Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

DTP

Considerazione sulla VLAN nativa 802.1Q

PAgP

Configurazione 1: Trunking ISL e EtherChannel tra Catalyst 3500 XL e Catalyst 6500 con software Cisco IOS

Esempio di rete

Configurazione 2: Trunking 802.1Q e EtherChannel con uso di DTP e PAgP tra Catalyst 2950 e Catalyst 6500 con software Cisco IOS

Esempio di rete

Verifica: ISL Trunking

Catalyst 3500 XL

Catalyst 6500 (software Cisco IOS)

Verifica: Trunking 802.1Q

Catalyst 2950

Software Catalyst 6500 Cisco IOS

Risoluzione dei problemi

Il traffico non passa su un trunk 802.1Q

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite configurazioni di esempio per i trunking IEEE 802.1Q/Inter-Switch Link (ISL) e EtherChannel di layer 2 (L2) tra gli switch Cisco Catalyst serie 2900 XL/3500 XL o Catalyst serie 2950 e uno switch Catalyst 6500/6000 con software Cisco IOS®. per questo esempio, è possibile usare anche uno switch Catalyst 4500/4000 con software Cisco IOS anziché Catalyst 6500/6000. In questo documento vengono illustrati i fattori più importanti da prendere in considerazione quando si configura il trunking e il channeling tra gli switch. Il documento include anche esempi di configurazione.

In questo documento, quattro porte Fast Ethernet da ciascuno degli switch sono state trunking e integrate in Fast EtherChannel (FEC). Il protocollo di trunking è stato utilizzato per il 3500 XL ISL, mentre per l'esempio 2950 è stato utilizzato 802.1Q.

Nota: Catalyst 2950 non supporta il trunking ISL. Utilizzare invece il trunking 802.1Q.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Gli esempi riportati in questo documento sono stati usati in un ambiente lab non configurato:

- Switch Catalyst 3548 XL con software Cisco IOS versione 12.0(5)WC2

- Switch Catalyst 2950-24 con software Cisco IOS versione 12.1(6)EA2c

- Switch Catalyst 6509 con Supervisor Engine II con software Cisco IOS versione 12.1(11b)E

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

DTP

I trunk tra dispositivi possono essere configurati in modo statico o con l'uso del DTP (Dynamic Trunking Protocol). Il DTP consente a entrambi i dispositivi connessi di negoziare le impostazioni del trunk prima di formare effettivamente la connessione del trunk. Le modalità configurabili della porta dello switch software Cisco IOS (trunking) includono: dynamic (la porta negozia la modalità di accesso o trunk), trunk (imposta incondizionatamente la porta sul trunking) e access (porta di accesso non trunk). Le impostazioni della combinazione di modalità più comunemente utilizzate sui due lati di un trunk statico (negoziato non DTP) sono trunk-trunk. Per i trunk dinamici (negoziati DTP), le impostazioni usuali sono dinamico-dinamico. Altre combinazioni possono produrre risultati validi, ma non rientrano nell'ambito del presente documento. Per una connessione trunk tra uno switch compatibile con Port Aggregation Protocol (PAgP) e un dispositivo non PaP, è necessario che la modalità trunk sia attiva.

Nota: la maggior parte dei router Cisco e alcuni switch Catalyst non supportano DTP e richiedono una configurazione statica del trunking. Ad esempio, Catalyst serie XL, Catalyst 2948G-L3, Catalyst 4908G-L3, Catalyst serie 8500, serie 2/3/4/7xxx e così via non supportano DTP e richiedono una configurazione statica del trunking.

Considerazione sulla VLAN nativa 802.1Q

Il trunking 802.1Q inserisce un campo tag 802.1Q da 4 byte nei frame inviati sul trunk, che contengono le informazioni VLAN. Il tag 802.1Q viene inserito in ciascun frame trasferito sul trunk, ad eccezione dei frame trasmessi sulla VLAN nativa, che vengono inviati senza tag. Nella maggior parte dei casi, la VLAN nativa deve corrispondere su entrambi i lati del trunk, a meno che non vi sia un requisito di configurazione insolito specifico che esula dall'ambito di questo documento. Se le VLAN native non corrispondono, lo switch registra i messaggi Cisco Discovery Protocol (CDP) per segnalare la mancata corrispondenza. Anche se non è un problema, questa configurazione determina in effetti l'unione di due diverse VLAN native in un'unica VLAN (Broadcast Domain) L2 più grande. Queste due VLAN tentano di calcolare una topologia STP (Spanning Tree Protocol) comune per le VLAN native con bridging, con il rischio di superare alla fine il diametro massimo supportato per il protocollo STP.

Nota: in un caso speciale, quando un dispositivo adiacente o di terze parti richiede l'uso di tag su tutte le VLAN. In questo caso, è possibile implementare una soluzione alternativa per creare una VLAN fittizia e configurarla come VLAN nativa. In questo modo viene assegnato un tag a tutte le altre VLAN necessarie e il traffico sul trunk viene trasmesso al dispositivo adiacente o di terze parti. Nel software Cisco IOS versione 12.1.11bEX, 12.1.13E e successive, Catalyst 6500 con software Cisco IOS supporta l'opzione di trunking 802.1Q che consente di associare tag a tutto il traffico VLAN, inclusa la VLAN nativa. Eseguire il comando vlan dot1q tag native in modalità di configurazione globale. Sugli switch Catalyst 4500/4000 con software Cisco IOS, il comando vlan dot1q tag native è stato introdotto per la prima volta nel software Cisco IOS versione 12.2(18)EW.

PAgP

Anche i GEC (Gigabit EtherChannel) e gli FEC tra gli switch possono essere configurati in modo statico o dinamico con l'uso del protocollo PAgP. Il protocollo PAgP consente a entrambi i dispositivi collegati di negoziare le impostazioni prima di formare effettivamente il canale. Le modalità del canale PAgP includono: desiderabile (la porta avvia attivamente la negoziazione del canale), automatica (impostazione predefinita, in cui la porta non avvia la negoziazione ma risponde ai tentativi di negoziazione avviati dall'altro lato) e attiva (imposta incondizionatamente la porta sul canale e non scambia frame PAgP). Una connessione tra uno switch PAgP e un dispositivo non PAgP richiede che la modalità on formi un canale.

La combinazione di modalità più comunemente utilizzata su due lati di un canale statico (negoziato non PAgP) è on-on. Per i canali dinamici (PAgP-negoziati), le impostazioni usuali sono desiderabile-desiderabile o desiderabile-auto. Le porte connesse configurate per la modalità desiderata eseguono la negoziazione e la verifica del canale prima di avviare il channeling e continuano a verificare il canale quando è in funzione. A causa della maggiore protezione offerta da PAgP, si tratta in genere dell'impostazione consigliata se entrambi gli switch collegati supportano PAgP.

Nota: PAgP presenta alcuni limiti di configurazione deliberati. Le porte per negoziare un canale devono avere la stessa velocità, la stessa impostazione del duplex, della modalità trunking, dell'incapsulamento e della VLAN. Inoltre, l'algoritmo di bilanciamento del carico del canale tra i collegamenti può essere configurabile su alcune piattaforme.

Nota: non appena è attivo, EtherChannel è considerato un'unica porta STP. Pertanto, per evitare incoerenze STP durante la configurazione di un canale non negoziato, procedere come segue:

1. Chiudere tutte le porte del canale per effettuare la configurazione su entrambi i lati.

2. Eseguire la configurazione su entrambe le estremità.

3. Riattivare tutte le porte.

Il tentativo di configurare un canale di questo tipo mentre le porte sono attive può causare incoerenze e/o loop temporanei. La procedura è valida solo se non si utilizza PAgP.

Catalyst 2900 XL/3500 XL

Gli switch Catalyst serie 2900 XL/3500 XL non supportano DTP e PAgP e richiedono quindi la configurazione statica del trunk e del canale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla nota precedente. Gli switch Catalyst serie 2900 XL/3500 XL supportano attualmente sia gli incapsulamenti trunking ISL che 802.1Q. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a questo documento:

- Configurazione del routing tra VLAN e trunking ISL/802.1Q su uno switch Catalyst 2900XL/3500XL/2950 con router esterno

ISL è supportato nel software Cisco IOS versione 11.2(8)SA4 e successive, mentre 802.1Q è supportato nel software Cisco IOS versione 11.2(8)SA5 e successive.

Su uno switch Catalyst 2900 XL con software Cisco IOS versione 11.2(8)SA1 o 11.2(8)SA2, è possibile usare quattro EtherChannel (gruppi di porte) per switch con un numero illimitato di porte per gruppo. Il bilanciamento del carico tra i collegamenti nel canale è sempre basato sull'indirizzo di destinazione. Le funzionalità SPAN (Switched Port Analyzer) e di sicurezza delle porte non sono supportate.

Su uno switch Catalyst 2900 XL con software Cisco IOS versione 11.2(8)SA3 o successive, su uno switch Catalyst 3500 XL con software Cisco IOS versione 11.2(8)SA6 o successive e su uno switch Catalyst 2950, il bilanciamento del carico sui collegamenti del canale è configurabile in modo da essere basato sull'indirizzo MAC di origine o di destinazione. Origine è l'impostazione predefinita. L'inoltro all'origine consente di configurare fino a otto porte in un gruppo di porte FEC. L'inoltro basato sulla destinazione consente un numero illimitato di porte per gruppo di porte. È possibile configurare fino a 12 gruppi di porte per switch e combinare gruppi basati sull'origine e sulla destinazione. SPAN e la sicurezza delle porte non sono supportati.

Catalyst 2950

Gli switch Catalyst 2950 supportano solo il trunking 802.1Q e non supportano il trunking ISL. Gli switch Catalyst 2950 supportano il trunking dinamico DTP e PAgP e la negoziazione dei canali con il software Cisco IOS versione 12.1 e le modalità statiche solo con il software Cisco IOS versione 12.0. Il bilanciamento del carico EtherChannel può utilizzare l'inoltro degli indirizzi MAC di origine o di destinazione. È possibile configurare il metodo di bilanciamento del carico usando il comando di configurazione globale load-balance canale porta. Questi switch supportano fino a otto porte per canale.

Catalyst 6500 con software Cisco IOS

Gli switch Catalyst 6500 con software Cisco IOS supportano configurazioni L2 (switchport) e Layer 3 (L3) (porta indirizzata) EtherChannel. Gli switch Catalyst serie 6500/6000 supportano un massimo di 64 canali Ether (256 con software Cisco IOS versione 12.1(2)E e precedenti). È possibile formare un EtherChannel con un massimo di otto porte LAN configurate in modo compatibile su qualsiasi modulo di uno switch Catalyst serie 6000, ad eccezione dei moduli dotati di Digital Feature Card (DFC) (ad esempio WS-X6816 e così via) che attualmente consentono un canale L2 solo utilizzando le porte dello stesso modulo DFC. Tuttavia, un canale L3 può essere configurato su moduli diversi dotati di DFC. Questa limitazione è stata rimossa nel software Catalyst 6500/6000 Cisco IOS versione 12.1(11b)EX e successive. Nel documento viene configurato un EtherChannel L2.

Gli switch Catalyst 6500/6000 con software Cisco IOS consentono di configurare il bilanciamento del carico EtherChannel in modo da utilizzare indirizzi MAC, indirizzi IP o informazioni sulla porta di layer 4 (L4) in qualsiasi combinazione di origine, destinazione e destinazione-origine eseguendo il comando di configurazione globale port-channel load-balance. Per impostazione predefinita, viene utilizzata una funzione hash tra gli indirizzi IP di origine e di destinazione.

Gli switch Catalyst 6500/6000 supportano sia gli incapsulamenti trunking ISL che 802.1Q e il DTP. Per informazioni dettagliate sulle funzionalità delle porte, usare il comando show interface id_interfaccia capabilities.

Catalyst 4000 con software Cisco IOS

Gli switch Catalyst 4000 con software Cisco IOS (con Supervisor Engine III e IV) supportano configurazioni L2 (switchport) e L3 (porta indirizzata) EtherChannel. Uno switch Catalyst serie 4000 supporta un massimo di 64 EtherChannel. È possibile formare un EtherChannel con fino a otto interfacce Ethernet configurate in modo compatibile su qualsiasi modulo e sui moduli di uno switch Catalyst serie 4000. Tutte le interfacce in ciascun EtherChannel devono avere la stessa velocità e devono essere configurate come interfacce L2 o L3.

Lo switch Catalyst 4000 con software Cisco IOS consente di configurare il bilanciamento del carico di EtherChannel in modo da utilizzare indirizzi MAC, indirizzi IP o informazioni sulla porta L4 in qualsiasi combinazione di origine, destinazione e destinazione-origine eseguendo il comando di configurazione globale port-channel load-balance. Per impostazione predefinita, viene utilizzata una funzione hash tra gli indirizzi IP di origine e di destinazione.

Catalyst 4000 con software Cisco IOS supporta gli incapsulamenti trunking ISL e 802.1Q e il DTP. ISL non è disponibile per alcuni moduli. Per un elenco completo di tali moduli, fare riferimento alla sezione Descrizione dei VLAN Trunk in Configurazione delle interfacce Ethernet di layer 2. In una versione futura del software, saranno disponibili informazioni dettagliate sulle funzionalità delle porte usando il comando show interface capabilities. Comando attualmente non disponibile.

Configurazione 1: Trunking ISL e EtherChannel tra Catalyst 3500 XL e Catalyst 6500 con software Cisco IOS

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questa configurazione utilizza la seguente configurazione di rete:

Catalyst 3524 XL

!--- Catalyst 3500 XL does not support DTP/PAgP. !--- First, shut down the secondary ports involved in the channel !--- and then enable them back when the configuration is complete on both switches.

Cat3500XL#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat3500XL

ip subnet-zero

!

interface FastEthernet0/1

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet0/17

port group 1

!--- Assigned port to port channel 1.

switchport trunk encapsulation isl

!--- Configured the port to use the trunking encapsulation ISL.

switchport mode trunk

!--- Configured the port to be in trunking mode.

!

interface FastEthernet0/18

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

port group 1

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/19

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

Port group 1

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/20

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

Port group 1

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/21

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet0/48

!

interface GigabitEthernet0/1

!

interface GigabitEthernet0/2

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

!

line con 0

transport input none

stopbits 1

line vty 0 4

login

Catalyst 6500 (software Cisco IOS)

!--- Catalyst 3500 XL does not support DTP/PAgP. !--- First, shut down the secondary ports involved in the channel, !--- and then enable them back when the configuration is complete on both switches.

Cat6500#show run

Building configuration...

Current configuration : 3999 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-8b.E9

!

redundancy

main-cpu

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no mls ip multicast aggregate

no mls ip multicast non-rpf cef

mls qos statistics-export interval 300

mls qos statistics-export delimiter |

!

interface Port-channel1

!--- This interface will be created and configured automatically. !--- You do not need to input this part of the configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

no ip address

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet4/2

switchport

!--- Setting the interface as an L2 port, as by default the port is a routed port.

!--- Note: Catalyst 4500/4000 that runs Cisco IOS Software defaults to the L2 port.

switchport trunk encapsulation dot1q

!--- Setting the trunk encapsulation to dot1q.

switchport mode trunk

!--- Configured port to be in trunking mode.

no ip address

channel-group 1 mode on

!--- Configured the port to participate in port channel 1 with channel mode on.

!

Interface FastEthernet4/3

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode on

!

interface FastEthernet4/4

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode on

!

interface FastEthernet4/5

!--- Repeated the trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation isl

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode on

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

shutdown

!

!

interface VLAN 1

ip address 10.10.10.2  255.255.255.0

!

ip classless

no ip http server

!

line con 0

line vty 0 4

!

end

Cat6500#

Configurazione 2: Trunking 802.1Q e EtherChannel con uso di DTP e PAgP tra Catalyst 2950 e Catalyst 6500 con software Cisco IOS

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Questa configurazione utilizza la seguente configurazione di rete:

Catalyst 2950

!--- Catalyst 2950 with Cisco IOS Software Release 12.1 supports PAgP. !--- There is no need to shut down the ports as both Catalyst 2950 and 6500 can negotiate !--- channeling in desirable mode.

Cat2950#show run

Building configuration...

Current configuration : 1380 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat2950

!

ip subnet-zero

no ip finger

!

interface Port-channel1

switchport mode trunk

!

interface FastEthernet0/1

!

interface FastEthernet0/2

switchport mode trunk

!--- Configured port to be in trunking mode.

channel-group 1 mode desirable

!--- Configured port to participate in PAgP-negotiated port channel 1.

!

interface FastEthernet0/3

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport mode trunk

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet0/4

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport mode trunk

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet0/5

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport mode trunk

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet0/6

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet0/25

!

interface FastEthernet0/26

!

interface VLAN1

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip route-cache

!

ip http server

!

line con 0

transport input none

line vty 5 15

!

end

Cat2950#

Catalyst 6500 (software Cisco IOS)

!--- Catalyst 2950 with Cisco IOS Software Release 12.1 supports PAgP. !--- There is no need to shut down the ports as both Catalyst 2950 and 6500 can negotiate !--- channeling in desirable mode.

Cat6500#show run

Building configuration...

Current configuration : 3999 bytes

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

boot bootldr bootflash:c6msfc2-boot-mz.121-8b.E9

!

redundancy

main-CPU

auto-sync standard

ip subnet-zero

!

!

no mls ip multicast aggregate

no mls ip multicast non-rpf cef

mls qos statistics-export interval 300

mls qos statistics-export delimiter |

!

interface Port-channel1

!--- This interface will be created and configured automatically. !--- You do not need to input this part of the configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no ip address

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet4/2

switchport

!--- Setting the interface as an L2 port, as by default the port is a routed port.

!--- Note: Catalyst 4500/4000 that runs Cisco IOS Software defaults to the L2 port.

switchport trunk encapsulation dot1q

!--- Setting the trunk encapsulation to dot1q.

switchport mode trunk

!--- Configured port to be in trunking mode.

No ip address

channel-group 1 mode desirable

!--- Configured port to participate in port channel 1 with channel mode desirable.

!

Interface FastEthernet4/3

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet4/4

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet4/5

!--- Repeated trunk and channel configuration.

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

no ip address

channel-group 1 mode desirable

!

interface FastEthernet4/6

no ip address

shutdown

!

!

interface VLAN 1

ip address 10.10.10.2  255.255.255.0

!

ip classless

no ip http server

!

!

line con 0

line vty 0 4

!

end

Cat6500#

Verifica: ISL Trunking

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Catalyst 3500 XL

Cat3500XL#show cdp neighbor

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Cat3500XL        Fas 0/20           136        R S I      Catalyst 6Fas 4/5

Cat3500XL        Fas 0/19           136        R S I      Catalyst 6Fas 4/4

Cat3500XL        Fas 0/18           136        R S I      Catalyst 6Fas 4/3

Cat3500XL        Fas 0/17           136        R S I      Catalyst 6Fas 4/2

Cat3500XL#

Cat3500XL#show port group

Group  Interface              Transmit Distribution

-----  ---------------------  ---------------------

1  FastEthernet0/18       source address

1  FastEthernet0/17       source address

1  FastEthernet0/20       source address

1  FastEthernet0/19       source address

Cat3500XL#

Cat3500XL#show etherchannel summary

Flags:  d - default     D - down

I - in use

Group Ports

----- -----

1     Fa0/18(I) Fa0/17(Id) Fa0/20(I) Fa0/19(I)

Cat3500XL#

Nota: se si dispone di EtherChannel a 8 porte, il comando show etherchannel summary può arrestare lo switch in caso di esecuzione di una versione software Cisco IOS precedente alla versione 12.0(5)WC5.

Cat3500XL#show interfaces fastethernet0/17 switchport

Name: Fa0/17

Switchport: Enabled

Administrative mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: Disabled

Access Mode VLAN: 0 ((Inactive))

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Trunking VLANs Active: 1,2

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Priority for untagged frames: 0

Override vlan tag priority: FALSE

Voice VLAN: none

Appliance trust: none

Cat3500XL#

Catalyst 6500 (software Cisco IOS)

Cat6500#show interfaces fastethernet 4/2 capabilities

FastEthernet4/2

Model:                 WS-X6248-RJ-45

Type:                  10/100BaseTX

Speed:                 10,100,auto

Duplex:                half,full

Trunk encap. type:     802.1Q,ISL

Trunk mode:            on,off,desirable,nonegotiate

Channel:               yes

Broadcast suppression: percentage(0-100)

Flowcontrol:           rx-(off,on),tx-(none)

Fast Start:            yes

QOS scheduling:        rx-(1q4t), TX(2q2t)

CoS rewrite:           yes

ToS rewrite:           yes

Inline power:          no

SPAN:                  source/destination

Cat6500#

Cat6500#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Cat6500          Fas 4/5            135         T S       WS-C3548-XFas 0/20

Cat6500          Fas 4/4            135         T S       WS-C3548-XFas 0/19

Cat6500          Fas 4/3            134         T S       WS-C3548-XFas 0/18

Cat6500          Fas 4/2            134         T S       WS-C3548-XFas 0/17

Cat6500#

Cat6500#show interfaces port-channel 1 etherchannel

Age of the Port-channel   = 01d:07h:30m:43s

Logical slot/port   = 14/1           Number of ports = 4

GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null

Port state          = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port    EC state

------+------+------+------------

0     11     Fa4/2    on

1     22     Fa4/3    on

2     44     Fa4/4    on

3     88     Fa4/5    on

Time since last port bundled:    01d:06h:51m:22s    Fa4/5

Time since last port Un-bundled: 01d:06h:52m:30s    Fa4/5

Cat6500#

Cat6500#show etherchannel ?

<1-269>       Channel group number

brief         Brief information

detail        Detail information

load-balance  Load-balance/frame-distribution scheme among ports in

port-channel

port          Port information

port-channel  Port-channel information

summary       One-line summary per channel-group

Cat6500#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

R - Layer3      S - Layer2

U - port-channel in use

Group Port-channel  Ports

-----+------------+-----------------------------------------------------------

1     Po1(SU)     Fa4/2(P)   Fa4/3(P)   Fa4/4(P)   Fa4/5(P)

Cat6500#

Cat6500#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1

------------

Age of the Port-channel   = 01d:07h:35m:28s

Logical slot/port   = 14/1           Number of ports = 4

GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null

Port state          = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port    EC state

------+------+------+------------

0     11     Fa4/2    on

1     22     Fa4/3    on

2     44     Fa4/4    on

3     88     Fa4/5    on

Time since last port bundled:    01d:06h:56m:08s    Fa4/5

Time since last port UN-bundled: 01d:06h:57m:15s    Fa4/5

Cat6500#show interfaces port-channel 1 switchport

Name: Po1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: isl

Operational Trunking Encapsulation: isl

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Administrative private-vlan host-association: none

Administrative private-vlan mapping: none

Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Cat6500#

Verifica: Trunking 802.1Q

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Catalyst 2950

Cat2950#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater

Device ID        Local Intrfce     Holdtme    Capability  Platform  Port ID

Cat2950          Fas 0/4            120        R S I      Catalyst 6Fas 4/4

Cat2950          Fas 0/5            120        R S I      Catalyst 6Fas 4/5

Cat2950          Fas 0/3            120        R S I      Catalyst 6Fas 4/3

Cat2950          Fas 0/2            120        R S I      Catalyst 6Fas 4/2

Cat2950#

Cat2950#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1

------------

Age of the Port-channel   = 01d:08h:27m:08s

Logical slot/port   = 1/0           Number of ports = 4

GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null

Port state          = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port    EC state

------+------+------+------------

0     00     Fa0/2    desirable-SL

0     00     Fa0/3    desirable-SL

0     00     Fa0/4    desirable-SL

0     00     Fa0/5    desirable-SL

Time since last port bundled:    00d:00h:07m:17s    Fa0/5

Time since last port UN-bundled: 01d:08h:10m:06s    Fa0/5

Cat2950#

Cat2950#show etherchannel load-balance

Source MAC address

Cat2950#

Cat2950#show interfaces port-channel 1 switchport

Name: Po1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Protected: false

Voice VLAN: none (Inactive)

Appliance trust: none

Cat2950#

Software Catalyst 6500 Cisco IOS

Cat6500#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1

------------

Age of the Port-channel   = 01d:08h:25m:07s

Logical slot/port   = 14/1           Number of ports = 4

GC                  = 0x00010001      HotStandBy port = null

Port state          = Port-channel Ag-Inuse

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port    EC state

------+------+------+------------

1     11     Fa4/2    desirable-SL

3     22     Fa4/3    desirable-SL

0     44     Fa4/4    desirable-SL

2     88     Fa4/5    desirable-SL

Time since last port bundled:    00d:00h:09m:53s    Fa4/3

Time since last port UN-bundled: 00d:00h:09m:56s    Fa4/5

Cat6500#

Risoluzione dei problemi

Utilizzare questa sezione per risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Il traffico non passa su un trunk 802.1Q

Il problema può essere causato da una delle seguenti cause:

- Mancata corrispondenza della configurazione VLAN nativa sulle porte connesse tra due switch.

Verificare la configurazione VLAN nativa su entrambi gli switch. Utilizzare il comando show trunk sullo switch CatOs per verificare l'impostazione della VLAN nativa. Per verificare l'impostazione della VLAN nativa, usare il comando show interface id_interfaccia portaswitch sullo switch XL. In caso di mancata corrispondenza della VLAN nativa tra i due switch, configurare gli switch con la stessa VLAN nativa. Per modificare la VLAN nativa sullo switch XL, usare il comando di configurazione dell'interfaccia switchport trunk native vlan. Usare il comando set vlan per modificare la VLAN nativa sullo switch CatOS.

- I frame DTP non sono supportati negli switch XL.

Gli switch CatOs inviano frame DTP sul collegamento trunk, ma gli switch XL non supportano i frame DTP. Il DTP non è supportato negli switch XL. Per evitare questo problema, impostare lo stato della porta dello switch CatOS su no negotiation. Utilizzare il comando set trunk mod/porta non negoziazione dot1q per impostare la modalità trunk su non negoziazione per la modalità trunking dot1q.

- Incapsulamento non corrispondente sullo switch XL.

Sullo switch XL, verificare che l'incapsulamento del trunk sia impostato su dot1q. Per verificare l'impostazione corrente, usare il comando show interface id_interfaccia portaswitch. Per modificare l'incapsulamento in dot1q, usare il comando di configurazione dell'interfaccia switchport trunk encapsulation dot1q.

- Una versione precedente di CatOS non supporta il trunking dot1q.

La prima versione di CatOS utilizzata negli switch non supporta il trunking dot1q. Aggiornare il software CatOs dello switch a una versione successiva che supporti sia il trunk dot1q che il trunk ISL.

Informazioni correlate

- Creazione di gruppi di porte EtherChannel Configurazione delle porte dello switch

- Funzionamento dei trunk VLAN Configurazione delle VLAN

- Configurazione di EtherChannel

- Configurazione di EtherChannel

- Configurazione delle porte LAN per lo switching di livello 2

- Descrizione e configurazione di EtherChannel

- Configurazione delle interfacce Ethernet di layer 2

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems