Obiettivo

In questo articolo viene illustrata la configurazione per il giorno zero di uno switch Catalyst 1200 o 1300 dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Introduzione

Cerchi uno switch economico e facile da installare per le piccole e medie imprese? Gli switch Cisco Catalyst 1200 e 1300 sono compatibili con questa suite e offrono funzionalità di switching avanzate, sicurezza migliorata e possono essere gestiti facilmente tramite Cisco Business Dashboard o Cisco Business Mobile App.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1200 e 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti guide all'installazione dell'hardware.

- Guida all'installazione dell'hardware Cisco Catalyst 1200

- Guida all'installazione dell'hardware Cisco Catalyst 1300

Cominciamo con l'impostazione del giorno zero di uno switch Catalyst 1200 o 1300 con CLI.

Impostazione giorno zero

Passaggio 1

Nell'esempio viene usato uno switch Catalyst 1300. Collegare lo switch tramite un cavo console.

Passaggio 2

Premere Invio due volte sulla tastiera per completare il processo di rilevamento automatico della velocità in baud della console. Questa operazione è necessaria per identificare la velocità della connessione alla console e per inviare i dati alla velocità corretta.

Passaggio 3

Immettere il nome utente predefinito. Poiché si tratta di un'installazione "day zero", si tratta di cisco.

Nome utente: cisco

cisco è composto esclusivamente da lettere minuscole.

Passaggio 4

Immettere la password predefinita, ossia cisco.

Password: cisco

Passaggio 5

Verrà richiesto di immettere un nuovo nome utente. Nell'esempio, questo valore è admin.

Immettere il nuovo nome utente: admin

Passaggio 6

Immettere una nuova password. La password deve soddisfare i requisiti standard.

- La password deve contenere almeno otto caratteri e tre delle quattro opzioni seguenti: maiuscolo, minuscolo, un numero o un carattere speciale.

- Un carattere non può essere ripetuto più di tre volte di seguito.

- Non può contenere più di due caratteri o numeri sequenziali in una riga o il valore inverso di queste sequenze.

- Non è possibile utilizzare il nome utente come password o in forma invertita o modificata.

- Non è possibile usare Cisco o varianti della parola Cisco.

- Non verranno accettati nomi utente e password noti.

- Non è possibile usare la parola "password" o "Catalyst".

- Non è consentito utilizzare più di tre caratteri ripetuti in una riga. Ad esempio, 111 non verrà accettato.

- Non è consentito utilizzare più di due caratteri sequenziali in una riga, ad esempio 123.

Se si immette una password non conforme a norme quali Cisco123, verrà rifiutata insieme a una spiegazione del motivo per cui è stata rifiutata.

Passaggio 7

Per impostare un indirizzo IP, immettere config terminal; nell'esempio, l'interfaccia VLAN1 verrà configurata.

switch n. config terminal

switch(config) n. interface Vlan1

Passaggio 8

Immettere il comando ip address seguito dall'IP e dalla subnet mask. Nell'esempio, questo valore è 172.16.1.11 con una subnet mask di 255.255.255.0.

switch (config-if) # ip address 172.16.1.111 2555.255.255.0

Passaggio 9

Specificare il percorso IP. Nell'esempio, il gateway predefinito sarà 0.0.0.0 come prefisso di destinazione, con 0.0.0. come maschera di rete seguito dall'indirizzo IP della rete.

switch (config) n. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.60

Passaggio 10

Per abilitare i client SSH, digitare la password di autenticazione IP ssh-client che consente l'utilizzo di nomi utente e password per l'autenticazione tramite SSH.

switch(config) n. ip ssh-client authentication password

Passaggio 11

Uscire dalla modalità di configurazione per tornare alla modalità di esecuzione privilegiata.

switch (config) n.exit

Passaggio 12

Immettere la memoria di scrittura per salvare la configurazione.

switch n. write memory

Passaggio 13

Immettere Y per confermare.

Sovrascrivi file [startup-config].... (S/N) [N] ? Y

Conclusioni

Ecco qua! La configurazione iniziale di base dello switch Catalyst 1200/1300 è stata completata con la CLI.

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco