内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

BPDU のフォーマット

関連情報

概要

このドキュメントでは、DEC および IEEE 802.1d ブリッジ プロトコル データ ユニット（BPDU）形式について説明します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

BPDU のフォーマット

DEC の BPDU は次の形式になります。

DEC code:     E1

bpdu type:    19 hello, 02 topology change notice

version:      01

bit field:    1 byte

1 : topology change notice

2 : topology change notice ack

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : use short timers

root priority:   2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  2 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         1 byte

message age:     1 byte

hello time:      1 byte

max age:         1 byte

forward delay:   1 byte

IEEE 802.1d の BPDU は次の形式になります。

protocol id:   0000 IEEE 802.1d

version id:    00

bpdu type:     00 config bpdu, 80 tcn bpdu

bit field:     1 byte

1 : topology change flag

2 : unused    0

3 : unused    0

4 : unused    0

5 : unused    0

6 : unused    0

7 : unused    0

8 : topology change ack

root priority    2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  4 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         2 bytes

message age:     2 bytes in 1/256 secs

max age:         2 bytes in 1/256 secs

hello time:      2 bytes in 1/256 secs

forward delay:   2 bytes in 1/256 secs

関連情報

- テクニカルサポート - Cisco Systems