Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione (Prime Infrastructure 2.2 e versioni precedenti)

Configurazione SNMP v2 su uno switch

GUI

CLI

Configurazione di SNMP v3 su uno switch

CLI

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Configurazione (Prime Infrastructure 3.x e versioni successive)

Configurazione SNMP su uno switch (Denali 16.x)

GUI

Configurazione GUI SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione CLI SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione GUI SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione CLI SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Verifica

Configurazione di SNMP v2 su uno switch (Cisco IOS-XE)

Configurazione di SNMP v3 su uno switch (Cisco IOS-XE)

Prime Infrastructure (2.2 e versioni precedenti)

Configurazione SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Prime Infrastructure

Risoluzione dei problemi

Da accesso convergente

Prime Infrastructure

Introduzione

Questo documento descrive come aggiungere l'accesso convergente (5760/3850/3650) a Prime Infrastructure con Simple Network Management Protocol (SNMP) v2 e v3.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Accesso convergente (5760/3850/3650) Cisco IOS® versione 3.3.x e successive o Denali 16.x

- Prime Infrastructure versione 2.0 o successiva

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione (Prime Infrastructure 2.2 e versioni precedenti)

Configurazione SNMP v2 su uno switch

GUI

Scegliere Configurazione > Controller > Gestione > SNMP > Community > Nuovo.

CLI

Immettere i seguenti comandi:

conf t

snmp-server community V2Community RW

Configurazione di SNMP v3 su uno switch

CLI

Immettere i seguenti comandi:

conf t

snmp-server group V3Group v3 auth read V3Read write V3Write

snmp-server user V3User V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.234.170 version 3 auth V3User

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

Nota: Utilizzare la vista Ciclo di vita.

Scegliete Operazione > Area di lavoro dispositivi > Aggiungi dispositivo.

SNMP v2

SNMP v3

Nota: Se non si specificano i parametri Telnet/Secure Shell, Prime Infrastructure non raccoglierà l'inventario dallo switch.

Configurazione (Prime Infrastructure 3.x e versioni successive)

Configurazione SNMP su uno switch (Denali 16.x)

GUI

Scegliere Impostazioni generali > Gestione > SNMP.

Abilitare SNMP.

Configurazione GUI SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione CLI SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Immettere i seguenti comandi:

conf t

snmp-server community V2Community RW

Configurazione GUI SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Configurazione CLI SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Immettere i seguenti comandi:

conf t

snmp-server user V3user V3Group v3 auth sha Password1 priv aes 128 Password1

snmp-server view V3Read iso included

snmp-server view V3Write iso included

snmp-server host 10.201.236.107 version 3 auth V3user

snmp-server enable traps

Prime Infrastructure

SNMP v2

SNMP v3

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Cisco CLI Analyzer (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare Cisco CLI Analyzer per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Configurazione di SNMP v2 su uno switch (Cisco IOS-XE)

Immettere questo comando:

5760-79b#show snmp community

Community name: V2Community

Community Index: V2Community

Community SecurityName: V2Community

storage-type: nonvolatile        active

Configurazione di SNMP v3 su uno switch (Cisco IOS-XE)

Immettere i seguenti comandi:

5760-79b#show snmp user

User name: V3User

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

5760-79b#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Nota: Per alcuni problemi noti risolti con l'ID bug Cisco CSCuo52406, la CLI è preferita alla GUI per la configurazione di SNMP v3 sull'accesso convergente.

Prime Infrastructure (2.2 e versioni precedenti)

Configurazione SNMP v2 su uno switch (Denali 16.x)

Immettere questo comando:

polaris-3850#show snmp community

Community name: v2community

Community Index: v2community

Community SecurityName: v2community

storage-type: nonvolatile     active

Configurazione SNMP v3 su uno switch (Denali 16.x)

Immettere i seguenti comandi:

polaris-3850#show snmp user

User name: v3user

Engine ID: 80000009030068BC0C5A8F80

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: SHA

Privacy Protocol: AES128

Group-name: V3Group

polaris-3850#show snmp group

groupname: V3Group                          security model:v3 auth

contextname: <no context specified>         storage-type: nonvolatile

readview : V3Read                           writeview: V3Write

notifyview: <no notifyview specified>

row status: active

Prime Infrastructure

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Da accesso convergente

Il comando show logging permette di visualizzare i pacchetti attivi inviati dal WLC all'indirizzo IP dell'infrastruttura Prime.

Immettere i seguenti comandi:

polaris-3850#debug snmp packets

Polaris-3850#show logging

entPhysicalEntry.7.2042 = Gi2/0/1

*Jun 10 15:58:51.817: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.819: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.825: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449769, nonrptr 0, maxreps 10

Jun 10 15:58:51.904: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.927: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.928: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449775, nonrptr 0, maxreps 10

entPhysicalEntry.7.2062 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.931: SNMP: Response, reqid 945449775, errstat 0, erridx 0

entPhysicalEntry.7.2063 = Gi2/0/22

entPhysicalEntry.7.2064 = Gi2/0/23

entPhysicalEntry.7.2065 = Gi2/0/24

entPhysicalEntry.7.2066 = Switch 2 FRU Uplink Module 1

--More--          entPhysicalEntry.7.2067 = Gi2/1/1 Container

entPhysicalEntry.7.2068 = Gi2/1/2 Container

entPhysicalEntry.7.2069 = Te2/1/3 Container

entPhysicalEntry.7.2070 = Te2/1/4 Container

entPhysicalEntry.8.1 = V01

*Jun 10 15:58:51.951: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

*Jun 10 15:58:51.974: SNMP: Packet received via UDP from 10.201.236.107 on Vlan1105

*Jun 10 15:58:51.975: SNMP: Get-bulk request, reqid 945449777, nonrptr 0, maxreps 10

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3 = NULL TYPE/VALUE

*Jun 10 15:58:51.978: SNMP: Response, reqid 945449777, errstat 0, erridx 0

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2008 = 28

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2009 = 40

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.3.2010 = 44

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry.6.2008 = 1

--More--         *Jun 10 15:58:52.001: SNMP: Packet sent via UDP to 10.201.236.107

Prime Infrastructure

SNMPWALK tra dispositivi.

Immettere i seguenti comandi:

PrimeInfrastructurejoker/admin# shell

Enter shell access password :

Starting bash shell ...

ade # snmpwalk -v2c -c v2community 10.201.234.36 sysUpTime

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (238833753) 27 days, 15:25:37.53

v2community = community snmp

10.201.234.36 = WLC IP

Questo è il risultato se c'è raggiungibilità:

DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Scadenze temporali: xx,xxx