Sommario

Introduzione

Operazioni preliminari

Convenzioni

Prerequisiti

Componenti usati

Requisiti di sistema per i tipi di switch

Catalyst serie 6500/6000 Switch

Catalyst serie 5500/5000 Switch

Catalyst serie 4500/4000 Switch

Catalyst serie 3550 Switch

Catalyst serie 3750 Switch

Catalyst serie 3750 Metro Switch

Catalyst serie 2900-XL/Catalyst serie 3500-XL Switch

Catalyst serie 2940 Switch

Catalyst serie 2950 Switch

Catalyst serie 2955 Switch

Catalyst serie 2970 Switch

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Catalyst serie 8500 Switch Router

Informazioni correlate

Introduzione

Ogni sezione di questo documento contiene i requisiti di sistema per implementare Gigabit Ethernet sulle piattaforme degli switch Cisco Catalyst descritti di seguito:

Operazioni preliminari

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Prerequisiti

Note importanti sull'installazione:

- Tutti i Gigabit Interface Converter (GBIC) sono sostituibili a caldo.

- I GigaStack GBIC (numero parte WS-X3500-XL ) sono supportati solo sugli switch serie 2900-XL/3500-XL e 2950/3550 con slot per moduli basati su GBIC. Per un elenco completo degli switch supportati da GigaStack GBIC, consultare la matrice di compatibilità degli switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Requisiti di sistema per i tipi di switch

Catalyst serie 6500/6000 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 6000, fare clic qui.

- La famiglia Catalyst 6000 di moduli Ethernet a 8 e 16 porte Gigabit è conforme agli standard IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e supporta il funzionamento full duplex.

- Gli otto moduli di porte possono essere configurati con GBIC Short-Wave (SX), Longwave/Long-Haul (LX/LH) e Extended Range (ZX). Tutte le porte Gigabit Ethernet su questi moduli dispongono di connettori di tipo SC per fibra multimodale (MMF) o fibra monomodale (SMF).

- I moduli Gigabit Ethernet a 16 porte sono disponibili in diverse interfacce: connettori MT-RJ di fattore di forma ridotto, connettori SX, LX/LH e GBIC ZX e connettori RJ-45 per cavi in rame di categoria 5, 5e o 6.

- I GBIC in rame 1000Base-T con connettori RJ-45 (codice WS-G5483) sono supportati sugli switch Catalyst serie 6000 a partire dalla versione 7.2 di CatOS o successive. Per un elenco completo degli switch supportati da 1000 Base-T e la versione IOS minima richiesta, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet.

- Gli switch Catalyst serie 6000 supportano i moduli Ethernet 10/100/1000BASE-T a partire da Catalyst OS 6.2(2) e Cisco IOS integrato (modalità nativa) versione 12.1(8a)EX.

- Gli switch Catalyst serie 6500 che usano supervisor 720 possono usare moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable) o porte uplink incorporate in rame 1000Base-T. Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo dei moduli (SFP), consultare la guida alle specifiche dei ricetrasmettitori, dei connettori e dei cavi Catalyst 6500.

- I moduli GBIC CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) per le connessioni in fibra ottica sono supportati sugli switch Catalyst serie 6500/0000 da Cisco CatOS versione 7.2(1) o successive o dal codice Cisco IOS versione 12.1(13)E1 o successive. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei moduli CWDM, consultare il documento sull'installazione e l'aggiornamento di Cisco CWDM GBIC/SFP.

- Note sulla versione del software Catalyst serie 6000.

Catalyst serie 5500/5000 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 5000, fare clic qui.

- Gli switch Catalyst serie 5000 supportano Gigabit Ethernet con diversi moduli di switching Gigabit Ethernet e due porte Gigabit Ethernet uplink nel modulo supervisor.

- Supervisor Engine III A, Supervisor Engine II G e Supervisor Engine III G supportano tutti due porte uplink nell'armadio dei cavi ad alta velocità.

- I moduli di switching Gigabit Ethernet supportano nove porte e tre porte Gigabit Ethernet per modulo.

- Supervisor Engine III può essere configurato con 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH o 1000BaseZX, a seconda dell'applicazione.

- Note sulla release del software Catalyst serie 5000 supervisor engine.

Catalyst serie 4500/4000 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 4500/4000, fare clic qui.

- Gli switch Catalyst serie 4000 supportano moduli Gigabit Ethernet con un massimo di 48 porte e due porte Gigabit uplink su Supervisor II.

- Tutte le porte Gigabit Ethernet possono essere 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH o 1000BaseZX utilizzando moduli GBIC flessibili e sostituibili a caldo.

- I GBIC in rame 1000Base-T con connettori RJ-45 (codice WS-G5483) sono supportati sugli switch Catalyst serie 4000 a partire dalla versione 7.2 di CatOS o successive. Per un elenco completo degli switch supportati da 1000 Base-T e la versione IOS minima richiesta, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet.

Nota: è possibile installare solo un WS-G5483 GBIC in uno switch Catalyst 2948G.

- Catalyst serie 4000 supporta i moduli Gigabit Ethernet nel software versione 4.1(1) o successive e il software Cisco IOS (modalità nativa) integrato supporta i moduli Gigabit Ethernet dalla prima versione 12.1(8a)EW.

- Gli switch Catalyst serie 4000 supportano il modulo di switching Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T da Catalyst OS 6.3(1) e Integrated Cisco IOS(Native Mode) release 12.1(8a)EW.

- Il modulo Catalyst 4000 layer 3 (WS-X4232-L3) supporta due porte Gigabit Ethernet esterne.

- Per il supporto del modulo di layer 3, il software Cisco Catalyst 4000 supervisor engine I e II richiede la versione 5.5(1) o successive. È consigliabile eseguire la versione 6.1(1) o successiva del software.

- I moduli GBIC CWDM (Coarse Wave Division Multiplexing) per le connessioni in fibra ottica sono supportati sugli switch Catalyst serie 4500/4000 da Cisco CatOS versione 7.2(1) o successive o dal codice Cisco IOS versione 12.1(12c)EW o successive. Per ulteriori informazioni sull'installazione dei moduli CWDM, consultare il documento sull'installazione e l'aggiornamento di Cisco CWDM GBIC/SFP.

Catalyst serie 3550 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 3550, fare clic qui.

- Attualmente, gli switch Catalyst serie 3550 supportano sia porte Ethernet 10/100/1000 che slot fissi per moduli Gigabit basati su GBIC.

- Le porte degli switch 10/100/1000 sullo switch Catalyst 3550 possono essere impostate esplicitamente per funzionare in qualsiasi combinazione di half-duplex, full-duplex, 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps. Queste porte possono anche essere impostate per la negoziazione automatica della velocità e del duplex, in conformità a IEEE 802.3ab. L'impostazione predefinita è la negoziazione automatica.

- Il traffico 1000 Base-T richiede un cavo di categoria 5, 5e o 6.

- Gli slot dei moduli basati su GBIC supportano GBIC per stack 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T o Cisco GigaStack.

Nota: per un elenco completo degli switch GigaStack supportati da GBIC e la versione IOS minima richiesta, consultare la matrice di compatibilità degli switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Nota: per un elenco completo degli switch supportati da 1000Base-T e il minimo IOS richiesto, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC può essere usato per lo stack di fino a nove switch Catalyst 3550. GigaStack può anche essere una combinazione di switch Catalyst serie 2900-XL/3500-XL, Catalyst 2950 e Catalyst serie 3550. Per questa configurazione mista di GigaStack, sugli switch Catalyst 2900-XL/3500-XL deve essere eseguita la versione 12.0(5)XW o successive e su tutti gli switch Catalyst 3550 deve essere eseguito il software versione 12.1(4)EA1 o successive.

Catalyst serie 3750 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 3750, fare clic qui.

- Attualmente, gli switch Catalyst serie 3750 supportano sia le porte Ethernet 10/100/1000 che le porte del modulo SFP (Small Form-Factor Pluggable).

- Il traffico 1000 Base-T richiede un cavo di categoria 5, 5e o 6.

- Gli switch Catalyst serie 3750 possono usare moduli SFP (Small Form-Factor Pluggable) o porte uplink integrate in rame 1000Base-T, a seconda del modello di switch. Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo dei moduli (SFP), consultare la matrice di compatibilità dei Cisco SFP Optics For Gigabit Ethernet Applications e Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Module

- I modelli Catalyst 3750 supportano le seguenti opzioni SFP Cisco:

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-T

Catalyst serie 3750 Metro Switch

Per ulteriori informazioni sullo switch Catalyst 3750 Metro, fare clic qui.

- Lo switch Catalyst 3750 Metro 24-AC supporta due slot per moduli SFP standard 1000X e due slot SFP 1000X ES con un supporto minimo per Cisco IOS versione 12.1(14)AX

- Lo switch Catalyst 3750 Metro 24-DC supporta due slot per moduli SFP standard 1000X e due slot SFP 1000X ES con un supporto minimo di Cisco IOS versione 12.1(14)AX

Catalyst serie 2900-XL/Catalyst serie 3500-XL Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 2900-XL/Catalyst 3500-XL, fare clic qui.

- Catalyst 2900-XL supporta moduli 1000BaseX con una porta per i moduli GBIC e 1000BaseT con una porta UTP (Unshielded Twisted Pair).

Nota: per un elenco completo degli switch supportati da 1000Base-T e il minimo IOS richiesto, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC può essere usato per lo stack di fino a nove Catalyst 3500-XL/2900-XL.

- Catalyst 2900-XL supporta GigaStack GBIC in un modulo 1000BaseX.

- Catalyst 3512, 3524, 3524-PWR e 3548-XL supportano due slot Gigabit Ethernet basati su GBIC.

- Catalyst 3508G-XL supporta otto porte Gigabit Ethernet.

- Le porte Gigabit Ethernet basate su GBIC offrono una scelta di GBIC per stack tra 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH o Cisco GigaStack.

Nota: per un elenco completo degli switch GigaStack supportati da GBIC e la versione IOS minima richiesta, consultare la matrice di compatibilità degli switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

- Catalyst 3500-XL supporta 1000BaseZX GBIC con la versione software 12.0(5) o successive. Gli switch Catalyst serie 2900-XL non supportano GBIC 1000BaseZX.

- Catalyst 2900-XL/3500-XL supporta i moduli Gigabit nel software versione 11.2(8)SA5 o successive.

Catalyst serie 2940 Switch

Per ulteriori informazioni sullo switch Catalyst 2940, fare clic qui.

- Lo switch Catalyst 2940-8TT-S è dotato di una porta uplink 10/100/1000 sullo switch. Questa porta utilizza connettori RJ-45 e doppini intrecciati di categoria 5, 5e o 6.

- Lo switch Catalyst 2940-8TF-S utilizza un modulo SFP sostituibile sul campo per stabilire connessioni Gigabit. Un modulo SFP viene inserito nello slot sul pannello anteriore dello switch.

Catalyst serie 2950 Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst serie 2950, fare clic qui.

- Lo switch Catalyst 2950T-24 ha due porte Ethernet 10/100/1000 fisse. Queste porte utilizzano connettori RJ-45 e cavi UTP di categoria 5. Le porte 10/100/1000 si configurano per funzionare alla velocità e alle impostazioni duplex dei dispositivi collegati. Se i dispositivi collegati non supportano la negoziazione automatica, è possibile impostare esplicitamente i parametri di velocità e duplex. Le porte funzionano a 10 o 100 Mbps in modalità half-duplex o full-duplex, ma quando sono impostate a 1000 Mbps, possono funzionare solo in modalità full-duplex. È richiesto il software Catalyst serie 2950 versione 12.0(5.2)WC(1) o successive.

- Gli slot dei moduli basati su GBIC supportano GBIC per stack 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-T o Cisco GigaStack.

Nota: per un elenco completo degli switch GigaStack supportati da GBIC e la versione IOS minima richiesta, consultare la matrice di compatibilità degli switch Catalyst GigaStack Gigabit Interface Converter.

Nota: per un elenco completo degli switch supportati da 1000Base-T e il minimo IOS richiesto, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet.

- GigaStack GBIC può essere usato per lo stack di fino a nove switch Catalyst 3550. GigaStack può anche essere una combinazione di switch Catalyst serie 2900-XL/3500-XL, 2950 e Catalyst serie 3550. Per questa configurazione mista di GigaStack, sugli switch Catalyst 2900-XL/3500-XL deve essere eseguita la versione 12.0(5)XW o successive e su tutti gli switch Catalyst 3550 la versione 12.1(4)EA1 o successive.

- Gli switch Catalyst serie 2950 supportano i moduli basati su GBIC nella versione software 12.1(6)EA2 o successive.

- È possibile configurare la velocità dell'interfaccia su Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), ma non su interfacce 1000BASE-SX, modulo GBIC e modulo SFP.

- Per alcuni tipi di GBIC, è possibile configurare la velocità in modo che non venga negoziata (senza negoziazione) se la connessione è stabilita con un dispositivo che non supporta la negoziazione automatica.

Catalyst serie 2955 Switch

Per ulteriori informazioni sullo switch Catalyst 2955, fare clic qui.

- Lo switch Catalyst 2955T-12 è dotato di due porte 10/100/1000Base-T. Queste porte utilizzano connettori RJ-45 standard e quattro doppini intrecciati di categoria 5. Le porte 10/100/1000 sullo switch Catalyst 2955T-12 possono essere impostate per funzionare a 10 o 100 Mbps in modalità half-duplex o full-duplex o a 1000 Mbps in modalità full-duplex. Possono inoltre essere impostati per la negoziazione automatica della velocità, in conformità a IEEE 802.3ab. In ogni caso, la lunghezza del cavo tra uno switch e un dispositivo collegato non può superare i 100 metri.

Catalyst serie 2970 Switch

Per ulteriori informazioni sullo switch Catalyst 2970, fare clic qui.

- Gli switch Catalyst serie 2970 supportano Gigabit Ethernet su tutte le porte di accesso e uplink Ethernet. È possibile impostare le porte 10/100/1000 in modo che funzionino a 10 Mbps, 100 Mbps o 1000 Mbps in modalità full-duplex. È inoltre possibile impostare queste porte per la negoziazione automatica della velocità e del duplex in conformità a IEEE 802.3AB. L'impostazione predefinita è la negoziazione automatica.

- Il traffico 100BASE-TX e 1000BASE-T richiede un cavo di categoria 5, 5e o 6.

- I modelli Catalyst 2970 supportano i seguenti moduli SFP Cisco:

1000BASE-LX

1000BASE-SX

1000BASE-ZX

1000BASE-T

- Su alcuni modelli lo switch Catalyst 2970 utilizza moduli SFP Gigabit Ethernet per stabilire connessioni in fibra ottica. È possibile utilizzare i moduli SFP per le connessioni Gigabit uplink ad altri switch e i cavi in fibra ottica con connettori LC o MT-RJ per il collegamento a un modulo SFP in fibra ottica. per ulteriori informazioni, consultare la matrice di compatibilità dei moduli ricetrasmettitori Cisco Gigabit Ethernet

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G, fare clic qui.

- Gli switch Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G supportano due porte Gigabit Ethernet 802.3z con interfacce GBIC modulari. Le porte supportano GBIC, ad esempio 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH e 1000BASE-ZX.

- Gli switch Catalyst 2948G-L3/4908G-L3 supportano i moduli Gigabit Ethernet a partire dalla versione software 12.0(7)W5(15d) o successive.

- Lo switch Catalyst 4840G supporta i moduli Gigabit Ethernet dal software versione 12.0(10)W5(18) o successive.

Catalyst serie 8500 Switch Router

Per ulteriori informazioni sul router dello switch Catalyst serie 8500, fare clic qui.

- Catalyst 8540 supporta schede di linea Gigabit Ethernet a otto porte con connettori GBIC.

- Catalyst 8540 supporta moduli di interfaccia Gigabit Ethernet avanzati a due porte, che supportano applicazioni L3 e Gigabit backbone.

- Catalyst 8540 supporta i moduli Gigabit Ethernet dal software versione 12.0(1a)W5(6f) o successive.

- Catalyst 8510 supporta schede di linea Gigabit Ethernet a una porta con connettore GBIC.

- Catalyst 8510 supporta i moduli Gigabit Ethernet dal software versione 12.0(1a)W5(6f) o successive.

Informazioni correlate

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems