内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

サポートされる機能

表記法

設定

ネットワーク図

設定

show コマンド

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、ATM ルータモジュール（ARM）を使用する LAN エミュレーションの設定例を紹介します。

ARMは、レイヤ2ネットワークトポロジとレイヤ3ネットワークトポロジ間の高速インターネットワーキングを備えたCatalyst 8540マルチサービススイッチルータ(MSR)および8510 MSRを提供します。ARMをインストールすると、エンタープライズエリアアプリケーションやメトロポリタンエリアアプリケーションの場合のように、レイヤ3またはATMテクノロジーを選択する必要がなくなります。代わりに、同じマルチサービスATMスイッチルータシャーシにレイヤ3とATMの両方のテクノロジーを使用できます。

ARM機能を備えたCatalyst 8510または8540 MSRは、イーサネットからATM、およびATMからATMへのブリッジングとルーティングを提供します。

ARMは、Catalyst 8510または8540 CSR（キャンパススイッチルータ）で使用されるレイヤ3スイッチングインターフェイスモジュールと、Catalyst 8510または8540 MSRシャーシで使用されるATMポートアダプタおよびインターフェイスモジュールの間の相互運用性を提供します。したがって、ARMを搭載したCatalyst 8510または8540 MSRシャーシでは、レイヤ3およびATMポートアダプタとインターフェイスモジュールを組み合わせることができます。Catalyst 8500 MSRとCatalyst 8500 CSRの違いについての詳細は、『Cisco Catalyst 8540 CSRとCisco Catalyst 8540 MSRの主な違い』を参照してください。

Catalyst 8510または8540 MSRシャーシでは、0 ～ 3の番号が付いたスロットに最大2つのARMをインストールできます。また、9 ～ 12の番号が付いたスロットにも最大2つのARMをインストールできます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

ARMを使用したLANエミュレーションは、Cisco IOS®ソフトウェアリリース12.0(10)W5(18b)のCatalyst 8510 MSRと、Cisco IOSソフトウェアリリース12.0(4a)W5(11a)のCatalyst 85440 MSR0で0で0で0で0で0で0で0で00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

サポートされる機能

ARMはCisco Express Forwarding(CEF)に基づいており、次の機能をサポートしています。

- Open Shortest Path First(OSPF)、Routing Information Protocol(RIP)、RIP2、Interior Gateway Routing Protocol(IGRP)、およびEnhanced IGRP。

- Internet Control Message Protocol(ICMP)Destination UnreachableメッセージとRedirectメッセージが表示されます。

- 最大2つの等しいパスのロードバランシング

- Integrated Routing and Bridging(IRB)。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク設定を使用します。スロット9にARMカードがあります。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Catalyst 5500（スイッチ）

- Catalyst 5500（LANEカード）

- Cisco 7000

- Cisco 7206

- Catalyst 8540 MSR

注：これらの設定では、LANEに関連するコマンドだけが表示されます。

Catalyst 5500（スイッチ）

set vlan 3 4/5

set vlan 2 4/4

Catalyst 5500（LANEカード）

hostname ATM

!

!

!

lane database ARM

name elan2 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.02

name elan3 server-atm-address 47.009181000000009021449C01.00E01E2EE861.03

!

interface Ethernet0

!

interface ATM0

atm preferred phy B

atm pvc 1 0 5 qsaal

atm pvc 2 0 16 ilmi

lane config auto-config-atm-address

lane config database ARM

!

interface ATM0.2 multipoint

lane server-bus ethernet elan2

lane client ethernet 2 elan2

!

interface ATM0.3 multipoint

lane server-bus ethernet elan3

lane client ethernet 3 elan3

Cisco 7000

hostname 7000a

!

interface Loopback0

ip address 140.40.40.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/3

ip address 45.45.45.2 255.255.255.0

!

router eigrp 1

network 45.0.0.0

network 140.40.0.0

Cisco 7206

hostname 7206B

!

interface Loopback0

ip address 150.50.50.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet6/0

ip address 40.40.40.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 150.50.0.0

Catalyst 8540 MSR

hostname C8540-MSR

!

interface Loopback0

ip address 160.60.60.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM9/0/0.2 multipoint

ip address 40.40.40.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan2

!

interface ATM9/0/0.3 multipoint

ip address 45.45.45.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

lane client ethernet elan3

!

router eigrp 1

network 40.0.0.0

network 45.0.0.0

network 160.60.0.0

no auto-summary

show コマンド

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認するための情報が提供されています。

ネットワークが正常に動作しているかどうかをテストするには、次のコマンドを発行します。

- ping

- show ip route

- show ip cef

- show lane le-arp interface atm card/subcard/port[.subinterface-number]

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

次の出力例は、ネットワークダイアグラムに示されているデバイスでこれらのコマンドを入力した結果です。この出力結果は、ネットワークが正常に稼動していることを示しています。pingは、Catalyst 8540 MSRのATM9/0/0.3インターフェイスからCisco 7000ルータのEthernet0/3インターフェイスに送信されます。

C8540-MSR# ping 45.45.45.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 45.45.45.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

Catalyst 8540からCisco 7206のEthernet6/0インターフェイスにpingを実行して、Catalyst 8540 MSRとCisco 7200ルータ間の接続をテストすることもできます。この出力例は、pingが成功したことを示しています。

C8540-MSR# ping 40.40.40.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 40.40.40.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms

接続をテストするもう1つの方法は、show ip routeコマンドを発行することによります。Catalyst 8540 MSRには、IGRPによって学習されたアドレス150.50.0.0によってCisco 7200ルータの背後のネットワークへのルートがあり、IGRPによって学習されたアドレス140.40.0.0によってCisco 7000ルータの背後のネットワークへのルートがあります。

C8540-MSR# show ip route

D  140.40.0.0/16 [90/130816] via 45.45.45.2, 00:34:58, ATM9/0/0.3

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

160.60.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  160.60.60.0 is directly connected, Loopback0

C  40.40.40.0 is directly connected, ATM9/0/0.2

D  150.50.0.0/16 [90/130816] via 40.40.40.2, 00:29:50, ATM9/0/0.2

45.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C  45.45.45.0 is directly connected, ATM9/0/0.3

C8540-MSR# show ip cef

40.40.40.0/24       attached               ATM9/0/0.2

40.40.40.0/32       receive

40.40.40.1/32       receive

40.40.40.2/32       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

40.40.40.255/32     receive

45.45.45.0/24       attached               ATM9/0/0.3

45.45.45.0/32       receive

45.45.45.1/32       receive

45.45.45.2/32       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

45.45.45.255/32     receive

140.40.0.0/16       45.45.45.2             ATM9/0/0.3

150.50.0.0/16       40.40.40.2             ATM9/0/0.2

160.60.60.0/24      attached               Loopback0

160.60.60.0/32      receive

160.60.60.1/32      receive

160.60.60.255/32    receive

Catalyst 8540のサブインターフェイスのLANE ARPテーブルを表示するには、show lane le-arpコマンドを発行します。

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.2

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0030.7b1e.90a8  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.02  878  ATM9/0/0.2

C8540-MSR# show lane le-arp interface atm 9/0/0.3

Hardware Addr   ATM Address                                  VCD  Interface

0000.0c0d.fdcb  47.009181000000009021449C01.00E01E2EE860.03  876  ATM9/0/0.3

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- LAN エミュレーションの設定例

- LANEの推奨設計

- LAN エミュレーション スイッチング環境のトラブルシューティング

- LANE（LAN エミュレーション）に関するサポート ページ

- Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期転送モード）に関するサポートページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems