Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

12 giugno 2017

Prodotto interessato

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350XG

2.2.0.x

2.2.0.66

Descrizione del problema

I contatori Statistiche di coda non sono aggiornati correttamente. Le dimensioni del pacchetto vengono calcolate in base alle dimensioni del pacchetto in entrata, sebbene le statistiche siano statistiche in uscita.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2.2.0.66 del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.