Sommario

Introduzione

Prerequisito

Gestione a doppio filo con FEX

Connessione singola con FEX (o gestione a filo singolo)

Connessione diretta a Fabric Interconnect senza FEX

Supporto di adattatori PCIe ridondanti

Requisiti

Nozioni di base sull'individuazione

Criteri di individuazione

Metodologia di risoluzione dei problemi

Criterio individuazione server riconosciuto dall'utente

Criterio di connettività di gestione riconosciuto dall'utente

Visualizzazione connessione ibrida

Risoluzione dei problemi di individuazione

Cablaggio non corretto

Criteri iniziali del firmware

Analisi dei bundle del firmware UCSM

Criteri di posizionamento vCon

Criteri disco locale UCSM

Procedure ottimali

Procedure ottimali di individuazione

Configurazione delle policy vCon Placement - Best Practice

Procedure ottimali per la gestione di unità multi-volume

Informazioni correlate

Discussioni correlate nella Cisco Support Community

Introduzione

Lo scopo di questo documento è descrivere l'integrazione, la risoluzione dei problemi e le best practice per i prodotti Cisco Unified Computing System (UCS) serie C.

Panoramica della connettività di base per l'integrazione con i sistemi UCS serie C

- L'integrazione di Unified Computing System Manager (UCSM) è stata introdotta nella versione 1.4 di UCSM per installazioni su piccola scala con un'infrastruttura separata per la gestione.

- A partire dalla versione 2.0(2), inizia il supporto Mainstream scalabile per i server integrati.

- L'integrazione e la connettività si sono evolute con il rilascio di nuovo hardware e software nelle versioni 2.1 e 2.2 di UCSM.

- Attualmente sono supportate tre modalità di connettività principali per i server rack UCSM serie C integrati.

1. Gestione a doppio filo

2. Single Connect (noto anche come Single Wire Management)

1. Connessione diretta all'interconnessione fabric

- Diversi slot PCIe nei server serie C offrono una vasta gamma di opzioni di connettività supportate

Prerequisito

Informazioni sui server UCS serie B e C

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html

Gestione a doppio filo con FEX

- Introdotta nella versione 2.0(2) e sostituita la topologia precedente

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-0-2/b_UCSM_202_C-Integration/b_UCSM_202_C-Integration_chapter_01.html#reference_D893866B8BDF451DB568FA67912E3317

Connessione singola con FEX (o gestione a filo singolo)

- Introdotto in UCSM versione 2.1

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-1/b_UCSM2-1_C-Integration/b_UCSM2-1_C-Integration_chapter_010.html

Connessione diretta a Fabric Interconnect senza FEX

- Introdotto in UCSM versione 2.2

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2/b_C-Series-Integration_UCSM2-2_chapter_0110.html

Per i server Cisco UCS C220 M4 e Cisco UCS C240 M4, è possibile utilizzare la scheda madre MLOM (Modular Lan On Motherboard) o la scheda di interfaccia virtuale (VIC) per l'integrazione con Cisco UCS Manager in modalità SingleConnect o connessione diretta. L'adattatore per la connettività è selezionato come spiegato di seguito:

- Solo MLOM: Se nel server è presente solo MLOM, per impostazione predefinita la scheda di connettività è MLOM,

- Schede MLOM e VIC: MLOM è la scheda di connettività predefinita.

- Nessun MLOM:

- Nessun MLOM e VIC: Nessun supporto per SingleConnect o connessione diretta.

Supporto di adattatori PCIe ridondanti

- Gli adattatori ridondanti DEVONO essere cablati in modo che ogni scheda sia collegata a entrambi i lati del fabric in un cluster

In un singolo dominio UCS sono supportati più tipi di connettività a condizione che ci si trovi al livello software UCSM appropriato.

Requisiti

Nozioni di base sull'individuazione

- Per impostazione predefinita, un nuovo server UCS serie C rileva automaticamente quando collegato a un fabric UCS utilizzando uno dei modelli di connettività supportati.

- È necessario soddisfare i requisiti minimi, ma in generale è possibile individuare i server serie C con Cisco Integrated Management Controller (CIMC) versione 1.4(4) o successive.

- Collegare il server nel modo desiderato (ad esempio, a filo doppio o a filo singolo).

- Verificare che il server disponga dei livelli minimi di firmware richiesti per supportare l'integrazione.

- Per impostazione predefinita, la connettività di gestione e l'individuazione dei server sono automatiche, è possibile controllarle con Criteri globali.

- Il rilevamento di server e FEX è una condizione RACE. La prima volta che un computer viene connesso e acceso verrà scoperto.

- I numeri FEX hanno lo stesso schema ID dello chassis. Se si dispone di 2 chassis, aggiungere 2 FEX. I numeri saranno rispettivamente 3 e 4

Criteri di individuazione

- I criteri di individuazione globali sono disponibili nella scheda Apparecchiature

- Per l'Integration Discovery della serie C sono valide 3 regole.

1: Criterio di individuazione FEX - N. di collegamenti, Port-Channel e bloccati

2: Criterio di rilevamento rack - Rilevamento e inventario immediati o attesa dell'azione dell'utente

3: Criteri di connettività per la gestione del rack - Rilevamento automatico di connessioni a filo doppio o singolo o richiesta di input da parte dell'utente

Metodologia di risoluzione dei problemi

Criterio individuazione server riconosciuto dall'utente

- Il server viene visualizzato in UCSM, ma non viene eseguito il rilevamento (inventario e disponibilità).

- Lo stato generale viene visualizzato come Inutilizzabile fino a quando l'utente non riconferma il server.

- Numero del server assegnato anche se l'inventario non è stato completato.

Criterio di connettività di gestione riconosciuto dall'utente

- La connessione di gestione non viene stabilita finché l'utente non fornisce l'input.

- Server->Inventario->CIMC

- Selezionare Tipo di connessione. Verranno visualizzati solo i tipi di connessione disponibili.

- Una volta scelto il tipo di connessione di gestione, non è possibile modificarlo senza un nuovo rilevamento (Decom/Recom)

Visualizzazione connessione ibrida

- Per i server UCS serie C è possibile visualizzare il percorso di connessione per la gestione e i dati tramite la scheda Apparecchiature -> Server->Visualizzazione ibrida.

- Questa opzione può essere utile per la risoluzione dei problemi di connettività e la verifica dei tipi di connessione di gestione.

- I collegamenti rossi indicano che non è presente un file VIF attivo sul collegamento. Ciò è normale per i server a doppio filo che non sono attivi.

- Se si ricollega un server integrato a porte diverse da quelle rilevate su, è necessario eseguire la decom/ricom del server per il corretto funzionamento.

- Per ulteriori informazioni, passare il mouse sul collegamento.

Risoluzione dei problemi di individuazione

- Principali cause della corretta individuazione dei server

- Impostazioni CIMC non predefinite. (Problema tipico dei server non appena pronti all'uso)

- Criterio di individuazione o criterio di connessione di gestione impostato su Riconosciuto dall'utente

- Server non presente nel catalogo UCSM

- Firmware CIMC o VIC a livelli non appropriati (minimo CIMC per Discover 1.4(4).

- Connettività non corretta

Cablaggio non corretto

- LOM e adattatore fabric su FEX diversi

- LOM collegato a FEX con VIC collegato direttamente a Fabric.

Criteri iniziali del firmware

- I server possono essere individuati se sono in esecuzione un livello appropriato di firmware

- La versione 1.4 e 2.0(1) verrebbe eseguita e rilevata solo con CIMC FW versione 1.2(2l)

- A partire dalla versione 2.0(2), qualsiasi firmware CIMC successivo alla versione minima 1.4(4) consente il rilevamento.

- L'integrazione UCS supporta solo i pacchetti FW con una versione appropriata dei bundle software UCS.

- Dopo il rilevamento, tutti i server devono essere aggiornati/declassati al bundle supportato.

- Ogni nota sulla versione descrive il supporto di versioni miste.

Analisi dei bundle del firmware UCSM

Criteri di posizionamento vCon

- Uno dei vantaggi dei server UCS serie C sono le schede PCIe multiple.

- Per impostazione predefinita, UCS posiziona automaticamente le schede vNIC (Virtual Network Interface Card) o vHBA (Virtual Host Bus Adapter) sulle schede fisiche.

- Un criterio di posizionamento della rete determina a quale scheda fisica verranno assegnate una vNIC e/o un vHBA specifico.

- Quando si utilizzano più schede e tipi di schede, è importante gestire le vNIC e gli vHBA per ottenere la connettività di rete desiderata.

- I VCon sono astrazioni di schede fisiche e forniscono un metodo per mappare PCIe coerenti per un profilo di servizio indipendentemente dal numero di schede fisiche installate.

- L'impostazione dell'ordine desiderato per le vNIC e i vHBA consente al sistema di inserirli automaticamente nelle vCON.

- Quando si crea un profilo di servizio, è possibile posizionare in modo esplicito le vNIC per fornire una connettività deterministica.

- Ciò è possibile grazie al posizionamento di vNIC/vHBA

Esistono due motivi principali per specificare manualmente il posizionamento di vNIC/vHBA per i server integrati della serie C.

- Impedire il mapping automatico alle schede non utilizzate da UCSM (ad esempio LOM C460 o schede collegate esternamente)

- Progettazione del traffico (ad esempio, FCoE su un adattatore ed Ethernet sull'altro).

Criteri disco locale UCSM

A parte gli slot PCIe, l'altra importante scelta per la scelta dei server della serie C riguarda la quantità e la flessibilità delle configurazioni delle unità.

- I server blade supportano fino a 4 unità, mentre i server con montaggio su rack della serie C supportano fino a 24 unità.

- UCSM consente la gestione delle configurazioni delle unità locali tramite criteri disco locale che fanno parte dei profili di servizio.

- L'implementazione corrente delle regole locali del disco ha una portata limitata e non soddisfa ancora alcuni requisiti dei clienti. Per compensare gli utenti, è possibile continuare a utilizzare strumenti esterni a UCSM per personalizzare le configurazioni delle unità.

- La chiave per configurare le unità locali per un server serie C è la comprensione delle policy del disco locale.

- La gestione del firmware di controller e unità è possibile anche tramite i profili di servizio.

- Un criterio disco locale descrive come un'unità logica (virtuale) verrà configurata sul controller RAID utilizzando le risorse disponibili.

- A seconda delle funzionalità del controller, le opzioni per la configurazione del disco locale includono.

- RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

- NESSUN RAID

- Qualsiasi configurazione

- Nessuno storage locale

- La configurazione di protezione impedisce l'applicazione di un profilo del servizio con criteri del disco locale non corrispondenti alla configurazione effettiva nel controller.

- In questo modo verranno protetti i dati in un volume esistente durante l'esecuzione di Service Profile Mobility.

Procedure ottimali

Procedure ottimali di individuazione

- Utilizzare il riconoscimento automatico per la politica di rilevamento server rack anche se si dispone di un ambiente server a 160 porte.

- Se il server supporta la connessione singola, effettuare il collegamento per la connettività desiderata e utilizzare i criteri di gestione del riconoscimento automatico.

- Nota: se si collegano LOM e SFP, la modalità predefinita del sistema sarà Shared-LOM.

- Se si rimuovono i LOM dopo l'individuazione dei LOM condivisi, la connettività di gestione verrà persa.

- Se si utilizza più di 1 VIC in modalità Single Connect, per la gestione verrà utilizzato lo slot della scheda principale. Se la scheda presenta un guasto irreversibile, i dati possono continuare sulla seconda scheda, ma la gestione tramite UCSM andrà perduta.

- Decom/Recom è necessario per stabilire un percorso di gestione diverso tra shared-LOM e sideband o in caso di errore VIC.

- L'abilitazione di entrambe le regole di riconoscimento utente richiede due nuovi riconoscimenti

- Individuare prima i server FEX e rinumerarli prima di individuarli, perché sarà necessario metterli offline e questo potrebbe interrompere il rilevamento dei server.

Configurazione delle policy vCon Placement - Best Practice

- Le policy di posizionamento sono progettate per fornire una numerazione PCIe coerente quando si spostano i profili tra server con un numero diverso di schede.

- È sufficiente il posizionamento automatico, a meno che non si disponga di una configurazione che richiede un controllo rigoroso del posizionamento di vNIC/vHBA. Alcuni Esempi:

- Server con schede di rete integrate gestibili tramite UCSM che non si desidera utilizzare (ad esempio, C460).

- Utilizzo di schede rilevabili UCSM per la connessione a reti esterne (ad esempio Broadcom, Intel, ecc.)

- Stretta separazione del traffico FCoE e del traffico Ethernet.

Procedure ottimali per la gestione di unità multi-volume

- Utilizzare SEMPRE la configurazione di protezione quando si spostano i profili di servizio tra i server, a meno che non si intenda riconfigurare le unità logiche sul controller distruggendo in tal modo tutti i dati presenti nelle unità.

- Se è necessaria una configurazione diversa da un singolo volume o tutte le unità da utilizzare come singoli volumi RAID 0, utilizzare una policy disco locale di qualsiasi configurazione.

- Se è necessario un solo volume e si ritiene di poter aumentare il volume esistente o creare un volume aggiuntivo in futuro, utilizzare criteri del disco locale di qualsiasi configurazione.

- Se si dispone di un server autonomo serie C con unità logiche e dati su tali unità, è comunque possibile eseguire l'integrazione senza perdere i dati se si associa un provider di servizi con una policy del disco locale di Qualsiasi configurazione.

Informazioni correlate

Esempio di configurazione dell'integrazione UCSM di server serie C

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116741-troubleshoot-ucsm-00.html

http://www.cisco.com/c/en/us/support/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-mount-ucs-managed-server-software/products-installation-and-configuration-guides-list.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/ucs-virtual-interface-card-1240/data_sheet_c78-699459.html

https://www.ciscolive.com/online/connect/sessionDetail.ww?SESSION_ID=77758&backBtn=true

Problema noto:

CSCup69532 La funzionalità 'remove' del server UCSM non funziona