config-if)#ima-group    0

4. show int atm2/ima0 コマンドを実行します。これで、IMA 仮想インターフェイスが最大 1536 個のアクティブな VC をサポートするようになります。

7200#show interface atm2/ima0

ATM2/ima0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is IMA PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 1536 Kbit, DLY 100 usec,

reliability 0/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Keepalive not supported

Encapsulation(s): AAL5

1536 maximum active VCs, 0 current VCCs

!--- 3 T1 links x 512 = 1536 maximum active VCs for the IMA group.

VC idle disconnect time: 300 seconds

0 carrier transitions

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

IMA ポート アダプタの 8 つの T1 リンクすべてが IMA グループに追加されている場合、IMA 仮想インターフェイスは最大 4096 個のオープン VC をサポートできます。「最大アクティブ VC についての重要な考察」を参照してください。

ATM DXI 考察

ネイティブ ATM ポートがない場合は、encapsulation atm-dxi コマンドを使用してシリアル インターフェイスを設定できます。Data Exchange Interface（DXI; データ交換インターフェイス）では、HDLC に似たフレーム内にデータがカプセル化され、それらのフレームが ATM Data Service Unit（DSU; データ サービス ユニット）に伝送されます。 dxi pvc <vpi> <vci> コマンドで ATM DXI PVC を設定する場合は、次の VPI と VCI の制限事項に注意してください。

- VPI:0 ～ 15または最大16個の一意のVPI値。

- VCI:0 ～ 63の値、または最大64の一意のVCI値。

最大アクティブVC についての重要な考察

単一の ATM インターフェイスで多数の PVC を設定するときは、次を考慮することが推奨されます。

- アクティブ VC のアドバタイズされた最大数は、同時に存在する SAR の数とパケットのサイズの予測から取得されたものです。PA-A3 は 1024 個の同時 SAR および 4096 というアクティブ VC のアドバタイズされた最大値をサポートしていることに注意してください。4096 個の VC すべてが同時にパケットを受信すると、ATM インターフェイスはパケット バッファを使い果たし、パケットをドロップし始める可能性があります。そのため、多数のセルを非常にすばやく再構成できる強力なハードウェア SAR を使用することが強く推奨されます。

- 単一のインターフェイスで多数の VC を設定する場合、多数のスイッチングの決定を非常にすばやく実行し、大量のパケット メモリに対応できる強力なプロセッサを使用することが強く推奨されます。show process cpu コマンドを使用して CPU 使用率を監視し、show memory sum コマンドを使用して最小メモリ空き容量を監視します。

設定された VC の保証された帯域幅のオーバーサブスクライブを回避します。PA-A3 の atm oversubscribe コマンドは、合計が回線レートを超える平均セル レート（SCR）値で VBR-nrt PVC を設定できるようにします。ただし、最悪のケースでは、すべての VC が回線レートを超えるトラフィックを受信する必要があると、各 VC の SCR を保証することなく、キューのバックアップとパケットがドロップされます。VC で取得される帯域幅のパーセンテージは予測不可能です。オーバーサブスクリプションがない場合、各 VC は設定された SCR を最大限まで取得します。このため、高い SCR を設定された VC はより多くの帯域幅を取得します。各 VC が設定された SCR より多くの送信を試みる最悪のケースのオーバーサブスクリプションでは、競合するすべての VC が同じ SAR プライオリティを持っている場合、各 VC は <回線レート / VC の数> を取得します。異なる SCR で設定されている場合、VC には同じ帯域幅が与えられるか、または高い SCR 設定のある VC にはより多くの帯域幅が与えられます。これらはすべて、特定の時点で負荷がどの程度であるかによって異なります。このため、各 VC に与えられた正確な帯域幅のパーセンテージを予測することは困難です。

注：オーバーサブスクリプションのシナリオでは、パケットがルータにスケジュールされた後、SARはルータ上のセルをドロップしません。セルが SAR に送信されるレートが SAR の送信能力を超えると、ドライバによってバックプレッシャ メカニズムがアクティブになります。また、ホスト キューイング システムは過剰なパケットを保存してからドロップします。つまり、ATM インターフェイス ドライバは SAR にパケットを送信するレートを制御し、SAR の内部バッファが不足するのを防ぎます。

- システムあたりのインターフェイスとサブインターフェイスの合計数は、使用している Cisco IOS のバージョンでサポートされるインターフェイス記述子ブロック（IDB）の数で制限されます。IDB はインターフェイスのカウンタやステータスなど、インターフェイスに関する情報を保持するメモリの一部です。Cisco IOS では、プラットフォームに存在する各インターフェイスの IDB が保持され、各サブインターフェイスの IDB も保持されます。高速インターフェイスには、低速インターフェイスより多くのメモリが必要です。各プラットフォームには、さまざまな最大 IDB が含まれ、これらの制限は Cisco IOS リリースごとに変わる可能性があります。ただし、IDB と DRAM との間には明確な関係があります。プラットフォームごとの最大 DRAM は、プラットフォームごとの最大 IDB 制限を保証します。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2 は、最大値を表示する show idb コマンドをサポートします。一部のプラットフォームでは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(5)T 以降は 10,000 個の IDB をサポートします。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(2)T は、Cisco 2600 および 3600 シリーズ プラットフォームに次の最大 IDB 制限を導入します。

Platform

IDB 上限

261x および 262x シリーズ

800 個の IDB

265x シリーズ

800 個の IDB

3620 および 3640

800 個の IDB

3660

1400 個の IDB

詳細については、『Cisco IOS プラットフォームのインターフェイスおよびサブインターフェイスの最大数：IDB 制限』を参照してください。

- FlexWAN を使用する Catalyst 6000 シリーズおよび Cisco 7600 は、物理インターフェイスと論理サブインターフェイスごとに非表示の VLAN を割り当てるアーキテクチャを使用しています。最大 4096 という VLAN は、サブインターフェイスの理論上の最大合計数を 4096 に制限します。Catalyst 6000 シリーズおよび Cisco 7600 の IDB 制限は、現在は 3000 というサポートされる IDB の最大数で制限されます。FlexWAN インターフェイス モジュールで 2 つ以上の PA-A3 にまたがるサブインターフェイスごとに単一の PVC を設定する場合は、この値に注意してください。

- Cisco 7200 シリーズ ルータごとの PA-A3 の最大数は、シャーシ内のポート アダプタの分布に影響する帯域幅と呼ばれるデータ転送のキャパシティに基づいています。これは、インストールできるポート アダプタの数とタイプにも影響します。プロセッサ モデルによって、Cisco 7200 シリーズは帯域ポイントまたは単純な帯域幅のいずれかの概念を使用します。7200 シリーズの 2 つの Peripheral Component Interconnect（PCI）バスは、それぞれ 600 個の帯域ポイントをサポートします。PA-A3 は 300 個の帯域ポイントを使用します。入出力（I/O）カードのファスト イーサネット ポートも帯域ポイントを使用することに注意してください。

- DSL展開で使用する場合、7200シリーズは、2つのPA-A3と推奨されるNPE-400で8,000のルートブリッジカプセル化(RBE)セッションをサポートします（VRFのRBEサポートなどのブロードバンド機能は、Cisco IOSソフトウェアリリース11122200000000000000000000000000000000000000000000 ）B.) 7500 シリーズは、DSL PPPoX セッションの最大数の上限を形成する 2000 個の IDB 制限をサポートします。1 台のルータで 1000 セッション以上をサポートする場合は、ソフトウェア ライセンスを購入する必要があります。詳細については、次のリソースを参照してください。

- ブロードバンド集約におけるCisco 7200/7400に関するFAQ

- 7500 シリーズでは、RFC 1483 ルーティング以外の DSL 集約機能は、分散型シスコ エクスプレス フォワーディング（dCEF）を使用して切り替えられません。したがって、DSL の集約には 7200 シリーズ、7400 シリーズ、および 10000 シリーズなどのプラットフォームが推奨されます。

関連情報

- Cisco 2600 および 3600 ルータの ATM の逆多重化

- Cisco IOS プラットフォームのインターフェイスおよびサブインターフェイスの最大数：IDB 制限IDB の制限

- ATM テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems