Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Metti il server in modalità standalone

Passaggio 1. Smantellamento del server

Passaggio 2. Annulla configurazione porte server

Passaggio 3. Cambia CIMC in impostazioni predefinite

Passaggio 4. Configurazione di CIMC in modalità standalone

Ricrea immagine versione firmware

Passaggio 1. Scaricare il file ISO HUU (Host Upgrade Utility).

Passaggio 2. Avviare KVM e Map HUU ISO.

Passaggio 3. Avviare utilizzando HUU ISO.

Passaggio 4.- Ricreare l'immagine della versione corrente.

Integrare il server in UCS Manager

Passaggio 1. Impostare CIMC su Predefinito.

Passaggio 2.- Porte riconfigurate come porte server

Passaggio 3. Collegare i cavi della scheda

Passaggio 4. Ricommissiona server.

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare un server serie UCS-C integrato in UCS Manager per la modalità standalone e ricreare l'immagine della versione del firmware.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Conoscenze base di UCS (Unified Computing Systems Server)

- Conoscenze base di UCS Manager (UCSM)

- Conoscenze base di Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Conoscenze base delle reti.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Prima di provare la configurazione, verificare di disporre dei seguenti requisiti.

- Computer per la connessione al server serie C.

- Cavo KVM

- Monitor (Monitora)

- Tastiera

- Cavo 1G per il collegamento alla porta di gestione

Configurazione

Nota: non eseguire questa procedura senza aver prima raccomandato TAC.

Metti il server in modalità standalone

Avviso: verificare che il server sia spento prima di avviare questa procedura.

Passaggio 1. Smantellamento del server

Andare all'interfaccia Web di UCS Manager.

Selezionare Apparecchiature > Montaggi su rack > Server x

Fare clic su Server Maintenance (Manutenzione server) e selezionare Decommissiona

Nota: quando un server viene smantellato, non viene visualizzato su Rack-Mounts, ma in Apparecchiature > Smantellate > Rack-Mounts

Passaggio 2. Annulla configurazione porte server

Passare a Apparecchiature > Interconnessioni fabric > Interconnessione fabric A > Modulo fisso > Porte Ethernet > Porta x.

Fare clic su Unconfigure.

Ripetere gli stessi passaggi per Fabric Interconnect B

Selezionare Equipment (Apparecchiature) > Fabric Interconnect (Interconnessioni fabric) > Fabric Interconnect B > Fixed Module (Modulo fisso) > Ethernet Ports (Porte Ethernet) > Port x (Porta x).

Fare clic su Unconfigure.

Passaggio 3. Cambia CIMC in impostazioni predefinite

Spegnere il server e rimuovere i cavi di alimentazione.

Attendere 2 minuti e collegare nuovamente i cavi di alimentazione.

Collegare un cavo KVM al server tramite monitor e tastiera.

Monitorare il processo di avvio del server finché non si raggiunge il menu Cisco e si preme F8 per accedere alla Cisco IMC Configuration Utility.

Premere F1 e attivare Predefinito.

Premere F10 per salvare le modifiche e riavviare il server.

Passaggio 4. Configurazione di CIMC in modalità standalone

Monitorare il processo di avvio del server finché non si raggiunge il menu Cisco e premere F8 per accedere nuovamente alla Cisco IMC Configuration Utility.

Applicare la configurazione successiva:

- Modalità NIC selezionata su Dedicato

- IP to IPV4

- IP CIMC con un IP nella stessa subnet del computer.

- Ridondanza NIC nulla

- Nessuna VLAN

Premere F10 per salvare le modifiche e riavviare il server.

Collegare il computer alla porta di gestione fisica sul server e aprire un browser Web.

Utilizzare l'indirizzo IP configurato https://x.x.x.x

Nota: la password predefinita per l'utente admin è password

Visualizzazione prompt CIMC e versione CIMC corrente

Ricrea immagine versione firmware

Nota: se il server è integrato nuovamente in UCSM, si consiglia di ricreare l'immagine della versione del firmware

Passaggio 1. Scaricare il file ISO HUU (Host Upgrade Utility).

La ricreazione dell'immagine viene eseguita tramite HUU. È possibile scaricare HUU ISO alla pagina di download per Cisco

Passaggio 2. Avviare KVM e Map HUU ISO.

Una volta scaricato HUU per la versione corrente, andare su CIMC e fare clic su Avvia KVM

Una volta avviato vKVM, fare clic su Virtual Media e attivare i dispositivi virtuali

Mappa HUU su mappa CD/DVD

Passaggio 3. Avviare utilizzando HUU ISO.

Monitorare il processo di avvio del server fino a raggiungere il menu Cisco e premere F6 per accedere al menu di avvio.

Selezionare l'opzione vDVD con mappatura vKVM per avviare HUU con mappatura ISO.

Nota: il caricamento di HUU ISO può richiedere alcuni minuti.

Passaggio 4.- Ricreare l'immagine della versione corrente.

Attendere il caricamento di HUU ISO e accettare il contratto di licenza software Cisco.

Passare alla modalità avanzata e selezionare tutti i componenti, quindi fare clic su Aggiorna e attiva.

Attendere il completamento della ricreazione dell'immagine e il riavvio del server.

Integrare il server in UCS Manager

Passaggio 1. Impostare CIMC su Predefinito.

Ripetere gli stessi passaggi del passaggio 3 su Metti il server in modalità standalone

Passaggio 2.- Porte riconfigurate come porte server

Passare a Apparecchiature > Interconnessioni fabric > Interconnessione fabric A > Modulo fisso > Porte Ethernet > Porta x.

Fare clic su Reconfigure (Riconfigura) e selezionare Configured as Server Port (Configurato come porta server).

Ripetere gli stessi passaggi per Fabric Interconnect B

Selezionare Equipment (Apparecchiature) > Fabric Interconnect (Interconnessioni fabric) > Fabric Interconnect B > Fixed Module (Modulo fisso) > Ethernet Ports (Porte Ethernet) > Port x (Porta x).

Fare clic su Reconfigure (Riconfigura) e selezionare Configured as Server Port (Configurato come porta server).

Passaggio 3. Collegare i cavi dell'adattatore

Collegare la porta 1 a FI-A e la porta 3 a FI-B della scheda VIC.

Passaggio 4. Ricommissiona server.

Andare a Apparecchiature > Disattivate > Montaggi su rack, selezionare la casella di controllo per Ricommissiona e Salvare le modifiche.

Attendere finché il server non viene nuovamente visualizzato.

È possibile monitorare l'individuazione dei server su Gestione archivi server.

Nota: l'avvio del rilevamento può richiedere alcuni minuti

Al termine del processo di rilevamento, viene avviata l'associazione del profilo di servizio (SP).

Al termine dell'individuazione e dell'associazione, è possibile avviare il server e ripristinarne la produzione.

Informazioni correlate

- UCS serie C Integration con Cisco UCS Manager

- UCS serie C Server Utilities

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems