内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

設定手順

CSS 11000

Catalyst 6000

関連情報

概要

このドキュメントでは、ギガビット イーサネット（GE）インターフェイスを使用して、コンテンツ サービス スイッチ（CSS）を Catalyst 6000 シリーズのスイッチに接続する適切な手順について説明します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

この文書を読むには、次の知識が必要です。

- 基本的なCSS設定の基礎。

- 基本的なCatalystスイッチ設定の基礎。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- CSSソフトウェアバージョン5.0ビルド33

- すべてのCSSハードウェアリビジョン。

- Cisco IOSシステムソフトウェアが稼働するCatalystスイッチ。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

設定手順

次の項では、CSSとCatalystスイッチを設定する手順を説明します。

CSS 11000

通常の負荷に照らして、CSSインターフェイスを1Gbits-FD-no-pauseに設定します。これが完了した場合は、Catalystインターフェイスでポートネゴシエーションをディセーブルにし、Catalystの送受信フロー制御をオフにします（次のCatalyst設定手順を参照）。

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-no-pause

使用率が高いと思われる場合は、CSSを1Gbits-FD-sym-asymに設定することを検討してください。これを行う場合は、Catalystで送信フロー制御と受信フロー制御を必ずオンにします（次のCatalyst設定手順を参照してください）。

CSS11800(config)# interface 2/1

CSS11800(config-if[ 2/1])# phy 1Gbits-FD-sym-asym

Catalyst 6000

1Gbits-FD-no-pauseを上記で設定した場合は、Catalystでポートネゴシエーションを無効にし、送受信フロー制御をオフにします。

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send off

cat(config-if)#flowcontrol receive off

上記で1Gbits-FD-sym-asymを設定した場合は、Catalystで送受信フロー制御をオンに設定します。

cat(config)#int GigabitEthernet 1/1

cat(config-if)#speed 1000

cat(config-if)#flowcontrol send on

cat(config-if)#flowcontrol receive on

関連情報

- CSS 11000 シリーズ コンテンツ サービス スイッチのハードウェア サポート ページ

- CSS 11500 シリーズ コンテンツ サービス スイッチのハードウェア サポート

- CSS 11000 ソフトウェアのダウンロード

- CSS 11500 ソフトウェアのダウンロード

- テクニカルサポート - Cisco Systems