Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Causa

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive il problema relativo ai caratteri accentati (ó) quando si cerca di caricare Cisco Transport Controller (CTC) su Windows XP Professional in spagnolo in un ambiente Cisco ONS 15454.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco ONS 15454

- Microsoft Windows XP

- CTC

- Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (J2SE JRE)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ONS 15454 versione 4.6 o successive

- Microsoft spagnolo Windows XP Professional

- J2SE JRE versione 1.4.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

Impossibile avviare CTC da un browser.

Causa

CTC scarica ed esegue l'applet CTC quando si avvia CTC da un browser. L'applet CTC copia i file JAR dell'applicazione dal nodo nella directory temporanea per memorizzare i file JAR nella memoria cache.

Quando si utilizza la versione spagnola di Windows XP, il percorso predefinito della directory temp è C:\Documents e Settings\<nome di accesso utente>\Configuración local\Temp. Java non riconosce l'accento (ó) nel percorso del file. Pertanto, CTC non riesce ad avviarsi.

Soluzione

Per risolvere questo problema, è necessario impostare una directory temporanea diversa tramite la variabile di ambiente.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su Inicon > Panel de Control (vedere le frecce A e B nella Figura 1).

Figura 1 - Incisione > Pannello di controllo

Viene visualizzata la finestra Panel de Control:

Figura 2 - Pannello di controllo

2. Fare clic su Rendimiento y mantenimiento (vedere la Figura 2).

Viene visualizzata la finestra Rendimiento y mantenimiento:

Figura 3 - Rendimiento y mantenimiento

3. Fare clic su Sistema (vedere Figura 3).

Viene visualizzata la finestra Propiedades del sistema:

Figura 4 - Propiedades del sistema

4. Fare clic su Variables de entorno (vedere la Figura 4).

Viene visualizzata la finestra Variables de entorno:

Figura 5 - Variabili di entorno

5. Modificate la variabile di ambiente TEMP. Attenersi alla seguente procedura:

1. Selezionare la variabile TEMP (vedere la freccia A nella Figura 5).

2. Fare clic su Modifica (vedere la freccia B nella Figura 5).

Viene visualizzata la finestra Modifica la variabile di usuario:

Figura 6 - Modificar la variable de usuario

%USERPROFILE% è una macro che rappresenta C:\documents e settings\<nome accesso utente>.

3. Se il nome di accesso dell'utente non contiene caratteri accentati, modificare il testo da %USERPROFILE%\Configuración local\Temp o %USERPROFILE%\Config~1 a %USERPROFILE%\Temp.

Nota: verificare che la cartella Temp sia presente in C:\documents e nelle impostazioni\<nome accesso utente>. In caso contrario, creare la cartella Temp.

Se il nome di accesso dell'utente contiene un accento, modificare il testo da %USERPROFILE%\Configuración local\Temp o %USERPROFILE%\Config~1 in una directory il cui nome non contiene accenti, ad esempio C:\Temp.

4. Fare clic su Accetta.

6. Ripetere il passo 5 per modificare la variabile di ambiente TMP (vedere la freccia C nella Figura 5).

7. Riavviare il PC e avviare CTC.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems