Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Nozioni di base

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Procedura di risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

I driver iSCSI di Cisco, che risiedono sul server, sono un componente chiave della soluzione iSCSI. Questi driver iSCSI intercettano i comandi SCSI, li incapsulano in pacchetti IP e li reindirizzano a Cisco SN 5420, Cisco SN 5428, Cisco SN 5428-2 o Cisco MDS/IPS-8. In questo documento vengono fornite configurazioni di esempio per un host con Microsoft Windows XP iSCSI a MDS/IPS-8.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare la configurazione, verificare che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- Prima di creare la configurazione iSCSI su MDS 9000, è necessario installare un driver iSCSI compatibile con il PC che esegue Microsoft Windows XP. La versione più aggiornata del driver iSCSI Cisco per Windows 2000/XP/2003 è disponibile nella pagina Cisco iSCSI Drivers (solo utenti registrati) all'indirizzo Cisco.com. Il nome del file è il numero di versione del driver iSCSI Cisco per Win2k ed è disponibile nella tabella in questa pagina.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- PC con Microsoft Windows XP e driver iSCSI Cisco versione 3.1.2

- Cisco MDS 9216 con software versione 1.1.2

canterbury# show module

Mod  Ports  Module-Type                     Model              Status

---  -----  ------------------------------- ------------------ ------------

1    16     1/2 Gbps FC/Supervisor          DS-X9216-K9-SUP    active *

2    8      IP Storage Module               DS-X9308-SMIP      ok

Mod  Sw           Hw      World-Wide-Name(s) (WWN)

---  -----------  ------  --------------------------------------------------

1    1.1(2)       1.0     20:01:00:0c:30:6c:24:40 to 20:10:00:0c:30:6c:24:40

2    1.1(2)       0.3     20:41:00:0c:30:6c:24:40 to 20:48:00:0c:30:6c:24:40

Mod  MAC-Address(es)                         Serial-Num

---  --------------------------------------  ----------

1    00-0b-be-f8-7f-08 to 00-0b-be-f8-7f-0c  JAB070804QK

2    00-05-30-00-ad-e2 to 00-05-30-00-ad-ee  JAB070806SB

* this terminal session

canterbury#

canterbury# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.1(2)

system:    version 1.1(2)

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/k112

kickstart compile time:  7/13/2003 20:00:00

system image file is:    bootflash:/s112

system compile time:     7/13/2003 20:00:00

Hardware

RAM 963112 kB

bootflash: 500736 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

canterbury uptime is 6 days 1 hours 11 minute(s) 5 second(s)

Last reset at 783455 usecs after Thu Aug 28 12:59:37 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.1(2)

canterbury#

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Il termine MDS 9000 si riferisce a tutti gli switch Fibre Channel (FC) della famiglia MDS 9000 (MDS 9506, MDS 9509 o MDS 9216). Il termine blade IPS si riferisce al modulo IP Storage Services.

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Nozioni di base

Il modulo di storage IP fornisce agli host IP l'accesso ai dispositivi di storage Fibre Channel (FC). Il modulo di storage IP è DS-X9308-SMIP. Fornisce routing SCSI trasparente. Gli host IP che utilizzano il protocollo iSCSI possono accedere in modo trasparente alle destinazioni SCSI (FCP) sulla rete FC. L'host IP invia i comandi SCSI incapsulati nelle PDU (Protocol Data Unit) iSCSI a una porta IPS MDS 9000 su una connessione TCP/IP. Sul modulo di storage IP, la connettività viene fornita sotto forma di interfacce Gigabit Ethernet (GE) opportunamente configurate. Il modulo di storage IP consente di creare destinazioni iSCSI virtuali e di mapparle alle destinazioni FC fisiche disponibili nella SAN FC. Presenta le destinazioni FC agli host IP come se le destinazioni fisiche fossero collegate localmente.

Ogni host iSCSI che richiede l'accesso allo storage tramite il modulo di storage IP deve disporre di un driver iSCSI compatibile installato. Con il protocollo iSCSI, il driver iSCSI consente a un host iSCSI di trasportare le richieste e le risposte SCSI su una rete IP. Dal punto di vista di un sistema operativo host, il driver iSCSI sembra essere un driver di trasporto SCSI simile a un driver FC per un canale periferica nell'host. Dal punto di vista del dispositivo di storage, ogni host IP viene visualizzato come host FC.

Il routing di SCSI dall'host IP al dispositivo di storage FC è costituito dalle seguenti azioni principali:

- Trasporto di richieste e risposte iSCSI su una rete IP tra gli host e il modulo di storage IP.

- Instradamento delle richieste e delle risposte SCSI tra gli host di una rete IP e il dispositivo di storage FC (conversione da iSCSI a FCP e viceversa). Questa operazione viene eseguita dal modulo di storage IP.

- Trasporto di richieste o risposte FCP tra il modulo di storage IP e i dispositivi di storage FC.

Per impostazione predefinita, il modulo di storage IP non importa destinazioni FC in iSCSI. È necessario configurare il mapping dinamico o statico prima che il modulo di storage IP renda disponibili le destinazioni FC agli iniziatori iSCSI. Quando entrambi sono configurati, le destinazioni FC mappate staticamente hanno un nome configurato. In questa configurazione vengono forniti esempi di mapping statico.

Con la mappatura dinamica, ogni volta che l'host iSCSI si connette al modulo di storage IP, viene creata una nuova porta FC N e gli nWWN e i pWWN allocati per questa porta N possono essere diversi. Utilizzare il metodo di mappatura statica se è necessario ottenere gli stessi nWWN e pWWN per l'host iSCSI ogni volta che si connette al modulo di storage IP. La mappatura statica può essere utilizzata sul modulo di storage IP per accedere ad array di storage FC intelligenti dotati di controllo dell'accesso e di configurazione di mappatura/masking LUN (Logical Unit Number) in base ai pWWN e/o nWWN dell'iniziatore.

È possibile controllare l'accesso a ogni destinazione iSCSI mappata staticamente se si specifica un elenco di porte di storage IP su cui verranno annunciate e si specifica un elenco di nomi di nodi iniziatore iSCSI autorizzati ad accedervi. Il controllo degli accessi basato sullo zoning FC e il controllo degli accessi basato su iSCSI sono i due meccanismi attraverso i quali è possibile fornire il controllo degli accessi per iSCSI. Entrambi i metodi possono essere utilizzati contemporaneamente.

Il rilevamento iSCSI si verifica quando un host iSCSI crea una sessione di rilevamento iSCSI e esegue query per tutte le destinazioni iSCSI. Il modulo di storage IP restituisce solo l'elenco delle destinazioni iSCSI alle quali l'host iSCSI è autorizzato ad accedere in base ai criteri di controllo di accesso.

La creazione di sessioni iSCSI si verifica quando un host IP avvia una sessione iSCSI. Il modulo di storage IP verifica se la destinazione iSCSI specificata (nella richiesta di accesso alla sessione) è una destinazione mappata statica e, se true, verifica che il nome del nodo iSCSI dell'host IP sia autorizzato ad accedere alla destinazione. Se l'host IP non ha accesso, il relativo accesso viene rifiutato.

Il modulo di archiviazione IP crea quindi una porta FC virtuale N (la porta N potrebbe già esistere) per questo host IP ed esegue una query sul server dei nomi FC per il FCID del nome WWN della destinazione FC a cui accede l'host IP. Viene utilizzato il nome WWN della porta N virtuale dell'host IP come richiedente della query del server dei nomi. Pertanto, il server dei nomi esegue una query applicata a livello di zona per pWWN e risponde alla query. Se l'FCID viene restituito dal server dei nomi, la sessione iSCSI viene accettata. In caso contrario, la richiesta di accesso viene rifiutata.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, consultare la guida di riferimento dei comandi della famiglia Cisco MDS 9000, versione 1.2.1a e la guida alla configurazione del software della famiglia Cisco MDS 9000, versione 1.2.1a.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Canterbury (MDS 9216)

Canterbury (MDS 9216)

canterbury# sh run

Building Configuration ...

....

vsan database

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

....

vsan database

vsan 601 interface fc1/3

vsan 601 interface fc1/4

....

boot system bootflash:/s112

boot kickstart bootflash:/k112

ip domain-name cisco.com

ip name-server 144.254.10.123

ip default-gateway 10.48.69.129

ip route 10.48.69.149 255.255.255.255 interface GigabitEthernet2/1

ip routing

iscsi authentication none

iscsi initiator ip-address 10.48.69.149

!--- Identifies the iSCSI initiator based on the IP address. !--- A virtual N port is created for each NIC or network interface.

static pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- Defining the PC Langur`s pwwn above; this is necessary here since lunmasking is !--- enforced on the IBM Shark, but not on the JBOD. Therefore, pWWN must be statically !--- bound to the initiator to be able to access and manage disks on IBM Shark.

vsan 601

!--- VSAN 601 has been used for iSCSI targets.

!--- Targets by way of VSAN 601 are accessible by iSCSI initiators. The !--- targets are defined below. Create a static iSCSI virtual target !--- for Seagate JBOD.

iscsi virtual-target name san-fc-jbod-1

pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

!--- Create a static iSCSI virtual target for IBM Shark.

iscsi virtual-target name shark-c8

pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

advertise interface  GigabitEthernet2/1

initiator ip address 10.48.69.149 permit

...

!--- Here, the zone named 'Zone1' is used under VSAN 601 for connectivity. !--- Both initiator and targets are assigned as members of this zone.

switchname canterbury

zone name Zone1 vsan 601

member pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- This is IBM Shark.

member pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

!--- This is PC Langur.

member pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

!--- This is Seagate JBOD.

member symbolic-nodename 10.48.69.149

!--- You have this entry since zone membership is based on pWWN (not on IP address).

zoneset name ZoneSet1 vsan 601

member Zone1

zoneset  activate name ZoneSet1 vsan 601

....

interface GigabitEthernet2/1

ip address 10.48.69.222 255.255.255.192

iscsi authentication none

no shutdown

....

interface fc1/3

no shutdown

interface fc1/4

no shutdown

...

interface mgmt0

ip address 10.48.69.156 255.255.255.192

interface iscsi2/1

no shutdown

canterbury#

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Sul PC, aprire il Pannello di controllo e selezionare i seguenti elementi:

- Connessioni di rete -> Connessione alla rete locale -> Proprietà TCP/IP

- Configurazione iSCSI -> stato della destinazione (per visualizzare un'acquisizione schermo, vedere la sezione Display da PC di questo documento).

Su MDS 9216, eseguire questi comandi per verificare la connettività:

- show zone status: visualizza le informazioni sulla zona.

- show zone active vsan 601: visualizza le zone appartenenti alla VSAN specificata.

- show fcns database vsan 601: visualizza le informazioni sul server dei nomi per una VSAN specifica.

- show fcns database detail vsan 601: visualizza le voci locali per la VSAN specificata.

- show floppy database vsan 601: visualizza le informazioni sul server FLOGI per una VSAN specifica.

- show vsan membership: visualizza le informazioni di interfaccia per le diverse VSAN.

- show iscsi initiator: visualizza le informazioni sull'iniziatore iSCSI.

- show iscsi initiator detail: visualizza informazioni più dettagliate sull'iniziatore iSCSI.

- show iscsi initiator iscsi-session detail: visualizza informazioni dettagliate sulla sessione dell'iniziatore iSCSI.

- show iscsi initiator fcp-session detail: visualizza informazioni dettagliate sulla sessione FCP dell'iniziatore iSCSI.

- show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail: visualizza le statistiche TCP per l'interfaccia GE specifica.

- show iscsi virtual-target configure: visualizza le destinazioni virtuali iSCSI configurate su MDS 9000.

- show iscsi initiator configure: visualizza gli iniziatori iSCSI configurati su MDS 9000.

- show ips arp interface gigabitethernet 2/1: visualizza le informazioni ARP dello storage IP per un'interfaccia GE specifica.

- show scsi-target devices vsan 601: visualizza i dispositivi SCSI per VSAN specifiche (per la mappatura di LUN FC a LUN iSCSI).

- show int iscsi 2/1: visualizza le interfacce iSCSI.

- show iscsi stats iscsi 2/1: visualizza le statistiche iSCSI.

- show int gigabitethernet 2/1: visualizza l'interfaccia GE.

- show ip route: visualizza le informazioni sulla route IP.

- show ips ip route interface gigabitethernet 2/1: visualizza la tabella di routing.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Procedura di risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Ecco alcune informazioni importanti per la risoluzione dei problemi per questa configurazione:

- Display da PC

- Display di Canterbury Cisco MDS 9216

- Display di Fabric Manager e Device Manager

Display da PC

Questa acquisizione schermo è il display iSCSI del PC Lingua:

Per controllare i nuovi dischi, fare clic su Start nell'angolo inferiore sinistro del PC. Selezionare le opzioni seguenti:

Risorse del computer -> Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Gestione computer

In Utilità di sistema, selezionare Gestione periferiche. Sul lato destro, fare clic su Unità disco. Dovrebbe essere visualizzato quanto segue:

Per gestire questi dischi, fare clic su Start nell'angolo inferiore sinistro del PC. Selezionare le opzioni seguenti:

Risorse del computer -> Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Gestione computer

In Archiviazione , fare clic su Gestione disco. Di seguito è illustrata l'acquisizione dello schermo dal PC Language. Si noti che Disk1 e Disk2 sono di IBM Shark e Disk3 è il JBOD Seagate.

Display di Canterbury (MDS 9216)

Display di Canterbury (MDS 9216)

canterbury# show zone status

...

VSAN: 601 default-zone: deny distribute: active only Interop: Off

Full Zoning Database :

Zonesets:1  Zones:1 Aliases: 0

Active Zoning Database :

Name: ZoneSet1  Zonesets:1  Zones:1

Status: Activation completed at Wed Sep 10 09:25:45 2003

...

canterbury#

canterbury# show zone active vsan 601

zone name Zone1 vsan 601

symbolic-nodename 10.48.69.231

* fcid 0x020001 [pWWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c]

* fcid 0x020005 [pWWN 20:03:00:0c:30:6c:24:4c]

* fcid 0x0201e8 [pWWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2]

* fcid 0x020005 [symbolic-nodename 10.48.69.149]

canterbury#

canterbury# show fcns database vsan 601

VSAN 601:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  pWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x020001    N     50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)           scsi-fcp:target fc..

0x020005    N     20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)         scsi-fcp:init isc..w

0x0201e8    NL    21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)       scsi-fcp:target

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show fcns database detail vsan  601

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020001

------------------------

port-wwn (vendor)     :50:05:07:63:00:c8:94:4c (IBM)

node-wwn              :50:05:07:63:00:c0:94:4c

class                 :2,3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target fcsb2-ch-cu fcsb2-cu-ch

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:03:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x020005

------------------------

port-wwn (vendor)     :20:03:00:0c:30:6c:24:4c (Cisco)

node-wwn              :21:00:00:0c:30:6c:24:42

class                 :2,3

node-ip-addr          :10.48.69.149

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:init iscsi-gw

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :10.48.69.149

port-type             :N

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:41:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

------------------------

VSAN:601   FCID:0x0201e8

------------------------

port-wwn (vendor)     :21:00:00:20:37:67:f7:a2 (Seagate)

node-wwn              :20:00:00:20:37:67:f7:a2

class                 :3

node-ip-addr          :0.0.0.0

ipa                   :ff ff ff ff ff ff ff ff

fc4-types:fc4_features:scsi-fcp:target

symbolic-port-name    :

symbolic-node-name    :

port-type             :NL

port-ip-addr          :0.0.0.0

fabric-port-wwn       :20:04:00:0c:30:6c:24:40

hard-addr             :0x000000

Total number of entries = 3

canterbury#

canterbury# show flogi database vsan 601

---------------------------------------------------------------------------

INTERFACE  VSAN    FCID            PORT NAME               NODE NAME

---------------------------------------------------------------------------

fc1/3      601   0x020001  50:05:07:63:00:c8:94:4c  50:05:07:63:00:c0:94:4c

fc1/4      601   0x0201e8  21:00:00:20:37:67:f7:a2  20:00:00:20:37:67:f7:a2

iscsi2/1   601   0x020005  20:03:00:0c:30:6c:24:4c  21:00:00:0c:30:6c:24:42

Total number of flogi = 3.

canterbury#

canterbury# show vsan membership

...

vsan 601 interfaces:

fc1/3   fc1/4

...

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag: 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x020005

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator detail

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 219 ms, Variance: 15

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury# show iscsi initiator iscsi-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

iSCSI session details

Target: shark-c8

Statistics:

PDU: Command: 45, Response: 45

Bytes: TX: 5968, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:2196

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 62 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

Target: san-fc-jbod-1

Statistics:

PDU: Command: 26, Response: 26

Bytes: TX: 3168, RX: 0

Number of connection: 1

TCP parameters

Local 10.48.69.222:3260, Remote 10.48.69.149:3124

Path MTU: 1500 bytes

Retransmission timeout: 300 ms

Round trip time: Smoothed 217 ms, Variance: 14

Advertized window: Current: 61 KB, Maximum: 62 KB, Scale: 0

Peer receive window: Current: 63 KB, Maximum: 63 KB, Scale: 0

Congestion window: Current: 11 KB

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator fcp-session detail

iSCSI Node name is 10.48.69.149

iSCSI Initiator name: iqn.1987-05.com.cisco:02.e746244830dd.langur

iSCSI alias name: LANGUR

Node WWN is 21:00:00:0c:30:6c:24:42 (dynamic)

Member of vsans: 601

Number of Virtual n_ports: 1

Virtual Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c (configured)

Interface iSCSI 2/1, Portal group tag is 0x80

VSAN ID 601, FCID 0x 20005

2 FC sessions, 2 iSCSI sessions

FCP Session details

Target FCID: 0x020001 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 50:05:07:63:00:c8:94:4c, nWWN: 50:05:07:63:00:c0:94:4c

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: shark-c8

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 2048 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 45

Target FCID: 0x0201e8 (S_ID of this session: 0x020005)

pWWN: 21:00:00:20:37:67:f7:a2, nWWN: 20:00:00:20:37:67:f7:a2

Session state: LOGGED_IN

1 iSCSI sessions share this FC session

Target: san-fc-jbod-1

Negotiated parameters

RcvDataFieldSize 1392 our_RcvDataFieldSize 1392

MaxBurstSize 0, EMPD: FALSE

Random Relative Offset: FALSE, Sequence-in-order: Yes

Statistics:

PDU: Command: 0, Response: 26

canterbury#

canterbury# show ips stats tcp interface gigabitethernet 2/1 detail

TCP Statistics for port GigabitEthernet2/1

TCP send stats

241247690 segments, 176414627280 bytes

239428551 data, 1738205 ack only packets

42541 control (SYN/FIN/RST), 0 probes, 38280 window updates

498 segments retransmitted, 526612 bytes

464 retransmitted while on ethernet send queue, 111295209 packets split

2505024 delayed acks sent

TCP receive stats

34418285 segments, 8983771 data packets in sequence, 9282604852 bytes in s

equence

854523 predicted ack, 6126542 predicted data

0 bad checksum, 0 multi/broadcast, 0 bad offset

0 no memory drops, 0 short segments

1844 duplicate bytes, 77 duplicate packets

0 partial duplicate bytes, 0 partial duplicate packets

123700 out-of-order bytes, 2235 out-of-order packets

6 packet after window, 0 bytes after window

0 packets after close

28128679 acks, 173967225697 ack bytes, 0 ack toomuch, 75348 duplicate acks

0 ack packets left of snd_una, 12 non-4 byte aligned packets

18442549 window updates, 0 window probe

88637 pcb hash miss, 2150 no port, 14 bad SYN, 0 paws drops

TCP Connection Stats

26 attempts, 42272 accepts, 42274 established

42327 closed, 40043 drops, 24 conn drops

106 drop in retransmit timeout, 152 drop in keepalive timeout

0 drop in persist drops, 0 connections drained

TCP Miscellaneous Stats

9776335 segments timed, 9780142 rtt updated

402 retransmit timeout, 457 persist timeout

69188 keepalive timeout, 69015 keepalive probes

TCP SACK Stats

100 recovery episodes, 231520160 data packets, 330107461536 data bytes

396 data packets retransmitted, 482072 data bytes retransmitted

13 connections closed, 46 retransmit timeouts

TCP SYN Cache Stats

42281 entries, 42272 connections completed, 3 entries timed out

0 dropped due to overflow, 6 dropped due to RST

0 dropped due to ICMP unreach, 0 dropped due to bucket overflow

0 abort due to no memory, 43 duplicate SYN, 1833 no-route SYN drop

0 hash collisions, 0 retransmitted

TCP Active Connections

Local  Address        Remote Address        State      Send-Q   Recv-Q

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:1026     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:2196     ESTABLISH  0        0

10.48.69.222:3260     10.48.69.149:3124     ESTABLISH  0        0

0.0.0.0:3260          0.0.0.0:0             LISTEN     0        0

canterbury#

canterbury# show iscsi virtual-target configured

target: shark-c8

* Port WWN 50:05:07:63:00:c8:94:4c

!--- The asterisk (*) in front of the pWWN means !--- that you have both discovery and target sessions. If !--- you do not see this, it means that only a discovery !--- session exists.

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.231/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

target: san-fc-jbod-1

* Port WWN 21:00:00:20:37:67:f7:a2

Configured node

No. of advertised interface: 1

GigabitEthernet 2/1

No. of initiators permitted: 2

initiator 10.48.69.232/32 is permitted

initiator 10.48.69.149/32 is permitted

all initiator permit is disabled

canterbury#

canterbury# show iscsi initiator configured

...

iSCSI Node name is 10.48.69.149

Member of vsans: 601

No. of pWWN: 1

Port WWN is 20:03:00:0c:30:6c:24:4c

canterbury#

canterbury# show ips arp interface gigabitethernet 2/1

Protocol         Address   Age (min)   Hardware Addr  Type   Interface

Internet    10.48.69.149        3     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.200        0     0008.e21e.c7bc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.201        4     0202.3d30.45c9  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.206        9     0005.9ba6.95ff  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.209        6     0009.7c60.561f  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.229        4     0800.209e.edab  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.233        0     0010.4200.7d5b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.235        0     0800.20b6.6559  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.238        4     0030.6e1b.6f51  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.239        1     0030.6e1c.a00b  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.248        7     0202.3d30.45f8  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet    10.48.69.252        1     0202.3d30.45fc  ARPA  GigabitEthernet2/1

Internet      10.10.2.28        0     0202.3d0a.021c  ARPA  GigabitEthernet2/1

canterbury#

canterbury# show scsi-target devices vsan 601

--------------------------------------------------------------------------------

VSAN    FCID        pWWN                      VENDOR    MODEL             REV

--------------------------------------------------------------------------------

601     0x020001    50:05:07:63:00:c8:94:4c   IBM       2105F20           .114

601     0x0201e8    21:00:00:20:37:67:f7:a2   SEAGATE   ST318203FC        0004

canterbury#

canterbury# show int iscsi 2/1

iscsi2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet

Port WWN is 20:41:00:0c:30:6c:24:40

Admin port mode is ISCSI

Port mode is ISCSI

Speed is 1 Gbps

iSCSI initiator is identified by name

Number of iSCSI session: 3, Number of TCP connection: 3

Configured TCP parameters

Local Port is 3260

PMTU discover is enabled, reset timeout is 3600 sec

Keepalive-timeout is 60 sec

Minimum-retransmit-time is 300 ms

Max-retransmissions 4

Sack is enabled

Maximum allowed bandwidth is 500000 kbps

Minimum available bandwidth is 500000 kbps

Estimated round trip time is 10000 usec

5 minutes input rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 16 bits/sec, 2 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

Input 76856 packets, 8696216 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes

Output 89876 packets, 6629892 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show iscsi stats iscsi 2/1

iscsi2/1

5 minutes input rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 8 bits/sec, 1 bytes/sec, 0 frames/sec

iSCSI statistics

76857 packets input, 8696264 bytes

Command 13139 pdus, Data-out 85 pdus, 84292 bytes, 0 fragments

output 89877 packets, 6629940 bytes

Response 13132 pdus (with sense 16), R2T 25 pdus

Data-in 13072 pdus, 2125736 bytes

canterbury#

canterbury# show interface gigabitethernet 2/1

GigabitEthernet2/1 is up

Hardware is GigabitEthernet, address is 0005.3000.ade6

Internet address is 10.48.69.222/26

MTU 1500  bytes

Port mode is IPS

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

Auto-Negotiation is turned on

iSCSI authentication: NONE

5 minutes input rate 464 bits/sec, 58 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 64 bits/sec, 8 bytes/sec, 0 frames/sec

30544982 packets input, 9266250283 bytes

29435 multicast frames, 0 compressed

0 input errors, 0 frame, 0 overrun 0 fifo

233947842 packets output, 179379369852 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 fifo

0 carrier errors

canterbury#

canterbury# show ip route

Codes: C - connected, S - static

Gateway of last resort is 10.48.69.129

S 10.48.69.149, gigabitethernet2-1

C 6.6.6.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-6

C 5.5.5.0/30 is directly connected, gigabitethernet2-5

C 10.48.69.192/26 is directly connected, gigabitethernet2-1

C 10.48.69.128/26 is directly connected, mgmt0

canterbury#

canterbury# show ips ip route interface gigabitethernet 2/1

Codes: C - connected, S - static

No default gateway

S 10.48.69.149/32 via 0.0.0.0, GigabitEthernet2/1

C 10.48.69.192/26 is directly connected, GigabitEthernet2/1

canterbury#

Display di Fabric Manager e Device Manager

In questa sezione vengono fornite le schermate acquisite da MDS Fabric Manager 1.1(2) e Device Manager 1.1(2).

Diagramma topologico da Fabric Manager

Questa schermata è il diagramma della topologia di Fabric Manager:

Selezionare FC-LUN per visualizzare i nomi WWN, gli ID LUN e la capacità delle LUN da Gestione dispositivi.

Selezionare IP-iSCSI per visualizzare le sessioni iSCSI da Gestione dispositivi.

Informazioni correlate

- Download di software Cisco iSCSI (solo utenti registrati)

- Domande frequenti sul driver iSCSI per Windows 2000

- Driver iSCSI: Note sulla release del driver iSCSI Cisco per Microsoft Windows, driver release 3.1.2

- Risoluzione dei problemi relativi al driver iSCSI per Windows 2000

- Supporto tecnico – Cisco Systems