Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione di Microsoft NetMeeting per VoIP

Esempio di rete

Istruzioni dettagliate

Configurazione del gateway

Verifica

Risoluzione dei problemi

Avvio di una chiamata tramite Microsoft NetMeeting

Informazioni correlate

Introduzione

Microsoft NetMeeting è un'applicazione per Windows che consente l'interazione e la collaborazione tra più utenti da un singolo PC su Internet o in una rete Intranet. I client o i gateway possono connettersi direttamente tra loro se l'indirizzo IP di destinazione dell'altro client o gateway è raggiungibile.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco AS5300 con T1 PRI Controller Card

- Software Cisco IOS® versione 12.1 e successive con IP Plus

- Microsoft NetMeeting versione 3.01

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione di Microsoft NetMeeting per VoIP

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Istruzioni dettagliate

Per configurare Microsoft NetMeeting per l'utilizzo con il gateway VoIP, utilizzare la procedura seguente:

1. Aprire Microsoft NetMeeting e scegliere Strumenti > Opzioni.

2. Fare clic sulla scheda Generale e immettere nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.

3. Nella scheda Audio fare clic su Avanzate.

4. Selezionare Configura manualmente le impostazioni di compressione e selezionare CCITT u-Law, 8.000kHz, 8 Bit, Mono dall'elenco a discesa Codec preferito per compressione audio. Fare clic su OK in entrambe le finestre di dialogo.

5. Dal menu Strumenti di NetMeeting, scegliere Opzioni > Generale > Chiamate avanzate.

6. Nell'area Impostazioni gateway, selezionare Use a gateway to call telephones and videoconferencing systems ed immettere 172.16.13.48 nel campo Gateway.

Configurazione del gateway

Per configurare il protocollo VoIP per il supporto di Microsoft NetMeeting, creare un peer VoIP contenente le informazioni seguenti:

- Destinazione sessione: indirizzo IP o nome DNS (Domain Name System) del PC che esegue NetMeeting

- CODEC: g711ulaw, g711alaw o g723r63

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare se la configurazione funziona correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show run: eseguire questo comando per verificare l'indirizzo IP di origine del gateway.

AS5300 (San Jose)

zshaikh# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

service internal

!

hostname zshaikh

enable password cisco

!

username 3006 password 0 1234

isdn switch-type primary-ni

interface Ethernet0

ip address 172.16.13.48 255.255.255.224

no ip route-cache

no ip mroute-cache

!

interface Serial0:23

no ip address

isdn switch-type primary-ni

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

clock source internal

!

voice service voip

!--- Enters voice service configuration mode and specifies a voice encapsulation !--- type as VoIP encapsulation. Voice service configuration mode is used for !--- packet Telephony service commands that affect the gateway globally.

h323

!--- Used to enable the H.323 voice service configuration commands.

h245 caps mode restricted

!--- The h245 caps mode restricted prevents Dual Tone Multifrequency (DTMF) !--- Named Telephone Events (NTEs) as well as T.38 capability indication in the !--- H.245 Terminal Capability Set packet. When these options are present, it !--- can prevent the H.245 negotiation from completing with some devices, !--- specifically with NetMeeting. Without the h245 caps mode restricted !--- command, calls in either direction will fail.

h245 tunnel disable

!--- By default, H.245 tunneling is enabled. This H.323 feature allows any H.245 !--- message to use the existing H.225 TCP session instead of bringing up a !--- second TCP session for H.245. Issue the h245 tunnel disable command to !--- disable this feature.

dial-peer voice 1 voip

!--- Configure Microsoft NetMeeting for Voice over IP.

destination-pattern 1000

codec g711ulaw

!--- CODEC: g711ulaw, g711alaw, or g723r63

session target ipv4:172.16.13.49

!--- Session Target: IP address or DNS name of the PC that is running NetMeeting

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern .T

direct-inward-dial

port 0:D

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi alle chiamate ISDN originate da dispositivi NetMeeting o simili H.323 di terze parti.

Nota: se si esegue il software Cisco IOS versione 12.2(11)T e H.323 versione 4 è in esecuzione sul router, è possibile che si verifichino problemi con NetMeeting. Fare riferimento all'ID bug Cisco CSCdw49975 (solo utenti registrati).

Avvio di una chiamata tramite Microsoft NetMeeting

Per avviare una chiamata con Microsoft NetMeeting, utilizzare la procedura seguente:

1. Nell'applicazione Microsoft NetMeeting fare clic sull'icona Chiamata (telefono) per aprire la finestra di dialogo Chiamata di NetMeeting.

2. Nella finestra di dialogo Chiamata NetMeeting, scegliere Chiamata > Gateway H.323.

3. Nella finestra di dialogo Effettua chiamata, immettere il numero di telefono nel campo A e fare clic su Chiama per avviare una chiamata al router Cisco serie AS5300 da Microsoft NetMeeting.

Informazioni correlate

- Informazioni sui peer di chiamata e sui segmenti di chiamata sulle piattaforme Cisco IOS

- Informazioni sui dial peer in entrata e in uscita sulle piattaforme Cisco IOS

- Informazioni su Direct-Inward-Dial (DID) sulle interfacce IOS Voice Digital (T1/E1)

- Distinguere le chiamate vocali e modem sui gateway Cisco AS5xxx

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems