Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

BVI su Cisco IOS®

BDI su Cisco IOSXE

Esempi di BDI su piattaforma Cisco IOSXE

A) Fa0/1 su entrambi gli switch sono interfacce di layer 3 e si trovano nello stesso dominio di trasmissione.

Fasi successive

B) Collegare più VLAN tra i due switch.

Fasi successive

EPC

Packet Tracer

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come comprendere e risolvere i problemi relativi all'interfaccia virtuale di Bridge (BVI) e all'interfaccia di dominio di Bridge (BDI).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito previsto per questo articolo.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano sul router ISR (per BVI) e sull'ASR1K (per BDI).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Le interfacce con routing BVI e BDI rappresentano un insieme di interfacce con bridging. Ad esempio, si desidera collegare due interfacce al router e collocarle nello stesso dominio di broadcast di layer 2. L'interfaccia BVI/BDI funge da interfaccia di routing per queste due interfacce fisiche con bridging. Tutto il traffico del pacchetto deve passare attraverso le interfacce BVI/BDI.

Connessione BVI per 2 PC ai router

BVI su Cisco IOS®

Un router non configura due o più interfacce di layer 3 nello stesso dominio di broadcast (ossia, due o più interfacce nella stessa subnet). Utilizzare l'interfaccia BVI per collegare due PC al router come parte della stessa subnet e continuare ad avere accesso a Internet da entrambi i PC.

A tale scopo, è possibile utilizzare BVI.

Termine

Definizione

Bridge-group

Raggruppa le interfacce fisiche in un unico gruppo logico.

Interfaccia BVI

Un layer 3 che può essere instradato, interfaccia logica.

ISR 3

ISR 1

ISR 2

verricello

bridge 1 protocol ieee

bridge 1 route ip

!

interfaccia Gigabit Ethernet0/0/1

gruppo-ponte 1

!

interfaccia Gigabit Ethernet0/0/2

gruppo-ponte 1

!

interface BVI 1

indirizzo ip 10.10.10.10

255.255.255.0

int fa0/0

indirizzo ip 10.10.10.1

255.255.255.0

int fa0/0

indirizzo ip 10.10.10.2

255.255.255.0

BDI su Cisco IOS XE

BDI è simile a BVI, con la differenza che viene eseguito su Cisco IOS XE.

Termine

Definizione

Dominio bridge

Rappresenta un dominio di broadcast di livello 2.

Interfaccia dominio bridge

È un'interfaccia logica che consente il flusso bidirezionale del traffico tra una rete con bridging di layer 2 e una rete con routing di layer 3.

EVC (Ethernet Virtual Circuit)

Rappresentazione completa di una singola istanza di un servizio di livello 2 offerto da un provider a un cliente. Nel framework EVC Cisco, i domini bridge sono costituiti da una o più interfacce di layer 2 note come istanze del servizio. Un'istanza del servizio è la creazione di un'istanza di un EVC su una determinata porta di un determinato router. L'istanza del servizio è associata a un dominio bridge basato sulla configurazione.

Connessione ASR su due switch

Esempi di BDI su piattaforma Cisco IOS XE

A) Fa0/1 su entrambi gli switch sono interfacce di layer 3 e si trovano nello stesso dominio di trasmissione.

La configurazione BDI sull'ASR non è necessaria se il motivo è semplicemente quello di stabilire la connettività tra i due switch.

ASR 1K

SW1

SW2

interfaccia Gigabit Ethernet1/2/3

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

cdp enable

service instance 100 ethernet

incapsulamento senza tag

bridge-domain 100

!

interfaccia Gigabit Ethernet1/2/4

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

cdp enable

service instance 100 ethernet

incapsulamento senza tag

bridge-domain 100

interface Fast Ethernet 0/1

no switchport

indirizzo ip 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Fast Ethernet 0/1

no switchport

indirizzo ip 10.1.1.3 255.255.255.0

Fasi successive

1. Eseguire il ping di SW2 da SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Digitare la sequenza di escape da interrompere.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

Nota: se si desidera eseguire il routing all'esterno dell'ASR, è necessaria la configurazione dell'interfaccia BDI:

interface BDI100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

B) Collegare più VLAN tra i due switch.

Configurare circuiti virtuali Ethernet (EVC) separati sotto l'interfaccia fisica di ciascuna VLAN. Bridge-domain non supportato nell'interfaccia secondaria.

Il bridging deve essere eseguito su due VLAN, VLAN 100 e VLAN 200:

ASR 1K

SW1

SW2

interfaccia Gigabit Ethernet1/2/3

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

cdp enable

service instance 100 ethernet

incapsulamento dot1q 100

riscrivi tag in ingresso pop 1 simmetrico

bridge-domain 100

!

service instance 200 ethernet

incapsulamento dot1q 200

riscrivi tag in ingresso pop 1 simmetrico

bridge-domain 200

Stessa configurazione in Gig1/2/4

interfaccia Gigabit Ethernet1/2/4

nessun indirizzo ip

negoziazione automatica

cdp enable

service instance 100 ethernet

incapsulamento dot1q 100

riscrivi tag in ingresso pop 1 simmetrico

bridge-domain 100

!

service instance 200 ethernet

incapsulamento dot1q 200

riscrivi tag in ingresso pop 1 simmetrico

bridge-domain 200

interface Fast Ethernet 0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

indirizzo ip 10.1.1.1 255.255.255.0

interface Vlan200

indirizzo ip 10.1.1.2 255.255.255.0

interface Fast Ethernet 0/1

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

interface Vlan100

indirizzo ip 10.1.1.3 255.255.255.0

interface Vlan200

indirizzo ip 10.1.1.2 255.255.255.0

Fasi successive

1. Eseguire il ping tra vlan100 e vlan200 su SW2 da SW1:

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

2. Digitare la sequenza di escape da interrompere:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/9 ms

BGL.Q.16-3500-1#ping 10.1.1.3

3. Digitare la sequenza di escape da interrompere:

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/9 ms

EPC

monitor capture CAP interface gig1/2/3 efp 100 both match ipv4 any any

Packet Tracer

debug platform condition interface gig1/2/3 efp-id 100 ipv4 both

EFP ID = 100 (service instance number)

Informazioni correlate

- Supporto tecnico Cisco e download