Introduzione

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi alle dimensioni del pool di memoria non valide. Intervallo consentito compreso tra 2 e 512. Messaggio di errore su Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Problema

Quando si immette il comando url-block url-mempool 10240 sull'appliance ASA in modalità multipla, viene visualizzato questo messaggio di errore:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Soluzione

Le dimensioni massime del pool di memoria del buffer URL (url-mempool) sono impostate su 10.240 KB in modalità Single sull'appliance ASA. Tuttavia, in modalità multipla, a ciascun contesto possono essere allocati al pool di memorie URL al massimo 512 KB. Questo valore massimo è hardcoded e non può essere modificato.

Nota: La dimensione massima consentita dell'URL (configurata con il comando url-block url-size ) deve essere inferiore alla dimensione url-mempool. Di conseguenza, prima di aumentare il valore della dimensione dell'URL, è necessario aumentare il valore della dimensione dell'URL-memory, a seconda della modalità di esecuzione dell'ASA.

Informazioni correlate

- DOMANDE FREQUENTI SULL'APPLIANCE ASA: È possibile configurare un'ASA in modalità trasparente senza un indirizzo IP sul gruppo di bridge?

- DOMANDE FREQUENTI SULL'APPLIANCE ASA: È possibile configurare più voci NAT statiche rispetto al numero massimo di connessioni simultanee per la piattaforma in questione?

- ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance - Domande frequenti