Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive l'installazione o l'aggiornamento a ESXi 8.x su server UCS 240 M6.

Prerequisiti

ESXi - Sistema operativo per VMware

UCS - Unified Computing System

CIMC - Cisco Integrated Management Controller

vKVM - Mouse video con tastiera virtuale

vDVD - DVD virtuale

Immagine ISO - ISO

UEFI - Unified Extensible Firmware Interface

EULA - Contratto di licenza con l'utente finale

VLAN - Virtual Local Area Network

IPV4 - Protocollo Internet versione 4

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Per la stesura del documento, è stato usato un server UCS C240 M6SX.

Nome file immagine personalizzata Cisco = VMware-ESXi-8.0.U2-22380479-Custom-Cisco-4.3.2-c.iso

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Passaggio 1. Scaricare l'immagine personalizzata Cisco per ESXi 8.x.

Pagina di download di Broadcom

Passaggio 2.Dalla pagina CIMC, fare clic su Avvia vKVM.

Avvio di vKVM

Passaggio 3. Nella pagina KVM fare clic su Supporto virtuale > vDVD mappato con vKVM.

vDVD mappato vKVM

Passaggio 4. Individuare e selezionare l'immagine ISO precedentemente scaricata.

Mapping supporto virtuale

Passaggio 5. Fare clic su Alimentazione > Accendi sistema.

Accensione

Passaggio 6. All'avvio del server, premere F6 per visualizzare il menu di avvio.

F6 per il menu di avvio

Passaggio 7. Nel menu di avvio, selezionare UEFI: Cisco vKVM-Mapped vDVD2.00.

Selezionare il DVD virtuale

Passaggio 8. Dopo la selezione, ESXi inizia a caricare il programma di installazione.

Programma di installazione ESXi

Passaggio 9. Viene visualizzata la schermata iniziale dell'installazione di ESXi per continuare o annullare l'operazione. Premere Invio per continuare.

Schermata iniziale di ESXi

Passaggio 10. Al termine, viene visualizzata la schermata EULA. Premere F11 per accettare.

Schermata EULA ESXi

Passaggio 11. Viene visualizzata l'opzione Select the Device to install the ESXi (Selezionare il dispositivo per installare ESXi). Selezionare la periferica e premere Invio.

Selezione RAID ESXi

Passaggio 12. Una volta selezionato il dispositivo, è possibile scegliere se installare o aggiornare ESXi. Selezionare Install (Installa) e premere Invio.

Installazione o aggiornamento di ESXI

Passaggio 13. Selezione della tastiera per l'installazione di ESXi. Selezionare l'opzione Keyboard (Tastiera) e premere Invio.

Selezione tastiera ESXi

Passaggio 14. Viene richiesto di configurare la password di root ESXi. Immettere i valori della password, confermarla e premere Invio.

Configurazione password ESXi

Passaggio 15. Per confermare l'installazione, premere F11.

Conferma installazione ESXi

Passaggio 16. L'installazione viene avviata e viene visualizzato in corso.

Stato installazione ESXI

Passaggio 17. L'installazione di ESXi è stata completata e si preme Invio per riavviare il server.

Installazione di ESXi completata

Passaggio 18. ESXi espelle il DVD virtuale e riavvia il server per la prima volta.

Riavvio del server ESXi

Passaggio 19. Schermata iniziale di ESXi dopo il riavvio. Premere F2 per personalizzare il sistema.

Schermata iniziale di ESXi

Passaggio 20. Immettere i valori per l'accesso. La password è stata creata durante l'installazione.

Schermata di accesso ESXi

Passaggio 21. Viene visualizzata la finestra di dialogo Personalizzazione del sistema. Selezionare Configure Management Network (Configura rete di gestione) e premere Invio.

Gestione configurazione ESXi

Passaggio 22. Scegliere Schede di rete e premere Invio.

Configurazione di ESXi Management

Passaggio 23. Selezionare la scheda di rete per la gestione con la barra spaziatrice e premere Invio.

Selezione scheda di rete

Passaggio 24. Selezionare VLAN (opzionale), immettere i valori se necessario e premere Invio.

Configurazione Vlan

Passaggio 25. Selezionare IPV4 Configuration, Immettere i valori, quindi premere Invio.

Configurazione IPV4

Passaggio 26. Utilizzare la chiave Y per accettare e riavviare la rete di gestione.

Salvataggio configurazione IPV4

Passaggio 27. Scegliere Test della rete di gestione per verificare la comunicazione e premere Invio per uscire.

Rete di gestione dei test

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.