Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Manager e agenti

MIB, ID oggetto e istanze

Applicazioni

MIB

Suggerimenti

RFC

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre una breve panoramica del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) e illustra come testare la funzionalità SNMP su un server rack Cisco Unified Computing System (UCS) serie C. È inoltre possibile utilizzarlo come riferimento per la risoluzione dei problemi SNMP di base.

L'SNMP è uno standard industriale IETF (Internet Engineering Task Force) definito da più richieste di commenti (RFC). L'SNMP viene utilizzato nei sistemi di gestione della rete (NMS, Network Management Systems) per monitorare i dispositivi di rete. Il protocollo SNMP funziona a livello di applicazione. Lo scopo principale del protocollo SNMP è abilitare i NMS per ottenere informazioni dai dispositivi gestiti.

Prerequisiti

Requisiti

In questo documento si presume che l'NMS e tutti i dispositivi di rete siano stati configurati correttamente e abbiano funzionato correttamente in passato.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- SNMP

- Cisco UCS serie C Rack Server

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Manager e agenti

Il manager è l'NMS e l'agente è il software in esecuzione sul dispositivo gestito. Il protocollo SNMP viene utilizzato per il trasferimento dei messaggi tra manager e agenti.

MIB, ID oggetto e istanze

Un MIB (Management Information Base) è un insieme di oggetti. Esistono due tipi di oggetti: scalare (oggetto singolo) e tabulare (oggetti multipli). Un oggetto è una o più caratteristiche o variabili di un dispositivo gestito. Queste caratteristiche sono identificate da un identificatore di oggetto (OID). Un OID è una rappresentazione numerica, separata da punti, del nome dell'oggetto e dell'ID istanza. Gli oggetti scalari, ad esempio sysDesc, hanno sempre un'istanza pari a 0. Se l'oggetto è una colonna di una tabella, l'ID istanza è in genere l'indice della colonna. I MIB sono strutturati in un formato struttura e gli ID oggetto derivano da tale struttura.

Nota: l'output di esempio riportato in questo documento è stato acquisito da un Cisco UCS serie C Rack Server.

In questo esempio viene analizzata la definizione CISCO-UNIFIED-COMPUTING-PROCESSOR-MIB di cucsProcessorUnitEntry.

cucsProcessorUnitEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CucsProcessorUnitEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cucsProcessorUnitTable table."

INDEX { cucsProcessorUnitInstanceId }

::= { cucsProcessorUnitTable 1 }

CucsProcessorUnitEntry ::= SEQUENCE {

cucsProcessorUnitInstanceId               CucsManagedObjectId,

cucsProcessorUnitDn                       CucsManagedObjectDn,

cucsProcessorUnitRn                       SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitArch                     CucsProcessorUnitArch,

cucsProcessorUnitCores                    Gauge32,

cucsProcessorUnitCoresEnabled             Gauge32,

cucsProcessorUnitId                       Gauge32,

cucsProcessorUnitModel                    SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitOperState                CucsEquipmentOperability,

cucsProcessorUnitOperability              CucsEquipmentOperability,

cucsProcessorUnitPerf

CucsEquipmentSensorThresholdStatus,

cucsProcessorUnitPower                    CucsEquipmentPowerState,

cucsProcessorUnitPresence                 CucsEquipmentPresence,

cucsProcessorUnitRevision                 SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitSerial                   SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitSocketDesignation        SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitSpeed                    INTEGER,

cucsProcessorUnitStepping                 Gauge32,

cucsProcessorUnitThermal

CucsEquipmentSensorThresholdStatus,

cucsProcessorUnitThreads                  Gauge32,

cucsProcessorUnitVendor                   SnmpAdminString,

cucsProcessorUnitVoltage

CucsEquipmentSensorThresholdStatus,

cucsProcessorUnitVisibility               CucsMemoryVisibility,

cucsProcessorUnitOperQualifierReason      SnmpAdminString

cucsProcessorUnitEntry non è accessibile perché è una sequenza o un elemento padre e non è associato a un'istanza specifica. Gli oggetti sono elencati sotto la sequenza o il padre; può essere utile considerarle come righe di una tabella. Gli oggetti corrispondono a OID specifici (nome oggetto numerico + istanza), che possono essere richiesti singolarmente per informazioni. Se si utilizza il comando snmpwalk nella sequenza o nell'elemento padre, si riceveranno risposte per tutti gli oggetti sottostanti. Tuttavia, è necessario utilizzare uno strumento di traduzione per mappare il nome dell'oggetto agli OID.

Nota:

- La clausola Syntax definisce il formato dell'intero. Ad esempio, contatore 32, contatore 64, misuratore 32, indirizzo IP e così via.

- Max-access definisce la modalità lettura/scrittura, lettura/creazione o nessun accesso.

- La descrizione è di immediata comprensione.

- Indice identifica l'ID tabella.

Se ad esempio si utilizza il comando snmpwalk in cucsProcessorUnitOperStateObject, verranno visualizzati i risultati seguenti:

[root@localhost snmp]# snmpwalk -v2c -c public 14.17.2.121

.1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.41.9.1.9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.719.1.41.9.1.9.1 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.719.1.41.9.1.9.2 = INTEGER: 1

Sono disponibili due risposte a questa richiesta, poiché nel server sono presenti due processori. Le risposte riflettono inoltre le due istanze di cucsProcessorUnitOperState, una per ogni processore. Le informazioni OID vengono estratte per tutti gli oggetti di questo tipo. In questo esempio, il comando snmpwalk ha utilizzato il percorso della struttura MIB. A tal fine, è possibile caricare i MIB localmente o cercare uno strumento che traduca gli oggetti MIB e gli OID SNMP.

In questo esempio viene utilizzato uno strumento di traduzione per tradurre l'OID:

.1.3.6.1.4.1.9.9.719.1.41.9.1.9 (path through the tree)

cucsProcessorUnitOperState OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-UNIFIED-COMPUTING-PROCESSOR-MIB

-- TEXTUAL CONVENTION CucsEquipmentOperability

SYNTAX Integer { unknown(0), operable(1), inoperable(2),

degraded(3),poweredOff(4), powerProblem(5), removed(6), voltageProblem(7),

thermalProblem(8), performanceProblem(9), accessibilityProblem(10),

identityUnestablishable(11), biosPostTimeout(12), disabled(13),

fabricConnProblem(51), fabricUnsupportedConn(52), config(81),

equipmentProblem(82), decomissioning(83), chassisLimitExceeded(84),

notSupported(100), discovery(101), discoveryFailed(102), identify(103),

postFailure(104), upgradeProblem(105), peerCommProblem(106),

autoUpgrade(107) }

MAX-ACCESS read-only

STATUS Current

DESCRIPTION "Cisco UCS processor:Unit:operState managed object property"

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

ciscoMgmt(9) ciscoUnifiedComputingMIB(719) ciscoUnifiedComputingMIBObjects(1)

cucsProcessorObjects(41) cucsProcessorUnitTable(9) cucsProcessorUnitEntry(1) 9 }

Sopra il tipo di oggetto è possibile visualizzare il percorso della struttura MIB utilizzata dal comando snmpwalk. La risposta di 1 indica che i processori sono in uno stato utilizzabile.

Applicazioni

Per utilizzare il comando snmpwalk su un PC, potrebbe essere necessario cercare e installare un'applicazione. È inoltre possibile cercare applicazioni SNMP GUI Windows.

Un Mac funziona a livello nativo.

Ci sono dei pacchetti disponibili per Linux. Per Centos o Redhat, Net-SNMP è un'applicazione della riga di comando che verifica la funzionalità SNMP. Per installare Net-SNMP su Centos o Redhat, utilizzare questo comando:

yum install net-snmp-utils

Nota: se si intende caricare i MIB per eseguire le conversioni localmente, creare un file snmp.conf e includere i MIB desiderati.

MIB

- Elenco di supporto MIB Cisco UCS serie C Manager

- Cisco UCS serie B - Elenco del supporto MIB

Suggerimenti

- Verificare che il MIB specifico sia supportato nella versione di codice applicabile.

- Verificare che l'indirizzo IP del dispositivo gestito sia raggiungibile.

- Assicurarsi che le porte siano aperte sui firewall.

- utilizzare le tracce Wireshark o TCPDump per la risposta a problemi di pacchetti in formato non corretto; filtro in base all'indirizzo IP e alla porta (porta UDP 161 per SNMP, porta UDP 162 per il richiamo di trap).

RFC

Sono molte le RFC associate al protocollo SNMP; questo è un elenco parziale:

- 1155 â Struttura e identificazione delle informazioni di gestione per gli Internet basati su TCP/IP

- 1156 âBase di informazioni di gestione per la gestione di rete di Internet basate su TCP/IP (MIB I)

- 1157 â Protocollo di gestione semplice della rete

- 1213 âBase di informazioni di gestione per la gestione di rete di Internet basati su TCP/IP (MIB II)

- 1441 â Introduzione alla versione 2 del framework di gestione di rete standard Internet

- 1452 â Coesistenza tra la versione 1 e la versione 2 del framework di gestione di rete standard Internet

- 2578 â Struttura delle informazioni di gestione versione 2

- 3414 â Modello di sicurezza basato sull'utente per la versione 3 del protocollo Simple Network Management Protocol

- 3584 â Coesistenza tra la versione 1, la versione 2 e la versione 3 del protocollo Internet-standard network management protocol

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems