Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire il backup e il ripristino di un Cisco Multilayer Data Switch (MDS) serie 9000 e come sostituire o migrare da uno switch MDS serie 9000 a uno nuovo. Sono inoltre incluse istruzioni su come applicare la configurazione dal vecchio switch al nuovo switch.

Attenzione: Parti di questa procedura sono dirompenti e devono essere completate solo durante un intervento di manutenzione.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Completare questi passaggi per configurare lo switch MDS serie 9000 per il backup, il ripristino e la migrazione:

1. Immettere il comando copy running-config sullo switch corrente per salvare la configurazione in esecuzione:

switch1# copy running-config startup-config

[########################################]100%

2. Copiare la configurazione di avvio sul file server con uno dei metodi disponibili sullo switch (FTP, TFTP, SFTP e SCP):

switch1# copy startup-config scp://user@host1/switch1.config

user@switch1's password:

sysmgr_system.cfg 100% |*****************************| 10938 00:00

3. Immettere il comando show license usage per ottenere le informazioni sulle funzionalità della licenza:

Switch1# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status Expiry  Comments

Count          Date

-------------------------------------------------------------------

IOA_184                       No    0   Unused             -

XRC_ACCL                      No    -   Unused             -

IOA_9222i                     No    0   Unused             -

IOA_SSN16                     No    0   Unused             -

DMM_184_PKG                   No    0   Unused             -

DMM_9222i_PKG                 No    0   Unused             -

FM_SERVER_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

MAINFRAME_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

ENTERPRISE_PKG                Yes   -   Unused  never      -

DMM_FOR_SSM_PKG               No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP              Yes   1   Unused  never      -

SME_FOR_9222I_PKG             No    -   Unused             -

SME_FOR_SSN16_PKG             No    0   Unused             -

PORT_ACTIVATION_PKG           No    0   Unused             -

SME_FOR_IPS_184_PKG           No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_184          No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_18_4         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4         No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_SSN16        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_9222i        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_SSN16        No    0   Unused             -

10G_PORT_ACTIVATION_PKG       No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_ENABLER_PKG  No    0   Unused             -

4. Verificare l'utilizzo della licenza sullo switch corrente, che include l'ID host per la licenza:

Switch1# show license host-id

License hostid: VDH=FOX10511F5N

Nota: Prendere nota di questo ID host in quanto, quando si richiede la migrazione di tutte le licenze associate all'ID host dello switch corrente, questo deve essere fornito al team Cisco Licensing. Per ottenere un nuovo file di licenza, il team che gestisce le licenze può essere contattato all'indirizzo licensing@cisco.com. Inviare un'e-mail a licensing@cisco.com E includere l'ID Cisco.com nel corpo dell'e-mail nel formato seguente: ID Cisco.com: ######

5. Acquisire le assegnazioni delle porte tramite il database FLOGI (Fabric Login). Queste informazioni vengono usate per verificare che tutti i cavi siano posizionati nelle posizioni corrette (connessioni da periferica a interfaccia):

switch1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

6. Se la configurazione corrente dello switch indica che è stato eseguito lo zoning basato sull'interfaccia (fc X/Y), sostituire il nome WWN dello switch corrente nei comandi dei membri della zona con il nome WWN del nuovo switch. In caso contrario, è possibile ignorare questo passaggio.

Immettere il comando show wwn switch per visualizzare il WWN dello switch:

switch1 # show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:1d:40
Di seguito è riportato un esempio dello switch WWN nello zoning:

zone name Z_1 vsan 9

member interface fc1/9 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

member interface fc1/8 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

Nota: Il WWN dello switch corrente deve essere sostituito con il nuovo WWN dello switch prima di applicare questa configurazione al nuovo switch. Se non si utilizza lo zoning basato sull'interfaccia, ignorare questo passaggio.

7. Se sullo switch è configurato il routing tra VSAN (IVR), la topologia IVR deve essere modificata perché si basa sul WWN dello switch; pertanto, è necessario sostituire il WWN dello switch corrente con il nuovo WWN dello switch.

Switch1# ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
Per rimuovere lo switch dalla topologia VSAN (Virtual Storage Area Network) IVR, immettere il comando vsan-topology database dallo switch master IVR:

Switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# no autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

switch(config-ivr-topology-db)# end

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

switch# show ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
Verificare che il nome WWN dello switch corrente non venga visualizzato nell'output del comando ivr vsan-topology database.

Nota: Se nel fabric sono presenti più switch abilitati per IVR, il WWN dello switch corrente deve essere rimosso da tutte le topologie IVR nel fabric e sostituito con il nuovo WWN dello switch. Completare questo passaggio prima di connettere il nuovo switch. È possibile completare queste modifiche per gli altri switch con la CLI o con Fabric Manager.

8. Spegnere lo switch corrente e/o scollegare il cavo di gestione dalla rete.

9. Avviare il nuovo switch ed eseguire la configurazione iniziale di base per raggiungere il prompt dello switch. Assegnare l'indirizzo IP mgmt 0 al nuovo switch.

10. Applicare il file di licenza appena ricevuto al nuovo switch. Confrontare l'ID host dello switch (VDH=FOX071355X) con quello elencato nel file della licenza:

Switch2# show license host-id

License hostid:

VDH=FOX071355X
Copiare il file delle licenze appena ricevuto dal team di gestione licenze Cisco nella memoria flash in arrivo dello switch tramite TFTP:

switch2# copy tftp://x.x.x.x/newlicensefile.lic  bootflash:
Installare il file di licenza:

switch2# install license bootflash:

Installing license ..done

11. Spostare o collegare i cavi e i dispositivi fisici dallo switch originale al nuovo switch.

12. Se è stato eseguito lo zoning basato sull'interfaccia (fc X/Y) sullo switch, ottenere il WWN del nuovo switch; in caso contrario, è possibile ignorare questo passaggio.

Immettere il comando show wwn switch per ottenere il nuovo WWN dello switch:

switch2# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

$cp switch1.config switch1.config.orig

13. Copiare la configurazione originale dello switch in modo da poterla modificare per il nuovo switch e salvare il file di backup originale. Modificare il file di configurazione in esecuzione switch1.config copiato in un editor di testo, ad esempio Blocco note, per apportare le modifiche seguenti:

1. Se è stato eseguito lo zoning basato sull'interfaccia (ignorare questo passaggio se lo zoning basato sull'interfaccia non è stato eseguito), aprire la copia della configurazione precedente dello switch nel Blocco note. Accertarsi di trovare e sostituire il WWN dello switch originale (20:00:00:0d:ec:02:1d:40) con il nuovo WWN dello switch (20:00:00:0d:ec:02:50.40), se applicabile.

2. È possibile rimuovere le righe nella configurazione originale per la parte di allocazione degli ID Fibre Channel dinamici (FCID) nel database fcdomain fcid per i dispositivi. In alternativa, è possibile ignorare i messaggi di errore relativi all'FCID visualizzati sullo schermo quando si applica la configurazione dello switch in esecuzione originale al nuovo switch.

fcdomain fcid database

vsan 1 wwn 50:06:01:6d:3e:e0:16:18 fcid 0xb20000 dynamic

vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:10:db fcid 0xb20200 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:11:b9 fcid 0xb20300 dynamic
Quando si applica la configurazione corrente originale al nuovo switch senza rimuovere gli FCID dinamici, il nuovo switch genera errori simili ai seguenti:

Error: Invalid FCIDs.

switc2(config-fcid-db)# vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

Error: Invalid FCIDs.
Questi messaggi sono previsti e possono essere ignorati se non si desidera rimuovere gli FCID dinamici dalla configurazione originale prima di applicarli al nuovo switch. Sono visualizzati perché il nuovo switch assegna automaticamente i FCID dalla configurazione originale da switch a dispositivo ai dispositivi connessi.

3. Rimuovere le righe che contengono gli account utente SNMP (Simple Network Management Protocol) perché le password crittografate sono collegate all'indirizzo MAC dello chassis. Gli account utente vengono raggruppati e iniziano con snmp-server user nel file di configurazione. Di seguito è riportato un esempio:

snmp-server user admin network-admin auth md5

0x46694cac2585d39d3bc00c8a4c7d48a6

localizedkey

snmp-server user san admin network-admin auth md5

0xcae40d254218747bc57ee1df348
Rimuovere le righe che iniziano con snmp-server user <id-utente>.

4. Controllare l'indirizzo IP mgmt0 dell'interfaccia della configurazione originale. Per assegnare lo stesso indirizzo IP al nuovo switch, non è necessario modificare la configurazione. Tuttavia, se si avvia il nuovo switch con un indirizzo IP diverso e si desidera mantenere il nuovo indirizzo IP per una porta di gestione, assicurarsi di modificare questa riga nella configurazione prima di applicarla al nuovo switch:

interface mgmt0

ip address 10.x.x.x 255.255.255.0

14. Dopo aver apportato tutte le modifiche al nuovo file di configurazione (in base ai nuovi requisiti dello switch), copiare il file nella memoria bootflash del nuovo switch e applicarlo.

Switch2# copy bootflash:

running-config

15. Ricreare gli account utente SNMP:

switch2(config)# snmp-server user admin network-admin

auth md5

16. Se si intende abilitare l'IVR sul nuovo switch, aggiungere il nuovo switch nella topologia IVR. In caso contrario, è possibile ignorare questo passaggio.

Nota: Prima di aggiungere il nuovo switch alla topologia IVR, verificare che tutte le porte ISL (Inter-Switch Link Protocol) siano online e connesse agli switch adiacenti nella struttura.

switch2#show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

switch# config t

switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:50:40 vsan-ranges 1,4

switch(config-ivr-topology-db)# exit

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

17. Aprire tutti i dispositivi collegati alle porte o accendere i dispositivi per accedere al fabric. Immettere il comando show floppy database per verificare che le periferiche siano connesse:

switch2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

18. Immettere il comando show zoneset active vsan x per verificare che tutti i dispositivi siano connessi attivamente a zoneset:

Switch2# show zoneset active vsan x

zoneset name ZoneSet12 vsan 12

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPA_1 vsan 12

* fcid 0xb20700 [pwwn 50:06:01:69:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPB_1 vsan 12

* fcid 0xb20900 [pwwn 50:06:01:60:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

Verifica

Le procedure di verifica per questa configurazione sono descritte nella sezione Configura.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.