Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Riferimenti

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare le licenze Offline (Air Gapped) su Catalyst 9800 Wireless LAN Controller (WLC).

Prerequisiti

Requisiti

Conoscenze consigliate del funzionamento base del portale 9800 WLC e CSM (Cisco Smart Software Manager).

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware ma si applicano a tutte le versioni successive alla 17.3:

- Virtual 9800-CL WLC versione 17.9.5

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Sul WLC:

Passaggio 1. Impostare la modalità di connessione Licensing su "Air Gap" e la funzione AirGap su "Enabled":

The CLI equivalent is :

9800-17-09-05(config)#license smart transport off

Passaggio 2. Esportare il report RUM dal WLC. In questo modo l'utilizzo corrente della licenza viene salvato in un file:

9800-17-09-05#license smart save usage all file bootflash:rum.txt

Per quanto riguarda il CSSM:

Passaggio 1. Accedere all'account CSSM.

Passaggio 2. Passare alla scheda "Report" >> "File di dati di utilizzo". Fare clic su "Usage Data Files":

Passaggio 3. Fare clic su "Sfoglia" >> selezionare il report RUM ottenuto dal WLC >> fare clic su "Upload Data":

Passaggio 4. Una volta caricato il report RUM nel CSM, il pulsante "Download" (Scarica) viene visualizzato nella colonna "Conferma". Fare clic su "Download":

Sul WLC:

Passaggio 4. Importare l'ACK sul WLC:

9800-17-09-05#license smart import bootflash:ACK_rum.txt

Import Data Successful

Verifica

Dopo aver applicato la procedura di configurazione descritta sopra, il WLC viene visualizzato nel CSM in Inventario >> Istanze prodotto.

Se è stato registrato un WLC attivo dalla coppia HA, i WLC attivo e in standby vengono visualizzati come mostrato nella scheda Product Instances (Istanze del prodotto) su CSM.

Esempio di output di un WLC configurato correttamente:

------------------ show license status ------------------

Utility:

Status: DISABLED

Smart Licensing Using Policy:

Status: ENABLED

Account Information:

Smart Account:

As of Feb 29 15:24:40 2024 UTC Virtual Account:

Data Privacy: Sending Hostname: yes Callhome hostname privacy: DISABLED Smart Licensing hostname privacy: DISABLED Version privacy: DISABLED Transport: Type: Transport Off Policy: Policy in use: Merged from multiple sources. Reporting ACK required: yes (CISCO default) Unenforced/Non-Export Perpetual Attributes: First report requirement (days): 365 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Unenforced/Non-Export Subscription Attributes: First report requirement (days): 90 (CISCO default) Reporting frequency (days): 90 (CISCO default) Report on change (days): 90 (CISCO default) Enforced (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Export (Perpetual/Subscription) License Attributes: First report requirement (days): 0 (CISCO default) Reporting frequency (days): 0 (CISCO default) Report on change (days): 0 (CISCO default) Miscellaneous: Custom Id:

Usage Reporting: Last ACK received: Feb 29 15:27:53 2024 UTC Next ACK deadline: May 29 15:27:54 2024 UTC Reporting push interval: 30 days Next ACK push check:

Next report push: Mar 30 15:27:54 2024 UTC Last report push: Feb 29 15:27:54 2024 UTC Last report file write:

Trust Code Installed: Active: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC Standby: PID:C9800-CL-K9,SN:

INSTALLED on Feb 29 15:27:53 2024 UTC

Risoluzione dei problemi

Se il caricamento del RUM sul portale CSM non riesce, è possibile che il WLC sia già stato registrato tramite connessione diretta sul portale. Eliminare il dispositivo dall'inventario CSM e quindi caricare il report RUM.

Riferimenti

Configurazione delle licenze con SLUP