Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Cavi

Cavo rosso

Cavo nero

Configurazione di lavoro KG84A/Avanti

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le informazioni di configurazione per la connessione dei cavi KG-84A alle porte seriali Sun e ai gateway Cisco con modem sincroni Codex LSI serie 24/24 e Avanti serie 2200.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cavi KG-84A

- Avanti serie 2200 modem sincroni

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Cavi

In questa sezione vengono descritti i cavi necessari per collegare l'adattatore KG-84A alle porte seriali Cisco o Sun tramite il modem Codex. La porta Cisco esegue una connessione sincrona e la porta Sun è asincrona.

Cavo rosso

Lato RS 232

KG lato (connettore J3 rosso) femmina

Pin

Nome

N. pin

1

Messa a terra del telaio

2

2

TD

--->

17

3

RD

<---

6

4

RTS

--->

11

5

CTS

<---

19

6

DSR

<---

51

7

Massa del segnale

1 + 9 + 18 + 46

8

DCD

<---

40

20

DTR

--->

38

I seguenti due cavi sincroni (da KG a Cisco) sono necessari:

15

Clic Tx

15

17

Clic Rx

20

Note:

- Il modello KG-84A utilizza ingressi differenziali per molti segnali. I pin 9, 18 e 46 devono essere necessariamente collegati al pin 1 sul connettore KG (come mostrato sopra). I pin 9, 18 e 46 sono l'altro lato (inutilizzato) di alcuni segnali. Inoltre, non collegare i pin 7, 22, 41 o 53 sul lato KG. Queste sono uscite dell'amplificatore differenziale e dovrebbero essere lasciate in circuito aperto.

- Non collegare le connessioni 15-15 e 17-20 per il collegamento asincrono tra le porte seriali KG e Sun.

Cavo nero

Lato RS 232

KG lato (connettore J2 nero) femmina

Pin

Nome

N. pin

1

Messa a terra del telaio

2

2

TD

<---

15

3

RD

--->

13

4

RTS

<---

29

5

CTS

--->

27

6

DSR

--->

51

7

Massa del segnale

1+12+28+35+53+22+20+30+18

8

DCD

--->

34

20

DTR

<---

17

Orologi per funzionamento sincrono:

15

Clic Tx

--->

21

17

Clic Rx

--->

19

24

TC esterno

<---

32

Configurazione di lavoro KG84A/Avanti

In questa sezione viene riepilogato il funzionamento del cavo e/o la configurazione necessari per collegare un KG-84A e un modem Avanti per formare un collegamento sincrono. È stato dimostrato che le configurazioni e i cavi funzionano quando si collegano due porte seriali Sun in base allo schema seguente. Le informazioni sul collegamento riportate di seguito si riferiscono a un circuito sincrono.

Sun <=> KG-84A <=> Avanti Modem <=> Avanti Modem <=> KG-84A <=> Sun

RS-232C

Lato rosso, KG-84A

1

2

Tx

2

17

Rx

3

6

RTS

4

11

CTS

5

19

DSR

6

51

GND

7

1-9-18-46

DCD

8

40

TxC

15

15

RxC

17

20

DTR

20

38

RS-232C

Lato rosso, KG-84A

1

2

Tx

2

15

Rx

3

13

RTS

4

29

CTS

5

27

DSR

6

51

GND

7

1-12-20

DCD

8

34

RxC

17

19

DTR

20

17

24

32

Le impostazioni del pannello anteriore del KG-84A sono le seguenti (per decodificare le impostazioni dello switch, consultare la documentazione relativa a KG84A o il pannello anteriore interno dell'unità):

Parametro

Impostazione

Orologio

1 - da un lato 2 - dall'altro

Modalità dati

2

Data Rate, Rx

B4 (impostare il valore appropriato)

Data Rate, Rx

B4 (impostare il valore appropriato)

Step Pulse Intvl

1, 0

Interfaccia (Intfc)

1

Sincronizzazione Modalità

5

Modalità Tty

1

Lunghezza dati

Sincronizza (passa al valore appropriato)

Modalità comunicazione

1

I modem Avanti dispongono di una serie di switch dip all'interno del cabinet. Per i dettagli su ciascuna opzione, consultare la documentazione del modem. Alcune di queste opzioni sono essenziali per il corretto funzionamento del collegamento sincrono; altri possono essere variati in base alle esigenze individuali. Questi switch sono configurati come segue:

Switch

Impostazione

S5

HD On (impostazione non RTS)

S6

TC int CC

S7

2 (velocità corrispondente alle impostazioni KG e Sun)

S8

Livello di alimentazione = -30 kb (lo switch 6 può essere impostato diversamente) Ritardo CTS = 0 (lo switch 4)

S9

MED. Range (queste impostazioni possono essere diverse per altre applicazioni) Low 4W

Jumper equalizzatore: Dentro

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems