Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

Convenzione di denominazione utilizzata dalle immagini software CatOS e Cisco IOS

Requisiti di DRAM, ROM di avvio, bootflash e PC Card (PCMCIA)

Procedura dettagliata per la conversione dal software Cisco IOS al software di sistema CatOS

Conversione su Supervisor Engine 1A e Supervisor Engine 2

Conversione su Supervisor Engine 720

Conversione su Supervisor Engine 32

Conversione su Supervisor Engine ridondanti

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega come convertire il software di sistema sugli switch Cisco Catalyst serie 6500/6000 dal software Cisco IOS® su Supervisor Engine e su Multilayer Switch Feature Card (MSFC) al sistema operativo Catalyst (CatOS) sul Supervisor Engine e il software Cisco IOS sull'MSFC.

In questo documento non viene menzionata la conversione del software da CatOS a Cisco IOS. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Conversione del software di sistema da CatOS a Cisco IOS sugli switch Catalyst 6500/6000.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per questo documento, è stato usato uno switch Cisco Catalyst 6500/6000 con Supervisor Module e un modulo Multilayer Switch Feature Card (MSFC) con software Cisco IOS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Differenza tra i software di sistema CatOS e Cisco IOS

CatOS sul Supervisor Engine e software Cisco IOS sull'MSFC (ibrido): è possibile usare un'immagine CatOS come software di sistema per eseguire Supervisor Engine sugli switch Catalyst 6500/6000. Nell'MSFC installato, viene utilizzata un'immagine software Cisco IOS separata per eseguire il modulo di routing.

Software Cisco IOS su Supervisor Engine e su MSFC (nativo): è possibile usare un'unica immagine software Cisco IOS come software di sistema per eseguire sia il Supervisor Engine sia l'MSFC sugli switch Catalyst 6500/6000.

Nota: per ulteriori informazioni, fare riferimento a Confronto tra i sistemi operativi Cisco Catalyst e Cisco IOS per gli switch Cisco Catalyst serie 6500.

Convenzione di denominazione utilizzata dalle immagini software CatOS e Cisco IOS

CatOS sul Supervisor Engine e software Cisco IOS sull'MSFC

In questa sezione vengono descritte le convenzioni di denominazione delle immagini CatOS per i Supervisor Engine 1, 2, 720 e 32, nonché le convenzioni di denominazione delle immagini software Cisco IOS per MSFC1, MSFC2, MSFC2A e MSFC3.

- Convenzioni di denominazione CatOS per Supervisor Engine 1, 1A, 2, 720 e 32

- cat6000-sup—Supervisor Engine 1 e 1A

- cat6000-sup2—Supervisor Engine 2

- cat6000-sup720—Supervisor Engine 720

- cat6000-sup32—Supervisor Engine 32

- Convenzioni di denominazione software Cisco IOS per MSFC1, MSFC2, MSFC2A e MSFC3

- c6msfc—MSFC1

- c6msfc2—MSFC2

- c6msfc2a—MSFC2A

- c6msfc3—MSFC3

- c6msfc-boot: immagine di avvio di MSFC1

- c6msfc2-boot: immagine di avvio di MSFC2

- Esempi di immagini CatOS per il Supervisor Engine e immagini software Cisco IOS per l'MSFC

- cat6000-supk8.8-1-1.bin è l'immagine Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 e 1A CatOS, versione 8.1(1).

- cat6000-sup720k8.8-1-1.bin è l'immagine Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720 CatOS, versione 8.1(1).

- cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin è l'immagine Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 32 CatOS, versione 8.4.

- c6msfc-boot-mz.121-19.E è l'immagine di avvio del software Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS versione 12.1(19)E.

- c6msfc-ds-mz.121-19.E è l'immagine del software Catalyst 6500/6000 MSFC1 Cisco IOS versione 12.1(19)E.

- c6msfc2-jsv-mz.121-19.E è l'immagine del software Cisco IOS Catalyst 6500/6000 MSFC2 versione 12.1(19)E.

- c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF è il software Catalyst 6500/6000 MSFC2A Cisco IOS versione 12.2(18)SXF.

- c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 è l'immagine del software Catalyst 6500 MSFC3 Cisco IOS versione 12.2(14)SX2.

Immagini software Cisco IOS per Supervisor Engine e per MSFC

- Convenzioni di denominazione software Cisco IOS per Supervisor Engine 1A e 2 con MSFC1 o MSFC2

c6supxy indica la combinazione Supervisor Engine/MSFC su cui viene eseguita l'immagine. x è la versione Supervisor Engine e y è la versione MSFC. Queste versioni vengono visualizzate in grassetto negli elenchi seguenti:

- c6sup: il nome originale dell'immagine software Cisco IOS. L'immagine viene eseguita sul Supervisor Engine 1, MSFC1.

- c6sup11—Supervisor Engine 1, MSFC1

- c6sup12—Supervisor Engine 1, MSFC2

- c6sup22—Supervisor Engine 2, MSFC2

Di seguito sono riportati alcuni esempi di immagini software Cisco IOS per Supervisor Engine 1 e 2 con MSFC1 o MSFC2:

- c6sup-is-mz.120-7.XE1 è l'immagine del software Catalyst 6500/6000 Cisco IOS versione 12.0(7)XE1 (con Supervisor Engine 1/MSFC1).

- c6sup11-dsv-mz.121-19.E1 è l'immagine del software Cisco IOS Catalyst 6500/6000 versione 12.1(19)E1 (con Supervisor Engine 1/MSFC1).

- c6sup12-js-mz.121-13.E9 è l'immagine del software Cisco IOS Catalyst 6500/6000 versione 12.1(13)E9 (con Supervisor Engine 1/MSFC2).

- c6sup22-psv-mz.121-11b.EX1 è il software Catalyst 6500 Cisco IOS versione 12.1(11b)EX1 (con Supervisor Engine 2/MSFC2).

- Convenzioni di denominazione software Cisco IOS per Supervisor Engine 32

s32xy indica la combinazione MSFC/PFC sul Supervisor Engine 32. x è la versione MSFC, y è la versione PFC. Le seguenti versioni vengono visualizzate in grassetto nel seguente elenco:

- s3223—MSFC2, PFC3

Di seguito è riportato un esempio della convenzione di denominazione del software Cisco IOS per il Supervisor Engine 32:

- s3223-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF è l'immagine del software Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 Cisco IOS versione 12.2(18)SXF (con Supervisor Engine 32/MSFC2A/PFC3B).

Nota: è possibile scaricare tutte le immagini citate in questa sezione e molte altre. Fare riferimento alla sezione Switch LAN nel documento Download (solo utenti registrati).

Requisiti di DRAM, ROM di avvio, bootflash e PC Card (PCMCIA)

Requisiti di DRAM e Boot ROM (ROM Monitor [ROMmon]) per Supervisor Engine 1A, 2, 720 e 32

Per verificare la presenza di eventuali requisiti relativi alla DRAM e al Boot ROM (ROMmon), consultare le note di rilascio di Catalyst serie 6500 per la versione in uso di CatOS o del software Cisco IOS. Usare il comando show version per verificare le versioni DRAM e ROMmon (bootstrap di sistema).

Se è necessario aggiornare la memoria DRAM fisica o la ROM di avvio, consultare le istruzioni per l'aggiornamento dell'hardware. Per le istruzioni, consultare la sezione Note sull'aggiornamento del modulo nelle note sulla configurazione di Catalyst serie 6500.

Requisiti bootflash e scheda PC (PCMCIA) per Supervisor Engine 1A e 2

- Uso di Supervisor Engine bootflash rispetto a PC Card (PCMCIA)

Supervisor Engine 1 e 1A vengono forniti con 16 MB di bootflash. Il Supervisor Engine 2 viene fornito con 32 MB di bootflash. Non è possibile aggiornare il bootflash di Supervisor Engine per Supervisor Engine 1, 1A o 2.

Le immagini CatOS (cat6000*) vengono spesso archiviate nella bootflash di Supervisor Engine. Se si archiviano più immagini CatOS, potrebbe essere necessario utilizzare una PC Card. Questo requisito dipende dal Supervisor Engine e dalle dimensioni dell'immagine.

Nota: nel documento viene usato un asterisco (*) per indicare il nome di un'immagine.

Le immagini del software Cisco IOS (c6sup*) vengono spesso archiviate nella memoria flash di avvio di Supervisor Engine. Nel software Cisco IOS versione 12.1(11b)E e successive, alcune di queste immagini sono state aumentate di dimensioni e non possono essere contenute nella bootflash da 16 MB di Supervisor Engine 1A. In caso di immagini di grandi dimensioni, Supervisor Engine 2 può memorizzare solo un'immagine nel bootflash di Supervisor Engine. L'utilizzo di una PC Card può essere necessario per memorizzare una o più immagini c6sup*. Questo requisito dipende dalle dimensioni dell'immagine.

Le schede PCMCIA (Flash PC) possono memorizzare:

- Immagini CatOS (cat6000*)

- Immagini software Cisco IOS (c6sup*)

- Software Cisco IOS per immagini MSFC (c6msfc*)

Le schede PC Flash sono disponibili in dimensioni da 16, 24 e 64 MB per Supervisor Engine 1, 1A e 2.

- Requisiti bootflash e PC Card (PCMCIA) per Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 720 viene fornito con 64 MB di bootflash Supervisor Engine e 64 MB di bootflash MSFC. Sono disponibili due slot per le schede CompactFlash Tipo II (disco0 e disco1), che offrono capacità di storage aggiuntive. Le schede CompactFlash per Supervisor Engine 720 sono disponibili in dimensioni 64, 128, 256 e 512 MB. È disponibile anche una MicroDrive da 1 GB.

Al momento non sono previste limitazioni della memoria flash per le immagini Supervisor Engine 720 (s720xx*). Per informazioni su come installare le schede flash o i microdrive Supervisor Engine 720, consultare la nota sull'installazione delle schede di memoria CompactFlash Catalyst serie 6500 e Cisco serie 7600 Supervisor Engine 720.

Nota: poiché alcune delle immagini software più recenti per Supervisor Engine 720 sono più grandi del dispositivo bootflash, si consiglia una scheda CompactFlash.

Per informazioni sulla memoria minima e massima disponibile sulle piattaforme dello switch Catalyst, fare riferimento alla sezione Dimensione della memoria/memoria flash supportata sulle piattaforme dello switch Catalyst.

- Requisiti bootflash e scheda PC (PCMCIA) per Supervisor Engine 32

Il Supervisor Engine 32 viene fornito con 256 MB di bootflash sul Supervisor Engine e 256 MB di bootflash su MSFC. Supervisor Engine 32 ha uno slot esterno CompactFlash tipo II e 256 MB di memoria interna CompactFlash. La scheda CompactFlash interna, nota come bootdisk: nell'interfaccia della riga di comando (CLI), è aggiornabile a 512 MB e 1 GB. Lo slot CompactFlash Tipo II supporta le schede CompactFlash Tipo II e le schede MicroDrive IBM. Le schede CompactFlash per Supervisor Engine 32 sono disponibili nelle dimensioni di 64, 128 e 256 MB. L'hardware Supervisor Engine 32 è in grado di supportare 512 MB e 1 GB di memoria flash CompactFlash tipo II. La parola chiave per la memoria CompactFlash esterna è disk0:. La parola chiave per la memoria interna CompactFlash è bootdisk:

Procedura dettagliata per la conversione dal software Cisco IOS al software di sistema CatOS

In questa sezione viene descritta la procedura necessaria per convertire il software in esecuzione sugli switch Catalyst serie 6500/6000 dal software Cisco IOS sul Supervisor Engine/MSFC a CatOS sul Supervisor Engine con software Cisco IOS sull'MSFC. In questa sezione vengono descritte tre procedure. Completare la procedura corretta per il Supervisor Engine:

- Conversione su Supervisor Engine 1A e Supervisor Engine 2

- Conversione su Supervisor Engine 720

- Conversione su Supervisor Engine 32

- Conversione su Supervisor Engine ridondanti

Conversione su Supervisor Engine 1A e Supervisor Engine 2

In questa sezione viene utilizzata la terminologia seguente:

- SP (Switch Processor): si riferisce al componente dello switch del sistema o del Supervisor Engine.

- Route Processor (RP): si riferisce al componente router del sistema o all'MSFC.

Nota: le immagini utilizzate in questo documento sono solo a scopo esemplificativo. Sostituire le immagini con quelle utilizzate nell'ambiente dello switch.

Passaggio 1

Stabilire una connessione console all'SP.

Registrare la sessione console come procedura ottimale. Il registro consente di acquisire un record della sessione e di confrontarlo con i passaggi descritti in questo documento, se è necessario risolvere il problema. Ad esempio, in Windows HyperTerminal, scegliere Trasferisci > Acquisisci testo per registrare una sessione console. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sul collegamento di un terminale alla porta console sugli switch Catalyst.

Passaggio 2

Eseguire il backup della configurazione.

Dopo aver convertito lo switch in CatOS come software di sistema, è necessario riconfigurarlo perché il processo di conversione perde la configurazione. Se si esegue il backup della configurazione, il file può fungere da riferimento dopo la conversione o da backup se si decide di eseguire la conversione nel software Cisco IOS. Usare il comando copy config tftp per eseguire il backup della configurazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso del comando copy config tftp per eseguire il backup dei file di configurazione, consultare il documento sulla gestione delle immagini software e l'uso dei file di configurazione sugli switch Catalyst.

Passaggio 3

Se si dispone di un MSFC 1, verificare che l'immagine di avvio MSFC (c6msfc-boot) sia in bootflash RP.

Nota: un'immagine di avvio è un requisito per MSFC1. L'immagine di avvio per MSFC1 (c6msfc-boot*) deve essere in bootflash RP. Non è necessaria un'immagine di avvio per l'MSFC2. Si consiglia tuttavia di utilizzare un'immagine d'avvio, che verrà utilizzata in questa procedura. Un'immagine di avvio è una versione ridotta dell'immagine di sistema. Con un'immagine di avvio, è possibile eseguire un trasferimento di immagine TFTP se l'immagine principale del sistema risulta danneggiata o viene persa. Se si sceglie di utilizzare un'immagine di avvio MSFC2 (c6msfc2-boot*), è necessario memorizzarla nella bootflash RP.

Usare il comando show version per verificare la versione corrente del software.

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) c6sup2_rp Software (c6sup2_rp-JS-M), Version 12.1(19)E1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)

!--- Output suppressed.

Router uptime is 57 minutes

Time since Router switched to active is 57 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System image file is "slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1"

!--- The current version of software in this case is Cisco IOS !--- Software Release 12.1(19)E1 for the Supervisor Engine 2/MSFC2(c6sup22*). !--- The image is on a PCMCIA or Flash PC card in slot0:.

Router#

Passaggio 4

Usare il comando directory per verificare la posizione delle immagini sui vari dispositivi flash.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 13 2003 22:38:06  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- This is the RP or MSFC bootflash. !--- A boot image for the MSFC1 is a requirement and must be in the RP bootflash. !--- Use of an MSFC2 boot image is not a requirement, but it is recommended.

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#dir slot0:

Directory of slot0:/

1  -rw-    19766600   Aug 14 2003 15:54:17  c6sup22-js-mz.121-19.E1

!--- This is the PCMCIA or Flash PC device called slot0: !--- This is the Cisco IOS Software image (c6sup*) that currently runs on the switch.

24772608 bytes total (5005880 bytes free)

Router#

Router#dir sup-bootflash:

Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

!--- This is SP or Supervisor Engine bootflash. !--- This is the version of CatOS software for the Supervisor Engine !--- for this conversion.

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

Se l'immagine d'avvio c6msfc* non è presente nella bootflash RP o se l'immagine cat6000-sup* non è presente nella bootflash SP, scaricare le immagini. La procedura si trova al punto 5. Se queste immagini sono presenti, andare al Passaggio 6.

Passaggio 5 (facoltativo)

Usare il comando copy tftp per scaricare l'immagine d'avvio sul bootflash RP: o l'immagine CatOS sull'SP bootflash:.

Nota: completare questo passaggio solo se manca l'immagine di avvio MSFC (c6msfc*-boot) dal bootflash RP o l'immagine CatOS (cat6000-sup*) dal bootflash SP. Il passo 4 determina la necessità di questo passo.

Nota: è possibile liberare spazio in base alle necessità sul bootflash RP. Usare il comando delete bootflash:filename per eliminare il file. Quindi, usare il comando squeeze bootflash: per cancellare tutti i file eliminati dal dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Destination filename [c6msfc2-boot-mz.121-19.E1]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1...

Loading c6msfc2-boot-mz.121-19.E1 from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 1820192 bytes]

1820192 bytes copied in 18.068 secs (100741 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-     1820192   Aug 14 2003 16:49:20  c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

15204352 bytes total (13384032 bytes free)

Router#

In questo esempio viene scaricata l'immagine CatOS nella memoria flash di avvio dell'SP:

Router#copy tftp sup-bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup2k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet4/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!

[OK - 8040396 bytes]

8040396 bytes copied in 90.208 secs (89132 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for sup-bootflash:/cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Router#

!--- Verify that the image is copied successfully.

Router#dir sup-bootflash:Directory of sup-bootflash:/

1  -rw-     8040396   Aug 14 2003 17:46:32  cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981568 bytes total (23941044 bytes free)

Router#

Passaggio 6

Usare il comando show boot per controllare le impostazioni della variabile bootloader (variabile BOOTLDR) e del registro di configurazione.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

Standby is not up.

Router#

La variabile BOOTLDR = deve puntare all'immagine d'avvio c6msfc* (in questo caso c6msfc2-boot-mz.121-19.E1) sul bootflash RP. Se la variabile BOOTLDR non è impostata correttamente, completare il passaggio 7 per impostare la variabile del caricatore di avvio. Se la variabile BOOTLDR punta correttamente all'immagine d'avvio c6msfc* sul bootflash RP, andare al punto 8.

Passaggio 7 (facoltativo)

Utilizzare i comandi in questo passaggio per impostare la variabile BOOTLDR in modo che punti all'immagine d'avvio c6msfc* sul bootflash RP:.

Nota: completare questo passaggio solo se la variabile BOOTLDR = istruzione o il registro di configurazione non è stato impostato correttamente. Il passo 6 determina la necessità di questo passo.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Modify the BOOTLDR variable.

Router(config)#boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Router(config)#end

Router#

02:21:59: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Save the change.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify that the BOOTLDR variable is set correctly.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102

Passaggio 8

Utilizzare questo gruppo di comandi per modificare le impostazioni di configurazione per l'avvio in ROMmon:

Router(config)#config-register 0x0

02:29:17: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting

for config register is 0x2102. It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it

prevents returning to ROMMON when break is issued.

!--- This message is not present in all software versions and is informational only.

Router(config)#end

Router#

02:29:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

Nota: quando si modifica il valore del registro di configurazione sull'RP in 0x0, il registro di configurazione viene sincronizzato automaticamente sull'SP in 0x0.

Passaggio 9

Riavviare il router.

Poiché il registro di configurazione è stato impostato per l'avvio in ROMmon, il router viene ora avviato in SP ROMmon.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:39:07: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

02:39:10: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

02:39:13: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:39:13: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

System Bootstrap, Version 7.1(1)

Copyright (c) 1994-2001 by cisco Systems, Inc.

c6k_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory

!--- After this message, the router goes to SP ROMmon.

Passaggio 10

Poiché si desidera ripristinare CatOS come software di sistema, è necessario caricare l'immagine CatOS per il Supervisor Engine.

Nota: tenere presente che, prima del ricaricamento, l'immagine CatOS era già stata scaricata sul bootflash dello Storage Processor.

Usare il comando dir bootflash: per verificare che l'immagine CatOS si trovi sul bootflash dello Storage Processor.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

8040396 bytes (0x7aafcc)   0xb16e3014    cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Passaggio 11

Usare il comando boot per avviare la sequenza di avvio.

rommon 2 > boot bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################################################

############ [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................128 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................512 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from F1 region

Boot image: bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 1)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP or Supervisor Engine console prompt.

Passaggio 12

A questo punto, l'immagine CatOS è stata avviata correttamente, ma i dispositivi Flash del Supervisor Engine sono ancora formattati con il precedente algoritmo software Cisco IOS. Pertanto, l'SP non può scrivere correttamente su bootflash: o slot0:. È necessario riformattare questi dispositivi flash prima di continuare.

Usare il comando format per formattare entrambi i bootflash: e slot0: periferiche.

!--- Format the Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

!--- Format the PCMCIA or Flash PC card.

Console> (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

!--- Press Enter.

Formatting sector 1

Format device slot0 completed

Console> (enable)

Passaggio 13

Quando sono stati formattati i dispositivi Flash del Supervisor Engine nel passaggio 12, l'azione ha cancellato tutti i dati su questi dispositivi, inclusa l'immagine CatOS utilizzata per avviare Supervisor Engine. È necessario copiare nuovamente l'immagine CatOS (cat6000-sup*). È inoltre necessario copiare nuovamente un'immagine Cisco IOS per l'MSFC (c6msfc*).

Le immagini possono essere memorizzate sulla scheda bootflash del Supervisor Engine (bootflash:) o sulla PC Card (slot0:), a seconda della capacità di memoria flash del Supervisor Engine e delle dimensioni dell'immagine. Si consiglia di memorizzare l'immagine CatOS nella memoria flash di avvio di Supervisor Engine. L'immagine MSFC può essere memorizzata nella memoria flash di avvio di Supervisor Engine o sulla PC Card (PCMCIA).

Usare il comando copy tftp per copiare nuovamente l'immagine CatOS nel Supervisor Engine bootflash:.

Nota: per ristabilire la connettività al server TFTP, può essere necessario configurare un indirizzo IP di gestione sc0 e/o un percorso predefinito. Verificare che la porta dello switch utilizzata per Telnet sia abilitata e che sia possibile eseguire il ping del server TFTP dallo switch.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

31981440 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

Passaggio 14

Usare il comando copy tftp per copiare l'immagine MSFC (c6msfc*) sul Supervisor Engine bootflash o sulla PC Card (PCMCIA).

Console> (enable) copy tftp slot0:

IP address or name of remote host [10.1.1.2]?

Name of file to copy from [cat6000-sup2k8.8-1-1.bin]? c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- The PC card (slot0:) was used in this case

!--- to store the Cisco IOS Software MSFC image.

24772480 bytes available on device slot0, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify that the image has been copied successfully.

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1 14564636 Aug 14 2003 20:43:33 c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

10207844 bytes available (14564764 bytes used)

Console> (enable)

Passaggio 15

Per controllare lo stato dell'RP, usare il comando show module sull'SP:

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP2-2GE     yes ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      no  ok

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      yes ok

5   5    0     Switch Fabric Module 2    WS-X6500-SFM2       no  ok

6   6    16    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6516-GE-TX      no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD051307GG

3                        SAL044411EG

4                        SAD042709B7

5                        SAD061604HV

6                        SAL0651AC2P

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-02-7e-27-b0-a6 to 00-02-7e-27-b0-a7 2.4    7.1(1)     8.1(1)

00-02-7e-27-b0-a4 to 00-02-7e-27-b0-a5

00-04-9b-bf-04-00 to 00-04-9b-bf-07-ff

3   00-03-6c-2a-6b-e0 to 00-03-6c-2a-6c-0f 2.1    5.4(2)     8.1(1)

4   00-b0-c2-f7-29-20 to 00-b0-c2-f7-29-4f 1.1    5.3(1)     8.1(1)

5   00-01-00-02-00-03                      1.2    6.1(3)     8.1(1)

6   00-09-11-f1-79-c8 to 00-09-11-f1-79-d7 2.5    6.3(1)     8.1(1)

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   L3 Switching Engine II  WS-F6K-PFC2         SAD0513064H 1.3

4   Inline Power Module     WS-F6K-VPWR                     1.0    0.0(0)

Console> (enable)

Nota: questo output non visualizza l'MSFC2 nello slot 15 perché l'MSFC2 (RP) è ancora in modalità ROMmon.

Passaggio 16

Utilizzare il comando switch console per accedere al punto di ripristino:

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Nota: se si prova a usare il comando session 15, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

Passaggio 17

L'MSFC ha una sua memoria flash che conosce come bootflash: In questa posizione è memorizzata l'immagine di avvio MSFC (c6msfc*-boot).

Usare il comando dir bootflash: per verificare che l'immagine di avvio MSFC (c6msfc*-boot) sia in RP.

rommon 1 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

1820192 bytes (0x1bc620)   0x4c67101a    c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

PS1=rommon ! >

SLOTCACHE=

BOOTLDR=bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-2.E

?=0

Passaggio 18

L'immagine del sistema principale MSFC (c6msfc*) è molto più grande e spesso deve essere memorizzata su uno dei dispositivi flash del Supervisor Engine. L'MSFC riconosce i dispositivi flash del Supervisor Engine come sup-bootflash: e sup-slot0:. È necessario eseguire l'avvio da uno di questi due dispositivi, a seconda del percorso scelto in precedenza per l'archiviazione dell'immagine.

Nota: l'MSFC non è in grado di leggere la PC Card (PCMCIA) o il bootflash del Supervisor Engine con il comando directory. Tuttavia, l'MSFC può copiare su o da sup-slot0: o sup-bootflash:. Il modulo MSFC può essere avviato anche da entrambi i dispositivi.

rommon 2 > boot sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

Self decompressing the image :

#############################################################

#############################################################

##################### [OK]

RP: Currently running ROMMON from S (Gold) region

Loading slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1 .from 127.0.0.11 (via EOBC0/0): !!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14564636 bytes]

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

################################################ [OK]

!--- Output suppressed.

Press RETURN to get started!

Router>

Passaggio 19

A questo punto, la conversione è completa. L'SP esegue l'immagine CatOS (in questo caso cat6000-sup2k8.8-1-1.bin) e l'RP esegue l'immagine MSFC (in questo caso c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1).

Impostare le variabili di avvio in modo che SP e RP possano essere avviati automaticamente. Poiché ci si trova al prompt RP (Router>), modificare prima le variabili di avvio dell'RP. Per modificare e verificare le variabili di avvio, eseguire questi comandi:

Router>

Router>enable

!--- Check the current settings.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable incorrectly points to the old Cisco IOS image (c6sup*).

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

!--- The BOOTLDR variable is set correctly.

Configuration register is 0x0

Router#

!--- Set the boot variable to boot the c6msfc* image.

Router(config)#boot system flash sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1

!--- Set the configuration register back to normal.

Router(config)#config-register 0x2102

Router#end

00:01:03: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!--- Verify the changes.

Router#show boot

BOOT variable = slot0:c6sup22-js-mz.121-19.E1,1

!--- The BOOT variable still points to the Cisco IOS image (c6sup*). !--- You must save the changes to NVRAM in order to commit the !--- boot variable changes.

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

!--- Save the changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

!--- Verify the BOOT variable after the save.

Router#show boot

BOOT variable = sup-slot0:c6msfc2-jsv-mz.121-19.E1,1

CONFIG_FILE variable =

BOOTLDR variable = bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-19.E1

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

Passaggio 20

Il modulo MSFC è ora attivo e in esecuzione ed è pronto per essere configurato. Tuttavia, prima di poter accedere effettivamente alla rete, è necessario terminare il lato SP.

Per tornare all'SP, immettere Ctrl-C tre volte sull'RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console> (enable)

Passaggio 21

Impostare le variabili di avvio e il valore del registro di configurazione sull'SP in modo che lo switch possa essere avviato automaticamente.

Per impostare le variabili di avvio e i valori del registro di configurazione, eseguire questi comandi:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =

!--- Set the configuration register.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Verify the image name.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  8040396 Aug 14 2003 20:35:52 cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

23941044 bytes available (8040524 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from the !--- Supervisor Engine bootflash.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the boot variable.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup2k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

Passaggio 22

Reimpostare lo switch in modo che venga fornito automaticamente con CatOS caricato sull'SP e con l'immagine MSFC caricata sull'RP.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 14 22:28:40 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

Una volta avviato lo switch, usare il comando show version sull'SP per verificare di aver eseguito la versione corretta di CatOS. Sessione all'MSFC (RP) e uso il comando show version per verificare di eseguire la versione corretta del software Cisco IOS per l'MSFC.

Conversione su Supervisor Engine 720

In questa sezione viene utilizzata la terminologia seguente:

- SP (Switch Processor): si riferisce al componente dello switch del sistema o del Supervisor Engine.

- RP (Route Processor): si riferisce al componente router del sistema o all'MSFC.

Nota: prima di eseguire la conversione, verificare di disporre della scheda bootflash standard e non della scheda CompactFlash interna (indicata come bootdisk) sul Supervisor Engine 720. La scheda CompactFlash non è supportata sul Supervisor Engine 720 con sistema operativo Catalyst (CatOS). Per ulteriori informazioni, consultare la nota sull'installazione dell'adattatore Cisco CompactFlash per l'aggiornamento bootflash.

Per continuare la conversione:

- Sostituire l'adattatore CompactFlash interno con un bootflash standard o

- Utilizzare una scheda CompactFlash esterna invece dell'adattatore CompactFlash interno.

Nota: le immagini utilizzate in questo documento sono solo a scopo esemplificativo. Sostituire le immagini con quelle utilizzate nell'ambiente dello switch.

Passaggio 1

Stabilire una connessione console all'SP.

Registrare la sessione console come procedura ottimale. Questo registro consente di acquisire un record della sessione e di confrontarlo con i passaggi descritti in questo documento, se è necessario risolvere il problema. Ad esempio, in HyperTerminal, scegliere Trasferisci > Acquisisci testo per registrare una sessione console. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sul collegamento di un terminale alla porta console sugli switch Catalyst.

Passaggio 2

Eseguire il backup della configurazione.

Dopo aver convertito lo switch in CatOS come software di sistema, è necessario riconfigurarlo perché il processo di conversione perde la configurazione. Se si esegue il backup della configurazione, il file può fungere da riferimento dopo la conversione o da backup se si decide di eseguire la conversione nel software Cisco IOS. Usare il comando copy start tftp per eseguire il backup della configurazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso del comando copy start tftp per eseguire il backup dei file di configurazione, consultare il documento sulla gestione delle immagini software e l'uso dei file di configurazione sugli switch Catalyst.

Passaggio 3

Verificare che l'immagine di runtime MSFC3 (c6msfc3*) sia in bootflash RP.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Se non si dispone dell'immagine di runtime MSFC3 in RP bootflash, andare al passaggio 4. Se si dispone dell'immagine di runtime MSFC3, andare al passaggio 5.

Passaggio 4 (facoltativo)

Scaricare l'immagine MSFC in RP bootflash:.

Nota: completare questo passaggio solo se non si dispone dell'immagine di runtime MSFC richiesta (c6msfc3*) in RP bootflash:. Il passo 3 determina la necessità di questo passo.

Nota: è possibile liberare spazio in base alle necessità sul bootflash RP. Usare il comando delete bootflash:filename per eliminare il file. Quindi, usare il comando squeeze bootflash: per cancellare tutti i file eliminati dal dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Destination filename [c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2...

Loading c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 16050204 bytes]

16050204 bytes copied in 159.488 secs (100636 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 14:10:03  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Passaggio 5

Verificare di eseguire la versione ROMmon minima necessaria per la conversione.

A differenza del Supervisor Engine 1A con MSFC1, il Supervisor Engine 720 per MSFC3 non richiede un'immagine di avvio. La funzionalità di base per avviare l'MSFC3 è integrata in ROMmon (che include la funzionalità TFTP). Quando si converte il software di sistema su un Supervisor Engine 720 dal software Cisco IOS sul Supervisor Engine/MSFC a CatOS sul Supervisor Engine e il software Cisco IOS sull'MSFC, è necessaria una versione minima di ROMmon. La versione minima richiesta di ROMmon è il software Cisco IOS versione 12.2(14r)S9.

Usare il comando show version per verificare la versione di ROMmon:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s72033_rp Software (s72033_rp-PSV-M), Version 12.2(14)SX1,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 27-May-03 19:24 by ccai

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41ACE000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(14r)S8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- This line displays the ROMmon version for the RP. !--- Output suppressed.

Se non è installata almeno la versione minima di ROMMON, andare al passo 6. Se invece è installata la versione minima o una versione successiva, andare al passo 7.

Passaggio 6 (facoltativo)

Scaricare la versione più recente del software ROMmon.

Nota: completare questo passaggio solo se non si dispone della versione minima richiesta del software ROMmon, ovvero la versione 12.2(14r)S9 o successive. Il passo 5 determina la necessità di questo passo.

Per scaricare la versione più recente del software ROMmon, fare riferimento a Download del software - Piattaforma Catalyst 6000 ROMMON (solo utenti registrati).

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

Destination filename [c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9...

Loading c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9 from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 649603 bytes]

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rw-    16050204   Aug 18 2003 12:10:51  c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

2  -rw-      649603   Aug 18 2003 13:29:29  c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

65536000 bytes total (48835936 bytes free)

Router#

Continuando con questa procedura, è possibile eseguire l'aggiornamento effettivo di ROMmon. Per il momento, andare al Passaggio 7.

Passaggio 7

Verificare che l'immagine CatOS (cat6000-sup720*) si trovi su una scheda bootflash SP (sup-bootflash:) o su una scheda CompactFlash (disco0: o disk1:).

Router#dir sup-bootflash:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s72033*).

Directory of sup-bootflash:/

2  -rw-    32983632   Aug 16 2003 19:44:42  s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin

65536000 bytes total (18912432 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash device that is called disk0:. !--- If your CompactFlash card is in disk1:, issue the dir disk1: command.

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 16 2003 20:36:40  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup720*) image version for use in this conversion.

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

Se l'immagine CatOS non è presente su sup-bootflash: o su disco0: o disk1:, andare al punto 8. Se è installata l'immagine CatOS, andare al punto 9.

Passaggio 8 (facoltativo)

Scaricare l'immagine CatOS.

Nota: completare questo passaggio solo se l'immagine CatOS Supervisor 720 non si trova né nella memoria flash di avvio dell'SP (sup-bootflash:) né nella memoria flash compatta (disco0: o disk1:). Il passo 7 determina la necessità di questo passo.

Nota: potrebbe essere necessario formattare CompactFlash se non è mai stato utilizzato prima o se è stato formattato con l'algoritmo software Cisco IOS. Per formattare CompactFlash su un Supervisor Engine 720, usare il comando format disk0: e/o il formato disco 1: Se necessario, è inoltre possibile liberare spazio sui dispositivi Flash. Usare il comando delete sup-bootflash: o il comando delete disk0: o il comando delete disk1:filename per eliminare il file. Quindi, usare il comando squeeze sup-bootflash: o il comando squeeze disk0: o squeeze disk1: per cancellare tutti i file eliminati dal dispositivo.

Usare il comando copy tftp sup-bootflash: il comando copy tftp disk0: o il comando copy tftp disk1: per scaricare l'immagine su SP bootflash o su una delle schede Flash.

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Destination filename [cat6000-sup720k8.8-1-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin...

Loading cat6000-sup720k8.8-1-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 13389508 bytes]

13389508 bytes copied in 103.044 secs (129940 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    13389508   Aug 18 2003 15:17:36  cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

128626688 bytes total (115236864 bytes free)

Router#

Passaggio 9

Modificare l'impostazione del registro di configurazione in modo da caricare lo switch in ROMmon al successivo caricamento.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

Router(config)#end

Router#

Usare il comando show boot per verificare la nuova impostazione del registro di configurazione.

Router#show boot

BOOT variable = sup-bootflash:s72033-psv-mz.122-14.SX1.bin,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not up.

Router#

Passaggio 10

Riavviare il router.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

02:04:30: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console.

02:04:33: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

02:04:35: %SYS-SP-5-RELOAD: Reload requested

02:04:36: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor

***

*** --- SHUTDOWN NOW ---

***

System Bootstrap, Version 7.7(1)

Copyright (c) 1994-2003 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup720/SP processor with 524288 Kbytes of main memory

!--- After the completion of this step, the switch enters into SP ROMmon.

Passaggio 11

Dal prompt di ROMmon SP, verificare che l'immagine CatOS sia su SP bootflash (bootflash:) o su uno dei dispositivi CompactFlash.

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

2      13389508  -rw-     cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Passaggio 12

Usare il comando boot per avviare la sequenza di avvio dell'immagine CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................512 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Present

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

Firmware compiled 29-Jun-03 19:12 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 5)

This may take several minutes....please wait

IP address for Catalyst not configured

DHCP/BOOTP will commence after the ports are online

Ports are coming online ...

2003 Aug 18 15:49:58 %SYS-4-NVLOG:initBootNvram:Bootarea checksum failed: 0x4665

(0x44AA)Cisco Systems Console

!--- Output suppressed.

Console>

!--- This is the SP console prompt.

Passaggio 13

Dal prompt della console SP, usare il comando show module per controllare lo stato dell'RP.

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6548-RJ-45      no  ok

5   5    2     1000BaseX Supervisor      WS-SUP720-BASE      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAL06489DVD

5                        SAD07170009

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-09-11-f2-f3-a8 to 00-09-11-f2-f3-d7 5.1    6.3(1)     8.1(1)

5   00-0c-ce-63-da-fe to 00-0c-ce-63-da-ff 2.1    7.7(1)     8.1(1)

00-0c-ce-63-da-fc to 00-0c-ce-63-da-ff

00-0c-86-a0-10-00 to 00-0c-86-a0-13-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3A        SAD071501AB 1.1

Console> (enable)

Nota: questo output non visualizza l'MSFC3 nello slot 15 perché l'MSFC3 (RP) è ancora in modalità ROMmon.

Passaggio 14

Usare il comando switch console per accedere all'RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Nota: se si prova a usare il comando session 15 a questo punto, viene visualizzato questo errore:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

se nel passaggio 6 si rileva che non si dispone della versione minima richiesta del software ROMmon (software Cisco IOS versione 12.2(14r)S9 o successive), andare al passaggio 15. Se invece si dispone della versione minima richiesta di ROMmon, andare al passaggio 16.

Passaggio 15 (facoltativo)

Formattare la NVRAM per il software di sistema CatOS prima di aggiornare la versione ROMmon.

Questo passaggio è obbligatorio se non si dispone del software ROMmon richiesto, ossia il software Cisco IOS versione 12.2(14r)S9 o successive. Eseguire il comando nvram_erase dalla modalità privilegiata ROMmon.

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]: ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []: l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

Passaggio 16

Usare il comando dir bootflash per verificare che l'immagine di runtime MSFC (c6msfc3*) sia presente sul bootflash RP. Quindi, usare il comando boot per avviare l'immagine.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC3 Software (C6MSFC3-JSV-M), Version 12.2(14)SX2,

EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

TAC Support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 1986-2003 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 30-Jun-03 14:12 by cmong

Image text-base: 0x40008C10, data-base: 0x41D16000

flashfs[1]: 2 files, 1 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 1792000

flashfs[1]: Bytes used: 2048

flashfs[1]: Bytes available: 1789952

flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete.cisco MSFC3 (R7000) processor with 458752K/

65536K bytes of memory.

Processor board ID

SR71000 CPU at 600Mhz, Implementation 0x504, Rev 1.2, 512KB L2 Cache

Last reset from power-on

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

512K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of packet buffer memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Logging of %SNMP-3-AUTHFAIL is enabled

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

Se non si dispone della versione richiesta del software ROMmon, ossia la versione 12.2(14r)S9 o successive, andare al passaggio 17. Se si dispone della versione richiesta o di una versione successiva, andare al passaggio 18.

Passaggio 17

Aggiornare la versione di ROMmon RP.

Nota: completare questo passaggio solo se non si dispone della versione minima richiesta del software ROMmon, ovvero la versione 12.2(14r)S9 o successive.

Nota: non usare il comando write memory o il comando copy startup-config prima di completare la procedura di aggiornamento di ROMmon.

Utilizzare il comando show rom-monitor slot x rp per visualizzare l'output del comando RP ROMmon prima dell'aggiornamento:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

!--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

Region F1: INVALID

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Utilizzare il comando upgrade rom-monitor slot x rp file flash device:filename per aggiornare la versione di RP ROMmon:

Router#upgrade rom-monitor slot 5 rp file bootflash:c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

!--- This command upgrades the RP ROMmon version for the Supervisor Engine !--- in slot 5 with use of the file bootflash:

. !--- The slot number varies and depends on where you have the !--- Supervisor Engine installed.

01:31:59: ROMMON image upgrade in progress

01:31:59: Erasing flash

Router#

01:32:02: Programming flash

01:32:04: Verifying new image

01:32:04: ROMMON image upgrade complete

The card must be reset for this to take effect

Router#

A questo punto, usare il comando reload per ripristinare l'RP e completare l'aggiornamento di ROMmon. L'RP tenta di avviare la prima immagine in bootflash:. Se l'operazione non riesce, usare il comando dir bootflash per verificare che l'immagine di runtime MSFC (c6msfc3*) sia presente sul bootflash RP. Quindi, usare il comando boot per avviare l'immagine.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum   File name

16050204 bytes (0xf4e81c)   0x4221810c   c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

649603 bytes (0x9e983)    0x64867cc    c6msfc3-rm2.srec.122-14r.S9

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Self decompressing the image : ########################################

#######################################################################

##################

[OK]

!--- Output suppressed.

Router>

Utilizzare il comando show rom-monitor slot x rp per visualizzare l'output del comando RP ROMmon dopo l'aggiornamento e il ricaricamento:

Router>enable

Router#show rom-monitor slot 5 rp

Region F1: APPROVED, preferred

Region F2: INVALID

Currently running ROMMON from F1 region

Passaggio 18

Impostare le variabili di avvio per SP e RP per l'avvio automatico. Poiché si è già sulla RP, modificare prima queste variabili.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show boot

BOOT variable = bootflash:c6msfc3-jsv-mz.122-14.SX2,1

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not existConfiguration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#

Nota: la variabile BOOTLDR non è necessaria perché la funzionalità bootloader è contenuta in ROMmon.

Passaggio 19

Il modulo MSFC3 è ora attivo e funzionante correttamente ed è pronto per la configurazione. Tuttavia, è possibile eseguire alcune operazioni sull'SP.

Per tornare all'SP, immettere Ctrl-C tre volte sull'RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

Passaggio 20

Se il bootflash dello Storage Processor: o CompactFlash (disco0: o disk1:) è stato formattato mentre si eseguiva il software di sistema Cisco IOS, CatOS non può scrivere su SP bootflash: o su dispositivi CompactFlash. CatOS può leggere solo da questi dispositivi. È necessario riformattare questi dispositivi flash e sostituirvi le immagini.

Console> (enable) format bootflash:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Formatting sector 1

Format device bootflash completed

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

!--- Also format disk1: if you have a Flash card there.

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors................................................

............................................................

Monlib write complete

Format: All system sectors written. OK...

Format: Total sectors in formatted partition: 251616

Format: Total bytes in formatted partition: 128827392

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

Passaggio 21

Quando sono stati formattati i dispositivi Flash di Supervisor Engine nel passaggio 20, l'azione ha cancellato tutti i dati su questi dispositivi, inclusa l'immagine CatOS utilizzata per avviare Supervisor Engine. È necessario copiare nuovamente l'immagine CatOS (cat6000-sup720).

Nota: la conversione ha perso la configurazione. È necessario configurare un indirizzo IP sull'interfaccia sc0 e possibilmente un percorso predefinito per ristabilire la connettività al server TFTP. Verificare che sia possibile eseguire il ping del server TFTP dallo switch.

Console> (enable) copy tftp bootflash:

!--- The CatOS image (cat6000-sup720*) is copied to SP bootflash (sup-bootflash:) !--- in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

65535872 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

Passaggio 22

Impostare le variabili di avvio e il valore del registro di configurazione sull'SP in modo che lo switch possa essere avviato automaticamente.

Per impostare le variabili di avvio e i valori del registro di configurazione, eseguire questi comandi:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x10f

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1 13389508 Aug 18 2003 16:54:11 cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

52146364 bytes available (13389636 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootflash:.

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat6000-sup720k8.8-1-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootflash:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

Passaggio 23

Ripristinare lo switch.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2003 Aug 18 17:20:43 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

Una volta eseguito il backup dello switch, usare il comando show version sull'SP per verificare che sia in esecuzione la versione corretta di CatOS. Sessione all'MSFC (RP) e uso il comando show version per verificare di eseguire la versione corretta del software Cisco IOS per l'MSFC.

Conversione su Supervisor Engine 32

In questa sezione viene utilizzata la terminologia seguente:

- SP (Switch Processor): si riferisce al componente dello switch del sistema o del Supervisor Engine.

- RP (Route Processor): si riferisce al componente router del sistema o all'MSFC.

Nota: le immagini utilizzate in questo documento sono solo a scopo esemplificativo. Sostituire le immagini con quelle utilizzate nell'ambiente dello switch.

Passaggio 1

Stabilire una connessione console all'SP.

Registrare la sessione console come procedura ottimale. Il registro consente di acquisire un record della sessione e di confrontarlo con i passaggi descritti in questo documento, se è necessario risolvere il problema. Ad esempio, in HyperTerminal, scegliere Trasferisci > Acquisisci testo per registrare una sessione console. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sul collegamento di un terminale alla porta console sugli switch Catalyst.

Passaggio 2

Eseguire il backup della configurazione.

Dopo aver convertito lo switch in CatOS come software di sistema, è necessario riconfigurarlo perché il processo di conversione perde la configurazione. Se si esegue il backup della configurazione, il file può fungere da riferimento dopo la conversione o da backup se si decide di eseguire la conversione nel software Cisco IOS. Usare il comando copy start tftp per eseguire il backup della configurazione.

Per ulteriori informazioni sull'uso del comando copy start tftp per eseguire il backup dei file di configurazione, consultare il documento sulla gestione delle immagini software e l'uso dei file di configurazione sugli switch Catalyst.

Passaggio 3

Verificare che l'immagine di runtime MSFC2A (c6msfc2a*) sia in bootflash RP.

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

!--- This is the operating system image for the MSFC for use in the conversion.

2  -rw-      649603  Feb 15 2006 14:48:44 +00:00  c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

65536000 bytes total (47388004 bytes free)

Router#

Se non si dispone dell'immagine di runtime MSFC2A in RP bootflash, andare al passaggio 4. Se si dispone dell'immagine di runtime MSFC2A, andare al passaggio 5.

Passaggio 4 (facoltativo)

Scaricare l'immagine MSFC in RP bootflash:.

Nota: completare questo passaggio solo se non si dispone dell'immagine di runtime MSFC2A richiesta (c6msfc2a*) in RP bootflash:. Il passo 3 determina la necessità di questo passo.

Nota: se necessario, è possibile liberare spazio su RP bootflash. Usare il comando delete bootflash:filename per eliminare il file. Quindi, usare il comando squeeze bootflash: per cancellare tutti i file eliminati dal dispositivo.

Router#copy tftp bootflash:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF

Destination filename [c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF]?

Accessing tftp://10.1.1.2/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF...

Loading c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 17498136 bytes]

17498136 bytes copied in 165.718 secs (105590 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for bootflash:/c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF

Router#

Router#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

1  -rwx    17498136  Feb 15 2006 14:46:06 +00:00  c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.

122-18.SXF.bin

65536000 bytes total (48037851 bytes free)

Router#

Passaggio 5

Verificare che l'immagine CatOS (cat6000-sup32*) si trovi su una scheda bootflash SP (sup-bootdisk:) o su una scheda CompactFlash (disco0:).

Router#dir sup-bootdisk:

!--- This is the SP bootflash and the location of the current !--- Cisco IOS image (s3223*).

Directory of sup-bootdisk:/

1  -rw-    45032388  Feb 14 2006 13:56:24 +00:00  s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF

255954944 bytes total (210919424 bytes free)

Router#

Router#dir disk0:

!--- This is the CompactFlash Type II device called disk0:.

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00  cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

!--- This is the CatOS (cat6000-sup32*) image version for use in this conversion.

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

Se l'immagine CatOS non è presente su sup-bootdisk: o su disco0:, andare al punto 6. Se è installata l'immagine CatOS, andare al punto 7.

Passaggio 6 (facoltativo)

Utilizzare il comando copy tftp sup-bootdisk: o il comando copy tftp disk0: per scaricare l'immagine su SP bootflash o sulla scheda CompactFlash.

Nota: completare questo passaggio solo se l'immagine Supervisor Engine 32 CatOS non si trova né nella memoria flash di avvio dell'SP (sup-bootdisk:) né nella memoria flash compatta (disco0:). Il passo 5 determina la necessità di questo passo.

Nota: potrebbe essere necessario formattare CompactFlash se non è mai stato utilizzato prima o se è stato formattato con l'algoritmo software Cisco IOS. Per formattare CompactFlash su un Supervisor Engine 32, usare il comando format disk0: Se necessario, è inoltre possibile liberare spazio sui dispositivi Flash. Usare il comando delete sup-bootdisk: o delete disk0:filename per eliminare il file.

Router#copy tftp disk0:

Address or name of remote host []? 10.1.1.2

Source filename []? cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Destination filename [cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin]?

Accessing tftp://10.1.1.2/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin...

Loading cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin from 10.1.1.2 (via FastEthernet1/1): !!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 14670392 bytes]

14670392 bytes copied in 107.544 secs (136413 bytes/sec)

Verifying compressed IOS image checksum...

Verified compressed IOS image checksum for disk0:/cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Router#

Router#dir disk0:

Directory of disk0:/

1  -rw-    14670392  Feb 15 2006 14:50:42 +00:00 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

128094208 bytes total (113423802 bytes free)

Router#

Passaggio 7

Modificare l'impostazione del registro di configurazione in modo da configurare lo switch in ROMmon al successivo caricamento.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x0

1d15h: %C6K_PLATFORM-SP-4-CONFREG_BREAK_ENABLED: The default factory setting for

config register is 0x2102.

It is advisable to retain 1 in 0x2102 as it prevents returning to ROMMON when break

is issued.

Router(config)#end

Router#

Utilizzare il comando show bootvar per verificare la nuova impostazione del registro di configurazione:

Router#show bootvar

BOOT variable = sup-bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102 (will be 0x0 at next reload)

Standby is not present.

Router#

Passaggio 8

Riavviare il router.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no

Proceed with reload? [confirm]

1d15h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.

1d15h: %SYS-SP-3-LOGGER_FLUSHING: System pausing to ensure console debugging output.

1d15h: %OIR-SP-6-CONSOLE: Changing console ownership to switch processor.

!--- Output suppressed.

System Bootstrap, Version 12.2(18r)SX2, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

Cat6k-Sup32 platform with 262144 Kbytes of main memory

!--- After this step is completed, the switch enters into SP ROMmon.

Passaggio 9

Dal prompt ROMmon di SP, verificare che l'immagine CatOS sia su SP bootflash (bootdisk:) o sul dispositivo CompactFlash (disco0:).

rommon 1 > dir disk0:

Directory of disk0:

4434      14670392  -rw-     cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Passaggio 10

Usare il comando boot per avviare la sequenza di avvio dell'immagine CatOS.

rommon 2 > boot disk0:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

Self decompressing the image : ################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

###############################################################################

######################################################### [OK]

System Power On Diagnostics

DRAM Size ..........................256 MB

Testing DRAM .......................Passed

Verifying Text Segment .............Passed

NVRAM Size .........................2048 KB

Level2 Cache .......................Present

Level3 Cache .......................Absent

System Power On Diagnostics Complete

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: disk0:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

!--- Output suppressed.

Enter password:

Console>

!--- This is the SP console prompt.

Passaggio 11

Dal prompt della console SP, usare il comando show module per controllare lo stato dell'RP.

Console> enable

Console> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

4   4    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6248-RJ-45      no  ok

6   6    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

4                        SAD035101Z8

6                        SAD092408DE

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

4   00-30-19-c0-05-a8 to 00-30-19-c0-05-d7 1.1    4.2(0.24)V 8.4(1)

6   00-11-5c-e1-cb-6a to 00-11-5c-e1-cb-6b 4.1    12.2       8.4(1)

00-11-5c-e1-cb-60 to 00-11-5c-e1-cb-6b

00-11-bc-90-5c-00 to 00-11-bc-90-5f-ff

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

6   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD0923024J 2.1

Console> (enable)

Nota: questo output non visualizza l'MSFC2A nello slot 15 perché l'MSFC2A (RP) è ancora in modalità ROMmon.

Passaggio 12

Usare il comando switch console per accedere all'RP.

Console> (enable) switch console

Trying Router-15...

Connected to Router-15.

Type ^C^C^C to switch back...

rommon 1 >

!--- This is the RP ROMmon.

Nota: se si prova a usare il comando session 15 a questo punto, viene visualizzato questo errore:

Console> (enable) session 15

Module 15 is not installed.

Passaggio 13

Eliminare la NVRAM.

A questo punto, è necessario eliminare la NVRAM per evitare di attraversare i file danneggiati durante la conversione del software. Per eliminare la NVRAM, usare questi comandi dalla modalità privilegiata ROMmon:

rommon 2 > priv

!--- Press Enter or Return. !--- You have entered ROMmon privileged mode. !--- You see this output:

You now have access to the full set of monitor commands.

Warning: some commands will allow you to destroy your

configuration and/or system images and could render

the machine unbootable.

rommon 3 > fill

!--- Press Enter or Return. !--- Be sure to enter these parameters exactly: !--- The first line is a "be" (no space) followed by six zeros ("000000"). !--- The next line is an "8" (no space) followed by four zeros ("0000").

Enter in hex the start address [0x0]:  be000000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the test size or length in bytes [0x0]:  80000

!--- Press Enter or Return.

Enter in hex the pattern to be written [0x0]:  ffff

!--- Press Enter or Return.

Enter the operation size 'l'ong, 'w'ord, or 'b'yte []:  l

!--- Press Enter or Return. !--- After the NVRAM erase has completed, issue the reset command.

rommon 4 > reset

!--- Press Enter or Return.

System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE(fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright(c) 2004 by cisco Systems, Inc.

!--- Output suppressed.

Passaggio 14

Utilizzare il comando dir bootflash per verificare che l'immagine di runtime MSFC (c6msfc2a*) sia presente sul bootflash RP. Quindi, usare il comando boot per avviare l'immagine.

rommon 2 > dir bootflash:

File size           Checksum     File name

17498136 bytes (0x10b0018) 0xba6225c2   c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.

bin

649603 bytes (0x9e983)   0xc0d75a91   c6msfc2a-rm2.srec.122-17r.S6

rommon 3 > boot bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Self decompressing the image : #################################################

################################################################################

[OK]

!--- Output suppressed.

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x4258800

!--- Output suppressed.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Press RETURN to get started!

!--- Output suppressed.

Router>

Passaggio 15

Impostare le variabili di avvio per SP e RP per l'avvio automatico. Poiché si è già sulla RP, modificare prima queste variabili.

!--- Set the boot variable to boot the MSFC image.

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#boot system flash bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin

Router(config)#

!--- Change the configuration register back to its normal setting.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#

!--- Save your changes.

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

Router#

!--- Verify the new boot parameters.

Router#show bootvar

BOOT variable = bootflash:c6msfc2a-adventerprisek9_wan-mz.122-18.SXF.bin,1;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Standby is not present.

Router#

Nota: la variabile BOOTLDR non è necessaria perché la funzionalità bootloader è contenuta in ROMmon.

Passaggio 16

MSFC2A è ora attivo e funzionante correttamente ed è pronto per la configurazione. Tuttavia, è possibile eseguire alcune operazioni sull'SP.

Per tornare all'SP, immettere Ctrl-C tre volte sull'RP.

!--- Enter Ctrl-C three times.

Router#^C

Router#^C

Router#^C

Console>

Passaggio 17

Se il bootflash dello Storage Processor (bootdisk:) o il CompactFlash (disco0:) è stato formattato mentre si eseguiva il software di sistema Cisco IOS, CatOS non può scrivere correttamente sul bootflash dello Storage Processor o sui dispositivi CompactFlash. CatOS può leggere solo da questi dispositivi. È necessario riformattare questi dispositivi flash e sostituirvi le immagini.

Console> (enable) format bootdisk:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

!--- Output suppressed.

Format: Total sectors in formatted partition: 500192

Format: Total bytes in formatted partition: 256098304

Format: Operation completed successfully.

Console> (enable)

Console> (enable) format disk0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 31 characters):

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors...................................................

.........................................................

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Passaggio 18

Quando sono stati formattati i dispositivi Flash del Supervisor Engine nel passaggio 17, l'azione ha cancellato tutti i dati su questi dispositivi, inclusa l'immagine CatOS usata per avviare Supervisor Engine. È necessario copiare nuovamente l'immagine CatOS (cat6000-sup32).

Nota: la conversione ha perso la configurazione. È necessario configurare un indirizzo IP sull'interfaccia sc0 e possibilmente un percorso predefinito per ristabilire la connettività al server TFTP. Verificare che sia possibile eseguire il ping del server TFTP dallo switch.

Console> (enable) copy tftp bootdisk:

!--- The CatOS (cat6000-sup32*) image is copied to !--- SP bootflash (sup-bootdisk:) in this case.

IP address or name of remote host []? 10.1.1.2

Name of file to copy from []? cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

255766528 bytes available on device bootdisk, proceed (y/n) [n]? y

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCC

File has been copied successfully.

Console> (enable)

!--- Verify the image location in SP bootflash.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

Passaggio 19

Impostare le variabili di avvio e il valore del registro di configurazione sull'SP in modo che lo switch possa essere avviato automaticamente.

Per impostare le variabili di avvio e i valori del registro di configurazione, eseguire questi comandi:

!--- Check the boot variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:s3223-ipbase_wan-mz.122-18.SXF,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x0

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: the ROM monitor

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

!--- Clear the boot variable.

Console> (enable) clear boot system all

BOOT variable =Console> (enable)

!--- Set the configuration register to boot normally.

Console> (enable) set boot config-register 0x2102

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Console> (enable)

!--- Display the image name and location.

Console> (enable) dir bootdisk:

10997   -rw-  14670392    Feb 16 2006 06:55:28 cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

241094656 bytes available (14671872 bytes used)

Console> (enable)

!--- Set the boot variable to load the CatOS image from bootdisk:.

Console> (enable) set boot system flash bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

Console> (enable)

!--- Verify the environment variables.

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootdisk:cat6000-sup32pfc3k8.8-4-1.bin,1;

CONFIG_FILE variable = bootdisk:switch.cfg

Configuration register is 0x2102

ignore-config: disabled

auto-config: non-recurring, overwrite, sync disabled

ROMMON console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Passaggio 20

Ripristinare lo switch.

Console> (enable) reset

This command will reset the system.

Do you want to continue (y/n) [n]? y

2006 Feb 16 07:03:29 %SYS-5-SYS_RESET:System reset from Console//

Powering OFF all existing linecards

!--- Output suppressed.

Currently running ROMMON from S (Gold) region

Boot image: bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin

Firmware compiled 27-Dec-04 14:33 by integ Build [100]

Running System Diagnostics from this Supervisor (Module 6)

This may take several minutes....please wait

2006 Feb 16 07:05:18 %SYS-1-SYS_ENABLEPS: Power supply 1 enabled

Cisco Systems Console

Enter password:

Console>

Una volta eseguito il backup dello switch, usare il comando show version sull'SP per verificare che sia in esecuzione la versione corretta di CatOS.

Console> enable

Console> (enable) show version

WS-C6506 Software, Version NmpSW: 8.4(1)

Copyright (c) 1995-2004 by Cisco Systems

NMP S/W compiled on Dec 27 2004, 20:22:02

System Bootstrap Version: 12.2

System Web Interface Version: Engine Version: 5.3.4 ADP Device: Cat6000

ADP Version: 7.0 ADK: 49

System Boot Image File is 'bootdisk:cat6000-sup32pfc3cvk8.8-4-1.bin'

System Configuration register is 0x2102

!--- Output suppressed.

Console> (enable)

Passare alla sessione RP (MSFC) e usare il comando show version per verificare di aver eseguito la versione corretta del software Cisco IOS per l'MSFC.

Console> (enable) switch console

Trying Router-16...

Connected to Router-16.

Type ^C^C^C to switch back...

Router>enable

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:09 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-ADVENTERPRISEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF,

RELEASE SOFTWARE (fc1)

!--- Output suppressed.

Conversione su Supervisor Engine ridondanti

Nota: non tentare di convertire un Supervisor Engine con un altro Supervisor Engine installato contemporaneamente. Il processo di conversione non è stato progettato per questo tipo di conversione.

Completare questi passaggi quando si convertono i Supervisor Engine ridondanti:

1. Rimuovere il Supervisor Engine di standby.

2. Eseguire la procedura di conversione appropriata sul Supervisor Engine attivo, quindi verificare.

Per la procedura, vedere la sezione Procedura dettagliata per la conversione da software Cisco IOS a software di sistema CatOS in questo documento.

3. Rimuovere il Supervisor Engine attivo.

4. Inserire il Supervisor Engine di standby, quindi completare e verificare la stessa procedura.

5. Inserire l'altro Supervisor Engine per una configurazione ridondante.

Per informazioni su come aggiornare le immagini software negli switch Catalyst 6500/6000 con supervisori ridondanti, fare riferimento all'esempio di configurazione degli switch Catalyst serie 6500/6500 con Supervisor Engine ridondante per l'aggiornamento delle immagini software.

Informazioni correlate

- Conversione del software di sistema da CatOS a Cisco IOS per gli switch Catalyst 6500/6000

- Gestione delle immagini software e utilizzo dei file di configurazione sugli switch Catalyst

- Uso del file system Flash

- Modifica, download e gestione dei file di configurazione

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems