Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Esempio di rete

Convenzioni

Attività principale

Crea profilo servizio per criteri di configurazione automatica

Crea criteri di configurazione automatica

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Cisco Unified Computing System (UCS) ha il concetto di un criterio automatico chiamato Criteri di configurazione automatica. Questo criterio viene applicato a qualsiasi nuovo blade installato nel sistema UCS. Questa policy consente di aggiornare automaticamente i blade alle revisioni del firmware desiderate, eliminando così il rischio che l'hardware nuovo o sostituito debba essere aggiornato o aggiornato per soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

In questo documento viene illustrato come eseguire questa operazione:

- Creazione di un profilo di servizio

- Creazione dei criteri di configurazione automatica e aggiunta dei criteri di configurazione automatica al profilo di servizio creato

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza operativa dell'hardware e del software Cisco UCS.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco UCS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Esempio di rete

Una topologia Cisco UCS tipica ha questo aspetto:

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Attività principale

Crea profilo servizio per criteri di configurazione automatica

Attenersi alla procedura seguente:

1. Nel riquadro di navigazione, selezionare la scheda Server.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modello profilo di servizio e selezionare Crea profilo di servizio.

3. Immettere il nome e la descrizione nella finestra a comparsa Crea modello di profilo di servizio.

4. Fare clic su Next (Avanti).

5. Se necessario, assegnare qualsiasi risorsa di archiviazione e rete a questo profilo di servizio.

6. Fare clic su Next (Avanti).

7. Se necessario, assegnare l'ordine di avvio del server a questo profilo del servizio.

8. Fare clic su Next (Avanti).

9. In Assegnazione server scegliere il firmware dell'host e il firmware di gestione da applicare ai blade.

10. Fare clic su Next (Avanti).

11. Fare clic su Finish (Fine).

Crea criteri di configurazione automatica

Dopo aver creato il profilo di servizio, il task successivo consiste nella creazione dei criteri di configurazione automatica da applicare a questo profilo di servizio. Attenersi alla procedura seguente:

1. Accedere a Cisco UCS Manager.

2. Nel riquadro di navigazione, selezionare la scheda Apparecchiature.

3. Selezionare la scheda Criteri nel riquadro di lavoro.

4. Selezionare Criteri di configurazione automatica.

5. Fare clic su +.

Viene visualizzata la finestra Crea criterio di configurazione automatica.

6. Compilare i campi obbligatori nella finestra popup Crea criterio di configurazione automatica.

7. Accertarsi di associare questi criteri di configurazione automatica al profilo di servizio creato.

8. Fare clic su OK.

Verifica

Tutti i nuovi blade UCS inseriti nell'UCS verranno automaticamente associati ai criteri di configurazione automatica. UCS aggiornerà tutto il firmware del blade appena inserito in base a quanto definito nei criteri del firmware.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems