Sommario

Copyright© 2024 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Cronologia revisioni documenti

Panoramica

Procedure

NOTE

Copyright © 2024 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare un elenco di marchi Cisco, vai al seguente URL: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'uso del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1721R)

Gli indirizzi IP (Internet Protocol) e i numeri di telefono utilizzati in questo documento non devono essere considerati indirizzi e numeri di telefono effettivi. Tutti gli esempi, l'output del comando display, i diagrammi della topologia di rete e altre figure incluse nel documento sono mostrati solo a scopo illustrativo. L'utilizzo di indirizzi IP o numeri di telefono effettivi in contenuti illustrativi è involontario e casuale.

Cronologia revisioni documenti

Esempio

Release

Version

Motivo della modifica

Data

1.0

1.0

Release iniziale

26 marzo 2024

2.0

1.1

Aggiornamento contenuto

21 maggio 2024

Panoramica

Tipi di richieste di licenza BroadWorks:

Le richieste di licenze BroadWorks sono suddivise in due categorie: evasione ordini e non commerciali.

- Questo documento offre indicazioni su come richiedere una licenza BroadWorks che non è correlata all'evasione dell'ordine, ad esempio lo scambio di hardware, l'aggiornamento, la temp. pre-ordine, la riallocazione e così via.

- Per le licenze relative all'evasione degli ordini, fare riferimento a questa guida: link

Accesso a SCM: in caso di problemi di accesso ai moduli SCM, creare o aggiornare il profilo utilizzando questo collegamento - https://id.cisco.com/ui/v1.0/profile-ui e seguire le istruzioni.

È inoltre possibile ottenere un supporto telefonico tramite il collegamento https://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html

(numero di supporto USA: 1 800 553 2447)

Se il problema persiste, inviare un'e-mail a bwlicensemanager@cisco.com per ricevere ulteriore assistenza.

Tempo di evasione stimato: il tempo di elaborazione tipico per le licenze BroadWorks è di 5-7 giorni lavorativi.

- Le tempistiche di consegna sono stime dell'impegno migliore, non sono garantite.

- Per evitare ritardi, assicurati che la tua richiesta sia chiara, completa e non ambigua.

- Per alcune richieste sarà necessario un periodo di tempo aggiuntivo per richiedere approvazioni speciali da altri reparti, ad esempio dall'ufficio finanziario, legale, di prodotto, ecc.

- Monitorare il consumo delle licenze per garantire spazio di crescita operativo e tempo sufficiente per proteggere le licenze aggiornate, prima di esaurirsi e di riscontrare blocchi durante il provisioning.

Procedure

Per richiedere una licenza BroadWorks per ordini non di vendita, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Accedere al portale Cisco SCM - Support Case Manager (SCM)

2. Nel riquadro sinistro fare clic su "Apri nuova richiesta"

3. Selezionare "Licenze software"

4. Nel pannello centrale, selezionare "BroadWorks"

5. Seleziona una categoria BroadWorks

6. Nel pannello destro, selezionare una "sottocategoria"

7. Quindi seleziona Apri richiesta

Sottocategoria per richieste di licenza SCM di ordini non di vendita e descrizioni

Nome

Descrizione

Unione/divisione account

Dividere o unire gli asset (hardware autorizzato e/o licenze acquistate) tra più account. Sarà quindi necessario coordinare l'attività con l'Account Team e l'Ufficio legale.

Aggiunta o rimozione di sistemi BroadWorks

Standdup o smantellamento del sistema BroadWorks

Aggiungi o rimuovi cluster

Mantenere o smantellare i cluster su un sistema BroadWorks

Converti cluster in ADP

Converti cluster PS e XSP in ADP

Modifiche al rilascio

Passa ai file di licenza correnti

Aggiungere o rimuovere server da un cluster

Aumentare o ridurre i server autorizzati in un file di licenza BroadWorks

Sostituzione hardware

Sostituzione di un server con un nuovo server

Converti associazione licenza-server da UUID a NFM

Modificare il modo in cui un cluster associa i server al file di licenza

Aggiornamento impronta digitale NFM

Aggiornare un'impronta digitale V1.0 alla versione più stabile V1.1

Riallocazione prodotti

Sposta l'inventario dei prodotti tra cluster per ribilanciare il sistema

Aggiungi/Rimuovi servizi

Apportare modifiche alla configurazione corrente dell'inventario dei prodotti che non è collegata a un ordine.

Nuova Temp. Preordina

Richiedere una parte di un nuovo ordine come temps per evitare il blocco del provisioning durante l'elaborazione dell'ordine

Nuova Temp. POC

Testare una feature in un ambiente di produzione. La maggior parte delle caratteristiche è già

Estendi Temp Esistente

Proroga dell'attuale temp, senza modifiche diverse dalla data di scadenza.

Domande generali sulle licenze BroadWorks

Siamo lieti di rispondere a tutte le domande tecniche relative alla struttura delle licenze e alla tracciatura dei consumi. Per qualsiasi domanda sull'aggiunta di prodotti, contatta il tuo Account Team.

Analisi approfondita del consumo dei prodotti BroadWorks

Il team delle licenze BroadWorks utilizzerà i supporti tecnologici per verificare il consumo in base all'elenco dei prodotti e identificare le anomalie di provisioning che potrebbero causare il consumo.

Verifica uscita SPA

Come parte di un'uscita SPA, utilizziamo il supporto tecnico per verificare ciò che è stato consumato durante il periodo SPA.

8. Richieste di licenza per ordini non di vendita

* La maggior parte dei campi è di immediata comprensione e/o presenta bolle della guida in ogni sezione.

8.1. Riepilogo delle richieste di licenza:

* Fornire una descrizione del tipo di richiesta di licenza necessaria (ad esempio, modifica della versione di BroadWorks, sostituzione dell'hardware, estensione di una licenza temporanea, ecc.)

8.2 Account to License (Account per la licenza) - Nome account (Azienda ABC) e Numero account

* ID cliente (es. C12345. (Per ulteriori dettagli, vedere il diagramma seguente nella sezione Suggerimenti/linee guida aggiuntivi). È possibile decomprimere la licenza ASA sul sistema e visualizzare il numero ID del cliente nell'angolo in alto a sinistra.  Questo è il tuo numero di conto.

8.3. Data richiesta:

* La maggior parte delle richieste viene inoltrata entro 5-7 giorni lavorativi.

* In caso di problemi imprevisti, fornire i dettagli nel campo Summary (Riepilogo).

8.4. Tipo di sistema: (ad es. Laboratorio ABC, Produzione ABC o Entrambi)

8.5. Nome del sistema: (laboratorio ABC, produzione ABC).

* Specificare il nome del sistema se si dispone di più di un laboratorio o di un sistema di produzione (ad esempio Lab System B, West Production System)

* Se si dispone di un solo sistema e non si è certi del nome, immettere "Production" o "Lab"

8.6. Licenze cluster necessarie:

*Elencare tutti i cluster necessari (ad esempio i cluster di sistema BroadSoft - AS, DBS, MS, NS, PS). Se non si è certi dei nomi, allegare un AS GET e/o il supporto tecnico alla richiesta. Per ottenere un AS GET eseguire questo comando: AS_CLI/System/Licensing> get

Per ottenere un supporto tecnico, eseguire questo comando: tech-support

AS - Server applicazioni

MS - Server di supporti

NS - Server di rete

PS - Profile Server, ecc.

ADP - Piattaforma di distribuzione applicazioni

8.7. Rilascio richiesto: (ad esempio R23, R24, R25)

* Specificare in base al cluster se sono necessarie più versioni sullo stesso sistema.

8.8. Configurazione della gestione delle licenze:

* UUID, gestito da NFM o ibrido (il sistema contiene entrambi).

8.9. Data di scadenza corrente e nuova data di scadenza richiesta: (facoltativo)

* Alcune richieste temporanee potrebbero richiedere l'approvazione interna.

* Le durate tipiche sono le seguenti:

- Pre-ordine - massimo 30 giorni

- Prove ~ 60 giorni

- Test di carico ~ 60 giorni nei laboratori / 2 settimane per la produzione (clonazione per un laboratorio AS a AS)

La durata della svergolamento è di soli 30 giorni e non può essere estesa)

-Le licenze SPA e le licenze in abbonamento sono entrambe temporanee per un periodo di tempo specifico

8.10. Configurazione speciale/Note richiesta: (facoltativo)

* Elencare tutte le personalizzazioni del sistema che è necessario conoscere. (l'account si trova su un sistema SPA, su un abbonamento o IMS).

.

8.11. Istruzioni per l'allocazione: (facoltativo)

* Le istruzioni di allocazione devono essere elencate a livello di "Prodotto" (ad esempio Business Trunk, Premium Enterprise, Standard Enterprise).

*Specificare il nome del cluster e la quantità di prodotti da allocare.

* Le istruzioni a livello di SERVICE/PACK sono ambigue. Possono essere inclusi in più prodotti.

8.12. UUID/Impronte digitali:

*UID: 12348746-4RB9-76AW-2B8L-3561FE90N34Q

*Impronta digitale NFM: b4z2p893-b682-bmk0-2wa4-cv78946rtc21. Per estrarre l'impronta digitale NFM del server, utilizzare questo comando: NFM_CLI/System/Licensing> showFingerPrint

8.13. Email di distribuzione della licenza:

* Immettere tutti gli indirizzi e-mail dei destinatari separati solo da punti e virgola.  (ad esempio, s.blank@123.com; r.johnson@123.com; a.smith@123.com

8.14. Numero di telefono (inserito automaticamente Se non lo è, inserirlo manualmente): (facoltativo)

8.15. Indirizzo e-mail (popolato automaticamente). In caso contrario, immetterlo manualmente): elencare l'indirizzo e-mail della persona che ha inviato la richiesta di licenza.

8.16. Premere il pulsante "Submit Case" (Invia richiesta)

NOTE

- La funzionalità della Guida "Chat Now" nella pagina SCM non è attualmente configurata per supportare le richieste di licenza BroadWorks.

- I file di supporto possono essere caricati in un ticket dopo la creazione della richiesta.

- Collegare un supporto tecnico corrente o GET dai cluster AS interessati per il cluster correlato, se disponibile. In questo modo è possibile evitare dettagli ambigui o incompleti.

- Tutta la corrispondenza deve essere fatta nel biglietto.

- Dopo aver ricevuto la licenza, confermare l'installazione in modo che possiamo chiudere la SR/il ticket.

- Alcuni dei dati richiesti sono disponibili nei file di licenza correnti. Ad esempio, è possibile trovare la versione del software, l'ID cliente (numero C), il nome del sistema, il nome del cluster e l'array host (nodi uuid/nfm), come illustrato nell'esempio seguente: