Obiettivi

Quando un telefono è stato configurato e alcune impostazioni sono in conflitto o troppo complesse, è possibile ripristinare le impostazioni originali del telefono.

In questo documento viene spiegato come ripristinare SPA504G ai valori predefiniti.

Dispositivi interessati

· Serie SPA500

· Serie SPA300

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Passaggio 1. Premere il pulsante Setup per aprire il menu Setup.

Passaggio 2. Premere 7 o passare a Factory Reset (Ripristino fabbrica).

Passaggio 3. Premere Ok per attivare il ripristino automatico e attendere che il telefono finisca di essere ripristinato.