Sommario

Come è possibile identificare il numero di interfaccia da utilizzare nel nome MIB?

Informazioni correlate

D. Come è possibile identificare il numero di interfaccia da utilizzare nel nome MIB?

R. A ogni riga della tabella interfacce è associato un numero, denominato ifIndex. Utilizzare il numero ifIndex per ottenere un'istanza specifica di un oggetto gruppo di interfacce. Ad esempio, ifInNUcastPkts.1 troverà il numero di pacchetti broadcast ricevuti sull'interfaccia numero uno. È quindi possibile trovare la descrizione del numero di interfaccia 1 osservando l'oggetto che contiene la descrizione dell'interfaccia (da MIB-II) ifDescr.1.

Informazioni correlate

- MIB Locator

- Supporto tecnico – Cisco Systems