Sommario

Introduzione

Avvio VM

Introduzione

Questo documento descrive come raccogliere i log quando una macchina virtuale (VM) di Virtualized Packet Core (VPC) in Cisco Ultra Services Platform (Ultra M) si avvia e punta a più avvii.

Contributo di Dennis Lanov, Cisco TAC Engineer.

Avvio VM

Per avviare una macchina virtuale con la funzione di controllo (CF) o la funzione di servizio (SF), è possibile includere più passaggi e controlli descritti qui. Quando si esegue il monitoraggio di una VM, è necessario utilizzare Serial1, in quanto include tutti i registri di debug.

Identificare l'istanza della macchina virtuale da monitorare.

Opzione 1. Tramite GUI accedere a Dashboard.

Passare a Amministrazione > Istanze, trovare l'istanza che, ad esempio, _c1 e trova host di calcolo, nell'esempio qui, C1 è sul calcolo 1 e C2 è sul calcolo 2.

Spostarsi sul lato della console e selezionare QEMU instance (Istanza QEMU) come mostrato nell'immagine.

Opzione 2. Cercare ogni istanza dall'elenco di virus per individuare il nome dell'istanza.

source from undercloud: source stackrc

identify compute node's control IP: nova list

SSH sul piano di controllo del nodo di calcolo con HEAT-admin: ssh HEAT-admin@<indirizzo IP>.

Cambia in radice: sudo su

Elenca tutte le istanze: elenco virsh

Dalla console al numero seriale 1 dell'istanza: virsh console instance-<number> serial1

I registri contengono più elementi principali al momento dell'avvio di CF nello slot 1. SF ha un processo di avvio molto simile.

La scheda è stata riavviata manualmente:

[  811.235666] Restarting system.

[  811.235950] machine restart

Identifica tipo di carta:

platform_get_card_info CARDTYPE Read in 0x40010100 --> 0x40010100

Leggere i parametri del disco e del sistema:

"QEMU HARDDISK"

Priorità di avvio lettura. Notate circa 7 secondi. Se si osservano più di 30 secondi, si verificano dei problemi per recuperare l'immagine. Problemi possibili: problemi di immagine, ecc.

Indicazione: questo calcolo non calcola l'accesso alla posizione in cui si trova l'immagine. Septh o Cinder.

Booting priority 1

image : /flash/qvpc-vchitlur.bin

config: /flash/day-N.cfg

flags : 0x0

Entry at 0x000000000c8f66f0

--------------------------------------------------------------------------------********************************************************************************

Total bytes read: 145289216 in 7.972 Sec (17797 KBytes/Sec)

Recupera tutte le informazioni e avvia il processo di avvio:

Scale BootStrap RAM Image (32bit,SP,LE,X86)

Start StarOS:

Invoking StarOS Image...

Imposta ambiente:

[    0.000000] Linux version 2.6.38-staros-v3-scale-64 (yuel@bxb-mitg6-dev10) (gcc version 4.7.2 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Thu Feb 23 16:10:46 EST 2017

Viene creata un'istanza del processo Boxer:

Boxer /etc/rc beginning.

Identificare la QEMU dell'ambiente ospitato e aggiungere un DVD-ROM:

[    8.308582] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      QEMU HARDDISK    2.3. PQ: 0 ANSI: 5

[    8.309031] ata2.01: ATAPI: QEMU DVD-ROM, 2.3.0, max UDMA/100

[    8.309521] ata2.01: configured for MWDMA2

[    8.311612] sd 0:0:0:0: [sda] 8388608 512-byte logical blocks: (4.29 GB/4.00 GiB)

[    8.312090] scsi 0:0:1:0: Direct-Access     ATA      QEMU HARDDISK    2.3. PQ: 0 ANSI: 5

[    8.312878] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off

[    8.312978] sd 0:0:1:0: [sdb] 33554432 512-byte logical blocks: (17.1 GB/16.0 GiB)

[    8.313011] sd 0:0:1:0: [sdb] Write Protect is off

[    8.313021] sd 0:0:1:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA

[    8.314286] scsi 1:0:1:0: CD-ROM            QEMU     QEMU DVD-ROM     2.3. PQ: 0 ANSI: 5

Cerca file di parametri nell'unità di configurazione:

...Looking for staros_param.cfg on config driveInitial card type is 64  ...Looking for param.cfg on boot1.

[    8.414031] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2

Mappare il file Parametri nel file staros_param.cfg e ha la precedenza in caso di conflitti con i valori memorizzati nella directory /boot1/param.cfg:

Found param.cfg in local disk

Set 0x40010100 into sn_cardtype

: Found staros_param.cfg in config drive

Montaggio:

...mounting /var/crash from tmpfs

...Detected KVM Guest

...UUID DD2C2139-9E98-4C1B-B87F-83BBD9E8270B

Aggiungere schede NIC:

...loading networking kernel modules

...virtio net

[    9.661076] Selected 1 Queues, Max-Queue = 1, Online CPUs=8

[    9.663552] Selected 1 Queues, Max-Queue = 1, Online CPUs=8

...vmxnet3

[    9.669130] VMware vmxnet3 virtual NIC driver - version 1.0.25.0-k-NAPI

...e1000

[    9.677388] e1000: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k8-NAPI

[    9.677909] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.

...e1000e

[    9.687631] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 1.2.20-k2

[    9.688079] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2011 Intel Corporation.

...mdio

...ixgbe

Configura interfacce di rete (NI):

...setting up network interfaces

Modifica delle dimensioni MTU interna dell'interfaccia di sulla macchina virtuale. È previsto che SR-IOV sia abilitato:

[   10.399271] ixgbevf: cpeth1: ixgbevf_change_mtu: changing MTU from 1500 to 7020

...create vlan interface cpeth1.2111

Avvia iftask:

waiting for iftask to start.........

waiting for iftask to start.........

Avvia masterd per decidere il ruolo CF master:

start masterd 1 to decide master CF role

Schede di rete per la definizione della modalità Master/Standby:

...Broadcasting presence to master CF

Check Jumbo Packets: First small size ping, mid size and jumbo:

Pinging(size=56) master slot : card2

Pinging(size=1472) master slot : card2

Pinging(size=6992) master slot : card2

Virtual network connectivity OK!