Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Errore: Modifica della configurazione non riuscita.

Problema

Soluzione

Errore: Impossibile accedere come amministratore a Cisco CallManagerExpress sul sito 'local'.

Problema

Soluzione

Errore: accesso a callmanager express non riuscito con i nuovi valori

Problema

Soluzione

L'interfaccia CME visualizza uno schermo vuoto

Problema

Soluzione

Errore: Accesso a CallManager Express come amministratore non riuscito.

Problema

Soluzione

Errore: LOGIN NON RIUSCITO, il sistema non è inizializzato

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i messaggi di errore dell'interfaccia utente di Cisco Unified Communications Manager Express (CME).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Unified Communications Manager Express versione 7.x.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Errore: Modifica della configurazione non riuscita.

Problema

Quando si tenta di modificare la configurazione Cisco Unified CME tramite la GUI, viene visualizzato questo messaggio di errore: Modifica della configurazione non riuscita. Segnala il seguente errore: Codice restituito dal parser non riuscito.

Soluzione

Questo problema si verifica quando l'utente non è presente nel database AAA.

Per risolvere il problema, disabilitare l'autorizzazione AAA dei comandi di configurazione usando il comando no aaa authorization config-commands in modalità di configurazione globale su Cisco Unified CME. Per impostazione predefinita, l'autorizzazione AAA è disabilitata.

Utilizzare il comando no aaa authorization config-commands per impedire al server di accesso alla rete di tentare l'autorizzazione del comando di configurazione.

Quando si accede all'interfaccia utente grafica di Cisco Unified CME come utente finale per modificare le impostazioni sul telefono, il sistema controlla le credenziali utente nella configurazione AAA. Se le credenziali utente non sono configurate nella configurazione AAA, non sarà possibile apportare le modifiche. Usare il comando no aaa authorization config-commands per consentire solo agli utenti configurati con AAA di apportare modifiche alla configurazione.

Questo comando non presenta rischi reali per la sicurezza. Poiché l'accesso al dispositivo rimane limitato, solo gli utenti che dispongono dell'accesso al dispositivo possono eseguire l'accesso e apportare modifiche. Gli utenti del sistema telefonico che hanno accesso alla GUI, non hanno accesso alla CLI dei router con le loro credenziali, quindi non c'è alcuna possibilità che la configurazione possa ottenere errori disabilitando i comandi config di autorizzazione aaa.

In alternativa, è possibile aggiungere l'utente al database AAA. Se l'utente viene aggiunto al database AAA, può configurare Cisco Unified CME tramite la GUI e il messaggio di errore non viene visualizzato.

Errore: Impossibile accedere come amministratore a Cisco CallManagerExpress sul sito 'local'.

Problema

Dopo aver effettuato l'accesso al server Cisco Unified CME, questo messaggio di errore viene visualizzato quando si seleziona Configura > Telefono o Configura > Estensioni utilizzando la GUI Web:

Site Name: local

Error: Unable to login as administrator to the Cisco CallManagerExpress at site 'local'.

Details: CME login failed

Nota: quando si seleziona Configura > Utenti, funziona senza problemi.

Soluzione

Per risolvere il problema, aggiungere questo comando nella configurazione Cisco Unified CME:

configure terminal

ip http authentication enable

Questo problema può verificarsi anche se Cisco Unified CME non è in grado di eseguire la sincronizzazione con le informazioni sull'interfaccia utente CUE. Verificare che la password dell'amministratore Web e il nome host siano configurati correttamente nei parametri di Call Manager Express nell'interfaccia utente CUE.

Errore: accesso a callmanager express non riuscito con i nuovi valori

Problema

L'errore si verifica quando si accede a Cisco Unified CME tramite Cisco Unity Express (CUE):

Error: login to callmanager express failed with the new values. check the

new call manager express configuration and enter correct values.

O

Error: Unable to login as administrator to the Cisco CallManagerExpress at

site 'local'.

Details: Login failed. Hostname not configured.

Soluzione

Per risolvere il problema, caricare i file GUI nella cartella GUI in flash.

L'interfaccia CME visualizza uno schermo vuoto

Problema

In un ambiente CME/CUE, il funzionamento di CUE è corretto. Tuttavia, quando si utilizza la GUI CUE per configurare i telefoni o le estensioni, lo schermo appare grigio con la finestra di visualizzazione visualizzata nell'angolo sinistro.

Soluzione

Questo problema può verificarsi nel comando directory entry name in telephony-service, il valore name viene immesso tra virgolette. Rimuovere le virgolette dal nome della voce di directory per risolvere il problema.

Nota: il valore del campo name nella voce di directory command name deve essere configurato nel modo seguente: Da 1 a 24 caratteri alfanumerici, inclusi gli spazi. Il nome non può includere virgolette di apertura o chiusura (`, ' , " o ").

Nota: assicurarsi inoltre che i file GUI siano caricati nella memoria flash.

Errore: Accesso a CallManager Express come amministratore non riuscito.

Problema

L'interfaccia utente di Cisco Unified CME/CUE non si apre o è impossibile accedere all'interfaccia utente di Cisco Unified CME/CUE e viene visualizzato questo errore:

Login to CallManager Express as administrator failed.

Check your CallManager Express configuration. Connection refused.

Soluzione

Per risolvere il problema, verificare quanto segue:

- Controllare i file dell'interfaccia utente Cisco Unified CME per verificare che le versioni siano corrette. Se non sono corrette, scaricare le versioni corrette e copiare i file sul flash.

- Verificare che il firewall, gli ACL o la configurazione NAT non stiano bloccando il traffico in questione.

- Verificare che il browser sia configurato con le impostazioni di protezione corrette e utilizzi la versione più recente di Java.

- Assicurarsi che i nomi dei file rispettino la corrispondenza tra maiuscole e minuscole. Il file system fa distinzione tra maiuscole e minuscole; ovvero il file system considera readme.txt e README.TXT come due file diversi.

- verificare che esista un percorso tra Cisco Unified CME e CUE; se necessario, è necessario aggiungere una route statica.

- Verificare che il server http ip e il percorso http ip lampeggino: vengono configurati nel CME.

Errore: LOGIN NON RIUSCITO, il sistema non è inizializzato

Problema

Non è possibile accedere alla GUI CUE e viene visualizzato questo messaggio di errore: LOGIN NON RIUSCITO. Il sistema non è inizializzato. Sono consentiti solo account di accesso con diritti di amministratore.

Soluzione

Verificare che l'utente admin faccia parte del gruppo Administrator. È possibile creare l'account utente admin e assegnarlo al gruppo Administrator.

Informazioni correlate

- Note tecniche per la risoluzione dei problemi di Cisco Unified Communications Manager Express

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems