Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Per modificare la password amministratore del sistema operativo

Per modificare la password di protezione

Per reimpostare la password amministratore del sistema operativo o la password di protezione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come reimpostare o modificare la password dell'amministratore del sistema operativo e la password di sicurezza.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sulla versione 10.5 di Cisco Call Manager

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Per modificare la password amministratore del sistema operativo

admin> imposta password utente admin

Viene richiesto di immettere la vecchia e la nuova password. Una volta verificata, la password viene modificata.

Per modificare la password di protezione

admin> imposta protezione utente password

Viene richiesto di immettere la vecchia e la nuova password. Una volta verificata, la password viene modificata.

Verificare che la password di protezione dell'autore sia stata prima modificata. La password di protezione deve essere la stessa in tutti i nodi del cluster, altrimenti il server di pubblicazione e i sottoscrittori non comunicano. Dopo la modifica della password di protezione in un nodo del cluster, riavviare il nodo.

Per reimpostare la password amministratore del sistema operativo o la password di protezione

Passaggio 1. Dal client Vsphere, accedere alla console CUCM tramite il seguente nome utente e password: pwrecovery/pwreset. Viene visualizzata la schermata, come mostrato nell'immagine:

Passaggio 2. Per collegarsi a un'unità CD/DVD, è possibile selezionare qualsiasi immagine ISO dall'archivio dati. In questo modo non si ricrea l'immagine di CUCM, ma si tratta solo di verificare la connettività di CUCM con il client vm.

Passaggio 3. Dopo aver selezionato l'immagine ISO, viene richiesto di premere un tasto qualsiasi. Una volta eseguito il test, viene richiesto di rimuovere l'ISO.

Passaggio 4. Premere un tasto per continuare. è possibile reimpostare la password amministratore del sistema operativo (immettere a) o la password di sicurezza (immettere s).

Passaggio 5. È possibile modificare la password di conseguenza per l'amministratore del sistema operativo o la sicurezza.

Nota: Eseguire un nuovo backup dopo la modifica della password di protezione per evitare problemi relativi al backup/ripristino.

Verifica

- Per l'amministratore del sistema operativo, è possibile accedere alla cli o alla pagina Admin del sistema operativo per verificare se la password è stata modificata o meno.

- Per la password di protezione, assicurarsi che tutti i nodi nel cluster vengano autenticati dopo la modifica della password tramite il comando: mostra cluster di rete

Risoluzione dei problemi

Non sono attualmente disponibili informazioni specifiche per risolvere i problemi relativi a questa configurazione.