Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Informazioni su GLBP

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il protocollo GLBP (Gateway Load Balancing Protocol) su uno switch Nexus serie 7000 per condividere il carico del gateway predefinito su una LAN.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- Conoscenze base di configurazione sugli switch Nexus serie 7000

- Conoscenza di base del protocollo GLBP (Gateway Load Balancing Protocol)

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è i dispositivi Nexus serie 7000 NX-OS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Premesse

Informazioni su GLBP

- GLBP fornisce il backup gateway per gli host IP condividendo l'indirizzo IP virtuale e l'indirizzo MAC (Media Access Control) virtuale tra i gateway coinvolti nel gruppo GLBP.

- GLBP consente ai gateway di condividere il carico del gateway predefinito su una LAN IEEE 802.3.

- Rispetto ai protocolli HSRP (Hot Standby Router Protocol) e VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), GLBP esegue una funzione di bilanciamento del carico aggiuntiva non disponibile negli altri protocolli.

- Il bilanciamento del carico GLBP su più router (gateway) con l'uso di un singolo indirizzo IP virtuale e più indirizzi MAC virtuali, oltre a fornire gateway ridondanti che diventano attivi in caso di guasto di uno dei gateway di inoltro esistenti.

- GLBP condivide il carico di inoltro tra tutti i router di un gruppo GLBP.

- I membri del GLBP comunicano tra di loro con l'uso di messaggi di saluto periodici.

Configurazione

- In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare il protocollo GLBP su due switch Nexus serie 7000.

- Attivare dapprima globalmente la funzione GLBP su entrambi gli switch.

- È possibile configurare GLBP solo su interfacce di layer 3.

- L'indirizzo IP virtuale GLBP deve trovarsi nella stessa subnet dell'indirizzo IP dell'interfaccia.

- È necessario configurare tutte le opzioni di personalizzazione per GLBP su tutti i gateway membri GLBP prima di abilitare un gruppo GLBP con la configurazione di un indirizzo IP virtuale.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Nexus 7000 switch 1

- Nexus 7000 switch 2

Nexus 7000 switch 1

Nexus1#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus1(config)#feature glbp

Nexus1(config)#interface Vlan2

Nexus1(config-if)#ip address 10.193.33.252/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus1(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus1(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus1(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus1(config-if-glbp)#priority 10

Nexus1(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus1(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus1(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus1(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus1(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus1(config)#copy running-config startup-config

Nexus1(config)#exit

Nexus 7000 switch 2

Nexus2#configure terminal

!--- Enables GLBP.

Nexus2(config)#feature glbp

Nexus2(config)#interface Vlan2

Nexus2(config-if)#ip address 10.193.33.251/24

!--- Creates a GLBP group.

Nexus2(config-if)#glbp 2

!--- Configures the hello and hold times.

Nexus2(config-if-glbp)#timers 1 4

!--- Configures the redirect and timeout timers.

Nexus2(config-if-glbp)#timers redirect 600 7200

!--- Sets the priority level.

Nexus2(config-if-glbp)#priority 110

Nexus2(config-if-glbp)#preempt delay minimum 60

!--- Sets the GLBP load-balancing method.

Nexus2(config-if-glbp)#load-balancing host-dependent

Nexus2(config-if-glbp)#forwarder preempt delay minimum 50

!--- Enables GLBP on an interface.

Nexus2(config-if-glbp)#ip 10.193.33.3

Nexus2(config-if-glbp)#exit

!--- Save the configurations in the device.

Nexus2(config)#copy running-config startup-config

Nexus2(config)#exit

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Usare il comando show glbp per visualizzare le impostazioni e lo stato del protocollo GLBP.

Ad esempio:

Nexus1(config-if-glbp)#show glbp

Extended-hold (NSF) is Disabled

Vlan2 - Group 2

State is Init  (Interface is up)

1 state change(s), last state change(s) 00:01:11

Virtual IP address is 10.193.33.3

Hello time 1 sec, hold time 4 sec

Redirect time 600 sec, forwarder time-out 7200 sec

Preemption enabled, min delay 60 sec

Active is unknown

Standby is unknown

Priority 110 (configured)

Weighting 100 (default 100), thresholds: lower 1, upper 100

Load balancing: host-dependent

Group members:

0026.980C.2AC1 (10.193.33.252) local

There are no forwarders

Usare il comando show running-config interface vlan2 per visualizzare informazioni sulla configurazione in esecuzione dell'interfaccia VLAN 2.

Ad esempio:

Nexus1(config-if-glbp)#show running-config interface Vlan2

version 5.1(2)

interface Vlan2

no ip redirects

ip address 10.193.33.252/24

glbp 2

ip 10.193.33.3

timers 1 4

timers redirect 600 7200

priority 110

preempt

preempt delay minimum 60

load-balancing host-dependent

forwarder preempt delay minimum 50

Questi sono alcuni dei comandi di verifica del GLBP:

- show glbp group-number

- mostra funzionalità glbp

- show glbp interface tipo interface slot/port

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Cisco Nexus serie 7000 Switch - Pagina di supporto

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems