Sommario

Introduzione

Quali sono i diversi tipi di connessione MiniGBIC e le loro caratteristiche?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata alla configurazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco Small Business (in precedenza Linksys Business Series).

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

D. Quali sono i diversi tipi di connessione MiniGBIC e le loro caratteristiche?

R. I moduli MiniGBIC, più comunemente noti come moduli SFP (Small Form Factor Pluggable), sono convertitori di supporti inseribili a caldo.

Modello

Tipo di supporto

Intervallo massimo (3)

Lunghezza d'onda (nm)

Connettore

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850/

LC

MGBT1

UTP cat 5e

100 m

n/d

RJ45

(1) Disponibile nel secondo trimestre 2009.

(2) Supporta solo la fibra simplex (a trefoli singoli).

(3) Le distanze variano in base all'impianto in fibra ottica e all'ambiente operativo.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems