Obiettivo

Cisco SG350-28P Gigabit Power over Ethernet (PoE) Managed Switch a 28 porte è uno switch standalone che fornisce 24/28 porte Gigabit Ethernet e 4/28 porte Gigabit Ethernet (2 SFP + 2 Combo). È dotato di un processore a pacchetti di nuova generazione altamente integrato per applicazioni Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) con prestazioni wire-speed complete.

In questo documento vengono illustrate le funzionalità dello switch gestito Gigabit PoE SG350-28P a 28 porte.

Dispositivi interessati

- SG350-28P

Versione del software

- 2.1.0.63

Funzioni SG350-28P

Caratteristiche del prodotto

- Prevenzione Link Flap

- Supporto del rilevamento automatico dei moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable) 100M o 1000M e configurazione automatica della velocità corretta.

- La velocità delle porte SFP può essere configurata manualmente

- Porta USB che consente quanto segue:

- Backup dei file di configurazione

- Caricamento di nuove immagini o file di configurazione

- QoS (Quality of Service)

Criteri in uscita

- ACL in uscita

- 2 Velocità 3 Colori (2R3C)

- SPAN (Port Monitor/ Switched Port Analyzer)

- SPAN a 7 sessioni

- Mirroring del flusso basato su criteri

- Gestione switch

- Modificatore di output CLI (Command Line Interface)

- Supporto Bonjour IPv6

- Utility basata sul Web

- Cerca

- Procedure guidate: Access Control List (ACL)

- Icona Salva

- Popup Syslog

- Show tech-support

- Monitoraggio del traffico

- Grafico Cronologia/Contatori

- SFLOW v5

- Processore pacchetti - AlleyCat3: 98DX3235 (GE), 98DX1235 (FE)

- CPU integrata - Marvell MSIS /400 Mhz

- PHY

- 88E1680 - Ricetrasmettitore Ethernet 10/100/1000 Mbps integrato a risparmio energetico

- 88E3680 - Ricetrasmettitore Ethernet 10/100 Mbps integrato a risparmio energetico

- 88E1543 - Supporto porta combinata

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flash - NAND da 256 MB

- VLAN (Virtual Local Area Network) basata sul protocollo

- VLAN basata su subnet IP

- Aggregazione di registrazione disabilitata per impostazione predefinita

Porte

- Supporto PoE (Power over Ethernet)

- PoE 60W

- Supporto LLDP (Link Layer Discovery Protocol) PoE, Cisco Discovery Protocol (CDP) (negoziazione alimentazione)

- Supporto porta PD (PD70224 + PD70211)

- Il nuovo chipset PoE consente ai dispositivi di funzionare come client di alimentazione e richiedere un consumo energetico specifico

- Il controller PoE incorporato nell'ASIC di rete (AC3) consente una maggiore velocità di comunicazione tra l'ASIC di rete e il chip PoE

- AF/AT a 4 porte (porte 1-2, 13-14)

- due porte Combo composte da un'interfaccia RJ45 e un'interfaccia Mini-GBIC (SFP)

- Il resto delle porte è Power Sourcing Equipment (PSE): AF/AT.

- Supporto porta PSE: 24 porte

- Fino a 12 porte simultanee con supporto completo della modalità 15,4

- Porta console/terminale (RJ45) per la gestione dei dispositivi e il debug

- dati asincroni di otto bit di dati

- bit di stop unico

- nessuna parità

- Velocità in baud predefinita di 115200 bps51H4FP1E51H4FP1E

- Supporto porta USB 2.0

- FAT32 per lettura/scrittura

- NTFS per sola lettura

Pulsanti

- Pulsante Reimposta

Indicazione LED

Porte

Funzione

Nomi LED

Comportamento dei LED

LED di riferimento

Sistema

Sistema

(LED a due colori)

Sistema

VERDE

- Off (Disattivato) - System OFF (Disattivato)

- Verde fisso - Il sistema è acceso e pronto

- Verde lampeggiante -  avvio/test automatico del sistema o acquisizione dell'indirizzo IP

AMBRA

- Lampeggiante ambra rilevamento hardware non riuscito.

Porte RJ45

Link/Act e PoE

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON - Rilevato collegamento

- Verde Lampeggiante - Dati Rx/Tx

LED destro

PoE

AMBRA

- OFF - Nessun PD rilevato

- Giallo chiaro - viene rilevato 802.3 af/at PD

- Giallo lampeggiante - Negoziazione

Porte Combo

Link/Act e velocità

Le porte SFP condividono con RJ45

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON Rilevato collegamento

- Verde lampeggiante - Dati Rx/TX

Velocità LED destra

VERDE

- OFF - Rilevato collegamento 10M/100M o Nessun collegamento

- Verde fisso - Rilevato collegamento 1000

Porte SFP

Porta Mini-GBIC dedicata

LED sinistro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON Rilevato collegamento

- Verde lampeggiante - Dati Rx/TX

LED destro

LINK/ACT

VERDE

- OFF - Nessun collegamento rilevato

- ON Rilevato collegamento

- Verde lampeggiante - Dati Rx/TX