内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

設定

確認

トラブルシュート

トラブルシューティングのためのコマンド

要約

関連情報

概要

この設定例は、相手先固定接続（PVC）上で発生する通信の問題を解決するためのものです。 ネットワークの接続性が失われている（トラフィックがない）にもかかわらず、エンドデバイスで PVC がアップしたままです。その結果、PVC を指すルーティング エントリがルーティング テーブルに残るため、パケットが失われます。解決方法は、Operation, Administration, and Maintenance（OAM）機能を使用して障害を検出し、パス上に障害がある場合は PVC をダウンさせることです。この文書では、OAM を使用する場合と使用しない場合の 2 つのルータ コンフィギュレーションを示します。

注：このドキュメントでは、OAMの設定例を紹介します。OAMについての詳細は、『OAMセルおよびPVC管理を使用する場合のPVC障害のトラブルシューティング』を参照してください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS(R) ソフトウェア リリース 12.0 以降。Cisco IOSソフトウェアリリース11.1CCでは、サポートが限定されています。ただし、Cisco IOSソフトウェアリリース12.0以降へのアップグレードが推奨されます。

- 7200+PA-A1などのカード。このカードは、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0でこの設定例をテストするときに使用します。ただし、この設定例では、カードタイプは重要ではありません。たとえば、PA-A3を使用している場合、show atm pvcコマンドを使用するとより詳細な情報が表示されますが、この機能に関連する情報はありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

このドキュメントでは、次の記述が適用されます。

- 1/116 は、ATM スイッチの両側の PVC に割り当てられた Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier（VPI/VCI; 仮想パス識別子/仮想チャネル識別子）です。

- 1/116 は ATM スイッチによって 1/116 にスイッチングされます。

- 設定例では、論理リンク制御(LLC)カプセル化が使用されます。今回は aal5snap を使用しています。

設定

OAM を使用しない場合

OAMがない場合、スイッチの両側のルータ設定は、次の表に示す出力のようになります。

Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

encapsulation aal5snap

次の表に示すように、GuilderのPVCがダウンしても、Bernardではアップしたままになります。

Guilder

Guilder(config)#interface ATM1/0.116 multipoint

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interface atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Bernard

Bernard#show interface atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is up, line protocol is up

[snip]

Bernard#show atm vc interface atm 2/0/0.116

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     149760                UP

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is not set

R    100.0.0.0/8 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:07, ATM2/0/0.116

C    10.0.0.0/8 is directly connected, ATM2/0/0.116C

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

OAM を使用する場合

次の表に、OAMおよびPVC管理が有効になっている場合のルータ設定を示します。

OAM および PVC 管理を有効にした場合の Guilder

interface ATM1/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

OAM および PVC 管理を有効にした場合の Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

pvc 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

次の表に示すように、GuilderのPVCがダウンすると、BernardのPVCがダウンします。

OAM および PVC 管理を有効にした場合の Guilder

Guilder#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Guilder(config)#interface atm 1/0.116

Guilder(config-subif)#shutdown

Guilder#show interfaces atm 1/0.116

ATM1/0.116 is administratively down, line protocol is down

[snip]

Guilder#show atm vc

VCD /                                      Peak  Avg/Min Burst

Interface   Name       VPI   VCI  Type   Encaps   SC   Kbps   Kbps   Cells  Sts

1/0.116    3            1   116   PVC    SNAP     UBR  155000              INAC

OAM および PVC 管理を有効にした場合の Bernard

Bernard#show atm vc

VCD /                                     Peak Avg/Min Burst

Interface      Name         VPI   VCI  Type   Encaps     Kbps   Kbps  Cells Sts

2/0/0.116      4              1   116   PVC    SNAP     155000              DOWN

Bernard#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

T - traffic engineered route

Gateway of last resort is not set

C    40.0.0.0/8 is directly connected, BVI2

11.0.0.0/22 is subnetted, 1 subnets

C       11.200.8.0 is directly connected, Ethernet0/0/0

Bernard#show interfaces atm 2/0/0.116

ATM2/0/0.116 is down, line protocol is down

[snip]

Bernard#show atm pvc 1/116

ATM2/0/0.116: VCD: 4, VPI: 1, VCI: 116

UBR, PeakRate: 155000

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

InPkts: 39, OutPkts: 53, InBytes: 3504, OutBytes: 5636

InPRoc: 36, OutPRoc: 21, Broadcasts: 33

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 3, OutAS: 0

OAM cells received: 345

F5 InEndloop: 194, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 151, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 477

F5 OutEndloop: 326, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 151

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

トラブルシューティングのためのコマンド

アウトプット インタープリタ ツール（登録ユーザ専用）（OIT）は、特定の show コマンドをサポートします。OIT を使用して、show コマンドの出力の分析を表示します。

注：debugコマンドを発行する前に、『debugコマンドの重要な情報』を参照してください。

- debug atm oam:OAMセルとOAMに関する一般情報を表示します。

- show interfaces atm:ATMインターフェイスに関する情報を表示します。

- show atm pvc：すべてのATM相手先固定接続(PVC)とトラフィック情報を表示します。Cisco IOSソフトウェアリリース11.3T以降でのみ動作します。

- show atm vc：すべてのATM仮想回線とトラフィック情報を表示します。show atm pvcよりも少ない情報を提供します。ただし、Cisco IOSソフトウェアリリース11.3Tより前のソフトウェアリリースでは使用できます。

- show ip route:IPルーティングテーブルを表示します。

OAMおよびPVC管理では、oam retry <count 1> <count 2> <count 3>コマンドを使用することもできます。

- <count 1>は、VCがアップであると宣言する前のOAM再試行回数です。

- <count 2>は、VCがダウンしたと宣言されるまでのOAM再試行回数です。

- <count 3>は、OAMの再試行ポーリング頻度です。

要約

- OAMが無効の場合：

- PVCのステータスは、対応する物理インターフェイスのステータスによって異なります。その後、シャットダウンまたは障害ステータスにあるインターフェイスの下のPVCはdownと表示され、接続されているインターフェイスの下のPVCはupと表示されます。

- oam-pvc manageが有効になっている場合：

- PVCのステータスは、OAMループバックエコー応答の受信によって異なります。

- 次の場合、PVCはダウンとして宣言されます。

- 5つの（デフォルト）連続するF5ループバックセルは、ループバックインジケータ1で受信されません。

- VCパスに沿った障害を示すアラーム表示信号(AIS)セルまたはリモート不具合インジケータ(RDI)セルが受信されます。

- oam-pvc <0-600>をmanageキーワードを指定せずに設定した場合：

- ルータはOAM F5ループバックセルを送信しますが、ループバックインジケータが1のサブインターフェイスPVCを受信していない場合は無効にしません。これは、稼働中のネットワーク環境でのトラブルシューティングに関連するツールです。

関連情報

- Operation, Administration, and Maintenance(OAM)機能拡張

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems