Sommario

Introduzione

Sintomo

Soluzione

Introduzione

Dopo aver avviato un'appliance FirePOWER in modalità utente singolo, potrebbe apparire bloccata. In questo documento viene descritto come risolvere i problemi.

Sintomo

- Dopo l'avvio in modalità utente singolo, il sistema si blocca dopo la visualizzazione di un messaggio per Fuse init (API versione 7.14).

(Previous messages are truncated)

kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs (sda5): mounted filesystem with writeback data mode

VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:5.

Freeing unused kernel memory: 488k freed

Adding 1044220k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1

across:1044220k SS

EXT3-fs (sda5): using internal journal

EXT2-fs (sda1): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

EXT2-fs (sda7): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

fuse init (API version 7.14)

(no more output)

Di seguito è riportato un esempio di output generato da un accessorio che ha sperimentato questo problema:

- Durante l'avvio, un'appliance FirePOWER rileva i driver USB. Se il caricamento del driver ha esito positivo, verranno visualizzati messaggi simili ai seguenti:

USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device

ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

usb 4-1: Detected FT232RLusb 4-1: Number of endpoints 2

usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64

usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

Se il caricamento di un driver non riesce, il sistema si blocca e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

kernel: usb 5-1: device descriptor read/8, error -110

kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

kernel: fuse init (API version 7.14)

Soluzione

Per risolvere il problema, procedere come segue:

Passaggio 1: Verificare che la tastiera sia correttamente collegata al sistema FirePOWER.

Passaggio 2: Utilizzare la console (tastiera + VGA) per collegarsi all'accessorio.

Passaggio 3: Accedere all'accessorio e accedere alla modalità Expert:

> expert

Passaggio 4: Eseguire lo script seguente per impostare la console sulla porta VGA.

admin@FirePOWER:~$ sudo /usr/local/sf/bin/set_console.sh -c tty0

Passaggio 5: Immettere yes al prompt:

Are you sure you want to proceed?

Yes/No (yes/no): yes

Passaggio 6: Dopo aver eseguito il comando precedente, riavviare l'accessorio FirePOWER per rendere effettive le modifiche.

admin@FirePOWER:~$ sudo reboot

Passaggio 7: Se lo script set_console.sh (al passaggio 4) non è in grado di risolvere il problema, riavviare l'accessorio e utilizzare la modalità utente singolo dal prompt di avvio. Ad esempio, su un accessorio con la versione 5.2, eseguire quanto segue al prompt di avvio:

3D-5.2.0 console=tty0 single

Passaggio 8: Se nessuna delle operazioni precedenti risolve il problema, l'opzione successiva è una nuova immagine.