Sommario

Introduzione

Come eseguire un syslog su un dispositivo SPA?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come eseguire un syslog su un dispositivo SPA?

R.

Passaggio 1:

Per configurare l'SPA per l'acquisizione dei messaggi SIP, attenersi alla seguente procedura:

I partner Linksys possono scaricare uno strumento server syslog (slogsrv.exe) da Linksys Partner Connection.

Per raggiungere i VAR:

i. Fare riferimento a Utilità prodotto.

ii. Fare clic su Linksys Voice System.

iii. Fare clic su SPA Utilities.

iv. Fare clic su Syslog Server for SPA Devices.

Ora, per passare agli SP:

- Fare riferimento a Strumenti tecnici

- Fare clic su SPA Utilities

- Infine, fare clic sul Syslog Server per i dispositivi SPA.

- Salvare il file nel computer ed eseguirlo.

- Verrà visualizzata una schermata simile alla finestra del prompt di DOS.

- Lasciare aperta questa schermata e procedere al passaggio successivo.

Passaggio 2:

Accedere alla pagina di installazione basata sul Web di SPA2002. Per istruzioni, fare clic su Collegamento risposta.

Passaggio 3:

Fare clic su Admin Login quindi su System. In Configurazione di rete opzionale completare i seguenti campi:

- Server Syslog: (indirizzo IP del computer che esegue l'applicazione syslog)

- Server di debug: (indirizzo IP del computer che esegue l'applicazione syslog)

- Livello di debug: 3

Passaggio 4:

Quindi fare clic su Linea 1 o Linea 2 (a seconda della linea in uso) e in Opzione debug SIP selezionare Completo.

Passaggio 5:

Fare clic su .

Passaggio 6:

Ora dovresti vedere il traffico.

Passaggio 7:

Per individuare l'errore, mantenere il syslog in esecuzione e ricreare lo scenario fino al punto in cui si è certi che il problema si è verificato. Al termine della cattura di tutti i messaggi sip, chiudere la finestra.

Passaggio 8:

Andare alla posizione in cui è stata salvata l'applicazione syslog. Dovrebbe essere presente un file (blocco note) contenente i messaggi syslog appena eseguiti con syslog514.log

Passaggio 9:

Dopo aver salvato il file syslog sul computer, accedervi tramite il prompt dos ed eseguire il comando con la porta desiderata, la sintassi dovrebbe essere simile alla seguente:

C:\Documents e Impostazioni\>slogsrv -p 515

Utilizzo: slogsrv [-p porta] [-o nomefile] [-t] [-h]

Dove:

-p porta specifica la porta di ascolto, impostazione predefinita "514"

-o nomefile specificare il nome del file di output, predefinito syslog.port.log

-t attiva il timestamp locale e analizza l'intestazione syslog

-h questa guida

Nota: Questa opzione consente di eseguire più syslog su un singolo computer per monitorare più dispositivi SPA.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems