Sommario

Introduzione

Premesse

Introduzione

Questo documento descrive il significato di "no verificato" sulle connessioni SMTP in ingresso.

Premesse

Di seguito è riportato un esempio di messaggio di log "verificato no":

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

I messaggi di registro di questo tipo indicano quanto segue:

1. L'indirizzo IP non esegue la risoluzione inversa in un nome di dominio completo (FQDN).

2. Il nome host trovato dalla risoluzione inversa non inoltra la risoluzione allo stesso indirizzo IP utilizzato per la connessione.

Questa condizione si verifica spesso per gli ISP con record DNS gestiti in modo non corretto.

Questa condizione in genere non impedisce il recapito della posta.

I clienti Cisco possono limitare o bloccare i messaggi provenienti da domini con problemi DNS.