Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Controlla stato corrente

Crea Criteri di gruppo per i dischi su UCS Central

Crea un profilo di archiviazione

Associa a un profilo di servizio globale

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare Unified Computing System (UCS)-M2-HWRAID nel software di gestione centrale UCS.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- UCS Manager

- UCS Central

- RAID M2 UCS-M2-HWRAID

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco UCS 64108 Fabric Interconnect a 108 porte in modalità Ethernet e Fibre Channel End Host

- Infrastruttura bversione undle: 4.2(3)

- Server Cisco UCS B200 M6

- Server fVersione firmware: 4.2.3(b)B

- Ulteriori informazioni: compatibilità hardware e software UCS

- Adattatori > RAID > Cisco Boot Optimized M.2 HW Raid Controller (Cisco)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

L'UCS-M2-HWRAID contiene due chiodi m.2; uno su ogni lato del supporto. UCS-M2-HWRAID e UCS-MSTOR-M2 hanno un aspetto simile, ma nell'esempio di configurazione, RAID hardware.

Configurazione

Controlla stato corrente

1. Verificare che le parti necessarie siano visualizzate nell'inventario del server.

In UCS Central, selezionare Apparecchiature > Server > Server x.

Selezionare la scheda Magazzino nella parte superiore, Scheda madre. Espandere Mini Storage. Verificare che il modello sia visualizzato come UCS-M2-HWRAID, come mostrato nell'immagine.

2. Verificare che due dischi m.2 siano presentati e siano in stato di funzionamento. Questo modello di server colloca i dischi m.2 negli slot 253 e 254.

3. Verificare la presenza di LUN orfane:

Passare alla scheda LUN. Se viene visualizzata una LUN orfana, passare alla sezione Risoluzione dei problemi in basso prima di iniziare la configurazione.

Crea Criteri di gruppo per i dischi su UCS Central

1. In UCS Central, passare alla casella Selezionare l'operazione da eseguire e digitare Create Disk Group Configuration Policy.

2. Select the organization, name the policy, add description, and select RAID Level 1 Mirrored.

3. Selezionare Gruppo di dischi. In ID slot disco digitare 253 e 254 per gli ID dei dischi in questo caso e quindi selezionare Ruoli disco normali.

4. Selezionare Unità virtuale, quindi verificare che tutte le opzioni siano impostate su Predefinito piattaforma e che la protezione sia disabilitata. Quindi, fare clic sul pulsante Crea.

Crea un profilo di archiviazione

1. In UCS Central, passare alla casella di ricerca What are you search? e digitare Create Storage Profile.

2. Assegnare un nome al profilo di archiviazione e aggiungere una descrizione.

3. Selezionare LUN locali, quindi fare clic sul pulsante Aggiungi e assegnare un nome al LUN.

4. Fare clic su Gruppo di dischi. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa e selezionare Criteri di gruppo disco creati in precedenza.

5. I difetti dei controller e i criteri di sicurezza non sono richiesti per i controller RAID M.2. Completare la configurazione selezionando Crea.

Associa a un profilo di servizio globale

1. Applicare il profilo di archiviazione creato di recente a un profilo di servizio nuovo o esistente e salvare la configurazione.

2. Se il profilo del servizio non è ancora associato, procedere con l'assegnazione del profilo del servizio a un server esistente.

Verifica

Selezionare ServerTab, quindi selezionare LUN e verificare che l'unità virtuale esista e che lo stato di configurazione sia applicato.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Quando viene individuata una LUN orfana, selezionare la LUN e quindi eliminarla. In questo modo vengono rimossi tutti i dati presenti sull'array, come mostrato nell'immagine.

Informazioni correlate

- Guida alla gestione di Cisco UCS Central Server, versione 2.0

- Guida di Cisco UCS Central Storage Management, versione 2.0

- Configurazione di UCS-M2-HWRAID su blade UCS

- Server blade Cisco UCS B200 M6

- Supporto tecnico Cisco e download