Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Premesse

Gestione del file vlan.dat

Durante l'avvio dello switch

Nome file e percorso

Visualizzazione delle informazioni sulla VLAN

Ripristino delle informazioni sulla VLAN predefinite

Ripristino del file vlan.dat

Backup e ripristino del file vlan.dat

Archiviazione del file vlan.dat tramite la gestione degli archivi

Informazioni sulla VLAN e ridondanza

Informazioni correlate

Introduzione

Gli switch Cisco Catalyst con software Cisco IOS® conservano le informazioni VLAN in un file speciale con nome vlan.dat. In questo documento vengono illustrati lo scopo del file e le modalità di gestione del file.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di questo argomento:

- Informazioni sul funzionamento degli switch Cisco Catalyst

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Switch Cisco Catalyst 6500 con software Cisco IOS versione 12.1(26)E1

- Switch Cisco Catalyst 2950 con software Cisco IOS versione 12.1(22)EA9

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Il presente documento può essere utilizzato anche per le seguenti versioni hardware e software:

- Cisco Catalyst serie 6000, 4500 e 4000 switch con Cisco IOS

- Switch Cisco Catalyst serie 3750, 3750E, 3560, 3560E, 3550, 2970, 2960, 2955, 2950 e 2940

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Premesse

Le modifiche alla configurazione VLAN o VTP in CatOS vengono scritte nella NVRAM subito dopo aver apportato una modifica. Al contrario, il software Cisco IOS non salva le modifiche della configurazione nella NVRAM a meno che non si esegua il comando copy run start.

I sistemi client e server VTP richiedono che gli aggiornamenti VTP da altri server VTP vengano salvati immediatamente nella NVRAM senza l'intervento dell'utente. I requisiti per l'aggiornamento VTP sono soddisfatti dall'operazione CatOS predefinita, ma il modello di aggiornamento software Cisco IOS richiede un'operazione di aggiornamento alternativa. Per questo motivo, è stato introdotto un database VLAN nel software Cisco IOS per gli switch Catalyst come metodo per salvare immediatamente gli aggiornamenti VTP per i client e i server VTP. Il database VLAN è sotto forma di file separato nella NVRAM, chiamato vlan.dat.

Gestione del file vlan.dat

Durante l'avvio dello switch

Durante l'avvio, lo switch confronta il contenuto del file vlan.dat e la configurazione nella configurazione di avvio per determinare se usare la configurazione nella configurazione nel file vlan.dat o nella configurazione di avvio. Quando si salvano le configurazioni della modalità VTP, del nome di dominio e della VLAN nel file della configurazione di avvio dello switch e si riavvia lo switch, le configurazioni del VTP e della VLAN sono selezionate dalle seguenti condizioni:

- Se sia il database VLAN che il file di configurazione mostrano la modalità VTP come trasparente e i nomi di dominio VTP corrispondono, il database VLAN viene ignorato. Vengono usate le configurazioni VTP e VLAN nel file della configurazione di avvio. Il numero di revisione del database VLAN rimane invariato nel database VLAN.

- Se la modalità VTP di avvio è la modalità server o se la modalità VTP di avvio o i nomi di dominio non corrispondono al database VLAN, la modalità VTP e la configurazione VLAN per le prime 1005 VLAN vengono selezionate dalle informazioni del database VLAN, ad esempio il file vlan.dat. Le VLAN superiori a 1005 vengono configurate dal file di configurazione dello switch.

Se il file vlan.dat non è presente o non è possibile leggere il file vlan.dat, lo switch viene avviato con queste caratteristiche:

Attributo

Valori predefiniti

Modalità VTP

Server

Nome di dominio VTP

(nessun nome / vuoto)

VLAN

1, 1002-1005

Nome file e percorso

Per impostazione predefinita, il nome del file del database VLAN è vlan.dat.

È possibile usare il comando vtp file <nomefile> per rinominare il file. non è possibile usare il comando vtp file per caricare un nuovo database. È possibile utilizzarlo solo per rinominare il file in cui è memorizzato il database esistente.

Nell'esempio viene mostrato come specificare il file system IFS in cui memorizzare la configurazione VTP:

Switch(config)#vtp file vtpconfig

Setting device to store VLAN database at filename vtpconfig.

Switch(config)#

Il file vlan.dat archiviato nella sola NVRAM è accessibile dallo switch. Il file vlan.dat può essere copiato dal percorso specificato a scopo di backup. il nome della posizione della memoria in cui si trova il vlan.dat varia da dispositivo a dispositivo. Prima di usare il comando copy, consultare la documentazione del prodotto in uso.

Negli switch Cisco Catalyst serie 6500/6000, è const_nvram:. Analogamente, negli switch Catalyst serie 4500/4000, è cat4000_flash:. Nelle serie Cisco Catalyst 29xx e Cisco Catalyst 35xx, serie 3750, è indicato come flash:.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1 -rwx 856 <no date> vlan.dat

129004 bytes total (128148 bytes free)

Visualizzazione delle informazioni sulla VLAN

Per visualizzare tutte le configurazioni VLAN, l'ID VLAN, il nome e così via, memorizzate nel file vlan.dat binario, è necessario usare il comando show vlan.

È possibile visualizzare le informazioni VTP, la modalità, il dominio e così via, usando il comando show vtp status.

Le informazioni sulla VLAN e le informazioni VTP non vengono visualizzate nell'output del comando show running-config quando lo switch è in modalità server/client VTP. Si tratta di un comportamento normale dello switch.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

Switch#

Switch#show run | include vtp

Switch#

Gli switch in modalità VTP trasparente visualizzano le configurazioni VLAN e VTP nell'output del comando show running-config perché queste informazioni sono memorizzate anche nel file di testo della configurazione.

Switch#show run | include vlan

vlan internal allocation policy ascending

vlan 1

tb-vlan1 1002

tb-vlan2 1003

vlan 20-21,50-51

vlan 1002

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1003

vlan 1003

tb-vlan1 1

tb-vlan2 1002

vlan 1004

vlan 1005

Switch#show run | include vtp

vtp domain cisco

vtp mode transparent

Ripristino delle informazioni sulla VLAN predefinite

Completare questa procedura per ripristinare la configurazione VLAN su uno switch Cisco Catalyst con software Cisco IOS.

In questo esempio, uno switch Cisco Catalyst 6500 è in modalità client VTP. Per ripristinare le informazioni sulla VLAN, rimuovere il file vlan.dat e ricaricare lo switch.

1. Utilizzare i comandi show vtp status e show vlan per determinare le informazioni VTP/VLAN originali.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Verificare lo stato del file vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Nota: la posizione della memoria in cui si trova il vlan.dat varia da dispositivo a dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Nome file e percorso in questo documento.

3. Rimuovere il file vlan.dat dalla NVRAM.

Nota: prima di eliminare il file dalla NVRAM, si consiglia di crearne una copia di backup. Per la procedura, vedere la sezione Backup e ripristino del file vlan.dat.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

Le dimensioni del file vlan.dat sono zero (0).

4. Ricaricare lo switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output no displayed.

5. Una volta avviato lo switch, verificare che le informazioni sulla VLAN siano impostate sui valori predefiniti. Per informazioni sui valori predefiniti, consultare la tabella nella sezione When Switch Bootup (Durante l'avvio dello switch).

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

A questo punto, la modifica della configurazione della VLAN VTP può essere attivata in due modi:

- Configurazione utente sul dispositivo (CLI/SNMP)

- Aggiornamento VTP da altri dispositivi dello stesso dominio VTP

Ciò significa che, anche se lo switch era in modalità client, la semplice applicazione di un'altra configurazione salvata non la riporta in modalità client. Per ripristinare la modalità client dello switch, l'amministratore di rete deve configurare manualmente il sistema con il comando vtp mode client in modalità di configurazione globale.

Ripristino del file vlan.dat

Se si elimina involontariamente il file vlan.dat e lo switch viene ricaricato, le VLAN precedentemente disponibili sullo switch andranno perse. Finché lo switch non viene ricaricato, le informazioni VLAN rimangono nello switch.

Per ripristinare il file vlan.dat, completare i seguenti passaggi:

1. Usare il comando show vlan per confermare la disponibilità delle informazioni VLAN.

Switch#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4

Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8

Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Gi0/1

Gi0/2

10   VLAN0010                         active

11   VLAN0011                         active

20   VLAN0020                         active

21   VLAN0021                         active

30   VLAN0030                         active

31   VLAN0031                         active

40   VLAN0040                         active

41   VLAN0041                         active

50   Vlan50                           active

100  100thVLAN                        active

2. Se lo switch è in modalità server VTP o in modalità trasparente, apportare le dovute modifiche al database VLAN.

Le modifiche al database VLAN possono essere le seguenti:

- Creare una VLAN.

- Eliminare una VLAN.

- Modificare gli attributi di una VLAN esistente.

Se lo switch è in modalità client VTP, apportare le dovute modifiche al database VLAN su un server VTP dello stesso dominio.

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#vlan 50

Switch(config-vlan)#name 50thVLAN

Switch(config-vlan)#end

Switch#

Dopo aver apportato le modifiche al database VLAN, lo switch crea automaticamente il file vlan.dat.

3. Usare il comando show flash: per verificare che il file vlan.dat sia stato creato.

Switch#show flash:

Directory of flash:/

2  -rwx           5   Mar 01 1993 00:04:47  private-config.text

3  -rwx     2980487   Mar 02 1993 06:08:14  c2950-i6q4l2-mz.121-19.EA1a.bin

4  -rwx        1156   Mar 01 1993 01:51:27  vlan.dat

16  -rwx        1014   Mar 01 1993 00:04:47  config.text

6  drwx        4096   Mar 02 1993 03:49:26  html

7  -rwx     3121383   Mar 02 1993 03:47:52  c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA9.bin

7741440 bytes total (65536 bytes free)

Nota: la posizione della memoria in cui si trova il vlan.dat varia da dispositivo a dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Nome file e percorso.

Backup e ripristino del file vlan.dat

Gli amministratori di rete potrebbero voler eseguire il backup del file vlan.dat, soprattutto per i sistemi server VTP. Il file vlan.dat può essere salvato nelle stesse posizioni di qualsiasi altro file (bootflash, disk0:, bootdisk:, tftp:, ftp:, ecc.). Anche se il file può essere copiato in qualsiasi percorso, può essere letto solo dalla NVRAM.

Per eseguire un backup completo della configurazione, includere il file vlan.dat nel backup insieme alla configurazione. Quindi, se l'intero switch o modulo Supervisor Engine deve essere sostituito, l'amministratore di rete deve caricare entrambi i file per ripristinare la configurazione completa:

- Il file vlan.dat

- Il file di configurazione

Ciò si ripercuote anche sugli ambienti con due supervisori quando si esegue lo Stateful Switchover (SSO). Poiché la sincronizzazione tra i file è disponibile solo per la NVRAM, se il file vlan.dat si trova in una posizione non NVRAM, ad esempio bootflash:, non vi sarà sincronizzazione tra i supervisori attivo e in standby del file vlan.dat. Al contrario, quando l'SP di standby riceve i nuovi dati VLAN, scrive la configurazione nel file vlan.dat di standby.

Infine, se si applica un file vlan.dat salvato a un sistema già avviato, il sistema deve essere ricaricato prima che la nuova configurazione vlan.dat applicata abbia effetto.

1. Utilizzare i comandi show vtp status e show vlan per determinare le informazioni VTP/VLAN originali.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Client

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the output elided

2. Verificare lo stato del file vlan.dat.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

Nota: la posizione della memoria in cui si trova il vlan.dat varia da dispositivo a dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Nome file e percorso.

3. Eseguire il backup del file vlan.dat esistente.

Cat6K-IOS#copy const_nvram:vlan.dat bootflash:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.516 secs (1891 bytes/sec)

Cat6K-IOS#show bootflash:

-#- ED ----type---- --crc--- -seek-- nlen -length- ---------date/time--------- n

ame

1   .. image        C32839CA  2349AC   30  1788204 May 31 2006 18:15:50 +00:00 c

6msfc2-boot-mz.121-13.E17.bin

2   .. unknown      1D1450E8  234DFC    8      976 Dec 01 2008 01:43:18 +00:00 v

lan.dat

13414916 bytes available (1789436 bytes used)

4. Rimuovere il file vlan.dat dalla NVRAM.

Cat6K-IOS#delete const_nvram:vlan.dat

Delete filename [vlan.dat]?

Delete const_nvram:vlan.dat? [confirm]

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

5. Ricaricare lo switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

6. Verificare di aver reimpostato le informazioni VTP/VLAN dopo il riavvio.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Si noti che il numero di VLAN esistenti è sceso da 12 a 5 e il dominio è ora vuoto al posto di Cisco123.

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-           0                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (129004 bytes free)

Cat6K-IOS#

7. Copiare il file vlan.dat salvato nella NVRAM.

Cat6K-IOS#copy bootflash:vlan.dat const_nvram:vlan.dat

Destination filename [vlan.dat]?

976 bytes copied in 0.688 secs (1419 bytes/sec)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#dir const_nvram:

Directory of const_nvram:/

1  -rw-         976                    <no date>  vlan.dat

129004 bytes total (128028 bytes free)

Cat6K-IOS#

8. Controllare se vi sono modifiche nello stato VTP. Non ci sarebbero modifiche, poiché il file vlan.dat è in sola lettura all'avvio dello switch. Per rendere effettive le modifiche, ricaricare lo switch.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 5

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x57 0xCD 0x40 0x65 0x63 0x59 0x47 0xBD

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0-0-00 00:00:00

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

9. Ricaricare lo switch.

Cat6K-IOS#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Rest of the output elided

10. Una volta avviato lo switch, verificare che le informazioni VLAN/VTP siano state ripristinate correttamente.

Cat6K-IOS#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 12

VTP Operating Mode              : Server

VTP Domain Name                 : Cisco123

VTP Pruning Mode                : Enabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xDF 0xCE 0x47 0x0B 0xD0 0x3F 0xEA 0x18

Configuration last modified by 172.16.5.12 at 11-16-07 03:23:56

Local updater ID is 172.16.5.12 on interface Vl1 (lowest numbered VLAN interface

found)

Cat6K-IOS#

Cat6K-IOS#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/11, Fa3/16

5    VLAN0005                         active    Fa3/1

10   VLAN0010                         active    Fa3/5

20   Management_Vlan                  active    Fa3/7, Fa3/9, Fa3/24

30   SW-3_PCs_Vlan                    active

40   SW-1_PCs_Vlan                    active

50   IP_Phone_Voice_Vlan              active

60   Guest_Fail_Vlan                  active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

5    enet  100005     1500  -      -      -        -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -        -    -        0      0

!--- Rest of the the output not shown.

Archiviazione del file vlan.dat tramite la gestione degli archivi

L'applicazione di gestione degli archivi gestisce un archivio attivo del file vlan.dat dei dispositivi gestiti da Resource Manager Essentials (RME). Consente di eseguire i seguenti task:

- Recupero e archiviazione delle configurazioni dei dispositivi (incluso il file vlan.dat)

- Ricerca e generazione di report sui dati archiviati

- Confrontare ed etichettare le configurazioni (che include il file vlan.dat)

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Archive Management, vedere Archiviazione delle configurazioni e relativa gestione mediante Archive Management.

La suite RME fa parte di CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), uno dei pacchetti della famiglia di prodotti CiscoWorks. È una soluzione aziendale per la gestione della rete. RME è una potente suite di applicazioni basate sul Web che offre soluzioni di gestione di rete per switch, server di accesso e router Cisco.

Per ulteriori informazioni su RME e le relative applicazioni, consultare Panoramica di RME.

Informazioni sulla VLAN e ridondanza

La ridondanza del Supervisor Engine non supporta i nomi o i percorsi dei file di dati VLAN non predefiniti. Non immettere il comando vtp file nome_file su uno switch con supervisor engine ridondante.

Prima di installare un supervisor engine ridondante, immettere il comando no vtp file per tornare alla configurazione predefinita.

Nella ridondanza Route Processor (RPR+), la ridondanza del supervisor engine non supporta la configurazione immessa nella modalità database VLAN. Utilizzare la modalità di configurazione globale con la ridondanza RPR+.

In SSO, la sincronizzazione del file vlan.dat NVRAM dall'SP attivo all'SP in standby viene ancora eseguita in modo che se lo switchover avviene al centro del record delle VLAN sincronizzate, lo standby può essere ripristinato caricando il file binario dalla NVRAM. Poiché la sincronizzazione tra i file è disponibile solo per la NVRAM, se il file binario si trova in una posizione non NVRAM, ad esempio bootflash:, non vi sarà sincronizzazione tra il file di configurazione binario vtp attivo e quello in standby. Infatti, se il file vlan.dat non è nella NVRAM, durante l'avvio in standby il supervisore di standby non sarà in linea. Sul supervisore attivo deve essere visualizzato un messaggio di errore per chiedere agli utenti di cambiare il percorso vlan.dat in NVRAM.

Informazioni correlate

- Creazione di VLAN Ethernet su switch Catalyst

- Descrizione del VLAN Trunk Protocol (VTP)

- Best practice per gli switch Catalyst serie 6500/6000 e Catalyst serie 4500/4000 con software Cisco IOS

- Guida alla configurazione del software degli switch Catalyst serie 4500, 12.2(46)SG

- Guida alla configurazione del software Catalyst 6500 release 12.2SXH e successive

- Switch - Supporto dei prodotti

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems