Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come preferire un'interfaccia specifica per Direct Internet Access (DIA) con l'ausilio dei criteri vSmart Data.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di SD-WAN Policy Framework.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sul router vEdge e sul controller vSmart.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

vEdge router dispone di due interfacce uplink, con configurazione di base per l'overlay e la sovrapposizione. L'obiettivo principale è quello di preferire l'interfaccia ge0/1 per tutto il traffico diretto all'host Internet con indirizzo 203.0.113.137 dalla subnet locale 192.0.2.0/24.

Configurazione router vEdge:

interface ge0/1

ip address 192.168.109.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color biz-internet

!

interface ge0/2

ip address 192.168.110.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color public-internet

!

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.109.10

ip route 0.0.0.0/0 192.168.110.10

!

vpn 40

ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

Configurazione controller vSmart:

policy

lists

data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

!

data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

!

site-list branch40

site-id 40

!

!

policy

data-policy FORCE_GE0_1

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

!

action accept

nat use-vpn 0

set

local-tloc color biz-internet encap ipsec

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list branch40

data-policy FORCE_GE0_1 from-service

!

!

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Prima dell'applicazione del criterio:

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.110.10, Interface ge0/2 Index: 6

Quindi attivare i criteri su vSmart e verificare che i criteri di vSmart siano applicati a vEdge:

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy FORCE_GE0_1

direction from-service

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list      SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

action accept

nat use-vpn 0

no nat fallback

set

local-tloc color biz-internet

local-tloc encap ipsec

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list VPN_40

vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

from-vsmart lists data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

Dopo l'applicazione del criterio:

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.109.10, Interface ge0/1 Index: 5

È inoltre possibile visualizzare una connessione nella tabella di conversione NAT:

vedge1# show ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 40 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137

ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 1 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137 61213 443

public-source-address 192.168.109.104

public-dest-address 203.0.113.137

public-source-port 61213

public-dest-port 443

filter-state established

idle-timeout 0:00:54:11

outbound-packets 12593

outbound-octets 1186104

inbound-packets 16601

inbound-octets 4576423

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.