Sommario

Introduzione

Come si visualizzano lo stato e il numero dei messaggi nella coda dei messaggi dell'appliance ESA?

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come visualizzare lo stato e il numero di messaggi attivi su Cisco Email Security Appliance (ESA).

Come si visualizzano lo stato e il numero dei messaggi nella coda dei messaggi dell'appliance ESA?

Sull'ESA, è possibile visualizzare immediatamente lo stato della coda utilizzando il comando tophosts nella CLI e selezionando l'opzione Active Recipients. In questo modo sarà possibile visualizzare la coda dei messaggi in base agli host di recapito.

è possibile usare anche il comando status detail nella CLI. In questo modo sarà possibile visualizzare il numero totale di messaggi sull'appliance consegnati e non consegnati. Le informazioni appropriate si trovano nella parte inferiore dell'output dei dettagli sullo stato.

Se si è interessati a visualizzare il numero di messaggi nella coda di lavoro, è possibile usare il comando workqueue dalla CLI. Questo comando visualizza lo stato e il numero di messaggi nella coda di lavoro.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

Non è possibile visualizzare i singoli messaggi presenti nella coda.

Informazioni correlate

- Cisco Email Security Appliance - Guide per l'utente

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems