Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Prodotti correlati

Convenzioni

Procedura dettagliata

Procedura di esempio

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come recuperare una password su un Cisco ASA serie 5500 Content Security and Control Security Services Module (CSC-SSM) o sul modulo Advanced Inspection and Prevention Security Services (AIP-SSM) senza dover creare nuovamente l'immagine del dispositivo.

Prerequisiti

Requisiti

È necessario un elenco di file aggiuntivi necessari per la procedura di ripristino. In questo documento viene spiegato come e dove ottenere i file e le eventuali elaborazioni necessarie prima dell'inizio della procedura di ripristino.

Il software Cisco ASA 8.x e versioni successive forniscono un meccanismo per ripristinare le password dei moduli SSM (CSC o AIP) senza dover creare nuovamente l'immagine del dispositivo.

Nota: per il corretto funzionamento della funzione, è necessario che i moduli CSC e AIP eseguano la versione 6.0. Nella versione 5.0 non è disponibile alcuna opzione per il recupero della password per AIP-SSM o CSC-SSM, in quanto questa funzione viene introdotta solo nella versione 6.0.

Prodotti correlati

Questa procedura di recupero della password può essere utilizzata per uno dei seguenti prodotti:

- Modulo dei servizi Advanced Inspection and Prevention Security (AIP-SSM)

- Content Security and Control Security Services Module (CSC-SSM)

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Procedura dettagliata

Questo passaggio è necessario per completare il recupero della password.

Eseguire il comando hw-module module <num_modulo>password-reset dalla CLI di Cisco ASA. Per il modulo AIP, questo comando imposta il registro di configurazione in ROMMON in modo da causare un avvio dell'immagine di reimpostazione della password e quindi lo riaccende e riaccende il modulo. Per il modulo CSC, questo comando invia il comando session 1 do reset-password al modulo.

ciscoasa(config)#hw-module module 1 password-reset

Reset the password on module in slot 1? [confirm]

Procedura di esempio

In questa procedura viene mostrato come recuperare la password con Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM).

1. Per AIP-SSM, fare clic su Tools (Strumenti) nel menu principale, quindi selezionare IPS Password Reset (Reimpostazione password IPS).

2. Per CSC-SSM, fare clic su Tools (Strumenti) nel menu principale, quindi selezionare CSC Password Reset (Reimpostazione password CSC).

Informazioni correlate

- Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance Support

- Modulo Cisco ASA Advanced Inspection and Prevention (AIP)

- Cisco ASA Content Security and Control (CSC) Security Services Module

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems