Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Controller disponibili

Cisco serie 7000:

Cisco serie 7010:

Cisco serie 7202:

Cisco serie 7204 e 7206:

Cisco serie 7505, 7507, 7513 e 7576:

Cisco serie 3600:

Informazioni correlate

Introduzione

I controller WAN vengono utilizzati per connettere reti WAN con l'aiuto di diversi supporti. In questo documento vengono elencati i controller WAN che è possibile utilizzare con i router Cisco serie 7000, 7010, 720x, 75xx e 3600. Ogni controller elencato in questo documento ha un collegamento alle informazioni correlate.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Controller disponibili

Cisco serie 7000:

Questi controller WAN sono disponibili per i router Cisco serie 7000:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Per un'introduzione al protocollo FSIP, fare riferimento al documento sull'installazione e la configurazione di Fast Serial Interface Processor (FSIP). Fare inoltre riferimento a Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance per informazioni più specifiche su FSIP, tra cui:

- Configurazioni DCE FSIP e FSIP

- Attrezzature e connessioni per connessioni seriali FSIP

- LED FSIP

- Piedini del cavo adattatore seriale

Adattatore porte E1-G.703/G.704

Per un'introduzione all'adattatore di porta E1-G.703/G.704, fare riferimento a FSIP e SSIP, E1-G.703/G.704 Port Interface Installation and Configuration (Installazione e configurazione interfaccia adattatore porta FSIP e SSIP, E1-G.703/G.704). Per una panoramica del prodotto e informazioni sui cavi E1-G.703/G.704, fare riferimento a Installazione e manutenzione dell'hardware Cisco 700.

HSSI Interface Processor (HIP)

Per un'introduzione alla tecnologia HIP, fare riferimento al documento sull'installazione e sulla configurazione dell'interfaccia HIP (High-Speed Serial Interface) (HSSI). Per ulteriori informazioni specifiche sull'HIP, consultare anche il documento Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance (Installazione e manutenzione hardware Cisco 7000), tra cui:

- Apparecchiature di connessione e collegamento HSSI

- Segnali connettore HSSI

- Installazione dei cavi HSSI

- LED HIP

MIP (MultiChannel Interface Processor)

Per un'introduzione al protocollo MIP, fare riferimento al documento sull'installazione e la configurazione del processore di interfaccia multicanale. Per ulteriori informazioni specifiche sul programma MIP, consultare anche il documento Cisco 7000 Hardware Installation and Maintenance:

- Installazione e configurazione MIP

- Connessioni multicanale

- Pinout cavi interfaccia MIP

- LED MIP

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP)

Per un'introduzione al protocollo CT3IP, fare riferimento al documento sull'installazione e sulla configurazione del processore di interfaccia T3 canalizzata (CT3IP).

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

Per un'introduzione a CT3IP-50, fare riferimento al documento sull'installazione e sulla configurazione del processore di interfaccia T3 canalizzata (CT3IP-50).

PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter

Fare riferimento a PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter per ulteriori informazioni sugli adattatori di porte PA-2CE1 Channelized E1, tra cui:

- Linee guida per l'installazione

- Consigli sulla configurazione di PA-2CE1

PA-MC-2T3+ Adattatore porta multicanale

Per informazioni sugli adattatori di porte multicanale PA-MC-2T3+, fare riferimento a PA-MC-2T3+ Installazione e configurazione dell'adattatore di porta multicanale PA-MC-2T3+, tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte PA-MC-2T3+

- Configurazione della modalità canalizzata e non canalizzata per PA-MC-2T3+

Cisco serie 7010:

Questi controller WAN sono disponibili per i router Cisco serie 7010:

Fast Serial Interface Processor (FSIP)

Per un'introduzione al protocollo FSIP, fare riferimento al documento sull'installazione e la configurazione di Fast Serial Interface Processor (FSIP). Fare riferimento anche a Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance per visualizzare informazioni più specifiche su FSIP, tra cui:

- Configurazioni FSIP e seriali

- LED FSIP

- Piedini del cavo adattatore seriale

FSIP e SSIP, adattatore porte E1-G.703/G.704

Per un'introduzione a FSIP e SSIP, fare riferimento a Installazione e configurazione dell'interfaccia della porta della scheda di rete FSIP e SSIP, E1-G.703/G.704.

HSSI Interface Processor (HIP)

Per informazioni sull'HIP, fare riferimento a uno di questi collegamenti:

- Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance per informazioni su connessioni SSI, segnali dei connettori SSI e LED HIP

- Installazione e configurazione HIP HSSI

- Installazione dei cavi HSSI (High-Speed Serial Interface)

MIP (MultiChannel Interface Processor)

Per un'introduzione al protocollo MIP, fare riferimento al documento sull'installazione e la configurazione del processore di interfaccia multicanale. Per ulteriori informazioni specifiche sul programma MIP, consultare anche il documento Cisco 7010 Hardware Installation and Maintenance:

- configurazioni MIP

- Connessioni multicanale

- Piedini del cavo di interfaccia MIP

- LED MIP

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP)

Per un'introduzione al protocollo CT3IP, fare riferimento al documento sull'installazione e sulla configurazione del processore di interfaccia T3 canalizzata (CT3IP).

Channelized T3 Interface Processor (CT3IP-50)

Per un'introduzione a CT3IP-50, fare riferimento al documento sull'installazione e sulla configurazione del processore di interfaccia T3 canalizzata (CT3IP-50).

PA-MC-2T3+ Adattatore porta multicanale

Per informazioni sugli adattatori di porte multicanale PA-MC-2T3+, fare riferimento a PA-MC-2T3+ Installazione e configurazione dell'adattatore di porta multicanale PA-MC-2T3+, tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Configurazione della modalità non canalizzata e canalizzata per PA-MC-2T3+

Cisco serie 7202:

Questi controller WAN sono disponibili per i router Cisco serie 7202:

PA-H HSSI Port Adapter

Fare clic su PA-H HSSI Port Adapter Installation and Configuration per informazioni sugli adattatori di porte PA-H HSSI, tra cui:

- Rimozione e installazione degli adattatori di porte e collegamento dei cavi di interfaccia PA-H

- Configurazione del PA-H

PA-2H Dual-Port HSSI Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori di porte HSSI a due porte PA-2H, fare riferimento a PA-2H Dual-Port HSSI Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione dell'adattatore di porta HSSI a due porte PA-2H), tra cui:

- Rimozione e installazione degli adattatori di porte e collegamento dei cavi di interfaccia PA-2H

- Configurazione del PA-2H

PA-T3 Serial Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori porte seriali PA-T3, fare riferimento a PA-T3 Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore porta seriale PA-T3), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Configurazione del PA-T3

PA-T3+ Serial Port Adapter

Fare riferimento a PA-T3+ Serial Port Adapter Installation and Configuration per informazioni sugli adattatori di porte seriali PA-T3+, tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento di un cavo seriale

- Configurazione di PA-T3+

PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori di porte multi-canale PA-MC-T3, fare riferimento a Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione dell'adattatore a doppia porta Channelized T3), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento dei cavi PA-MC-T3

- Configurazione di PA-MC-T3

Cisco serie 7204 e 7206:

Questi controller WAN sono disponibili per i router Cisco serie 7204 e 7206:

PA-4T Synchronous Serial Port Adapter

Nota: questa opzione non è disponibile per i router serie 7206.

Per informazioni sugli adattatori sincroni delle porte seriali PA-4T, fare riferimento a PA-4T Synchronous Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore sincroni porte seriali PA-4T), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte e collegamento di un cavo di interfaccia PA-4T

- Configurazione del PA-4T

PA-4T+ Synchronous Serial Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori sincroni delle porte seriali PA-4T+, fare riferimento a PA-4T+ Synchronous Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore sincroni porta seriale PA-4T+), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento del cavo di interfaccia PA-4T+

- Configurazione delle interfacce PA-4T+

PA-8T-V35 Adattatore porta seriale sincrona

Per informazioni sugli adattatori sincroni delle porte seriali PA-8T-V35, fare riferimento a PA-8T-V35 Synchronous Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore sincrono porta seriale PA-8T-V35), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento dei cavi di interfaccia PA-8T-V.35

- Configurazione delle interfacce PA-8T-V.35

PA-8T-X21 Adattatore porta seriale sincrona

Per informazioni sugli adattatori sincroni delle porte seriali PA-8T-X21, fare riferimento a PA-8T-X21 Synchronous Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore sincrono porta seriale PA-8T-X21), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento dei cavi di interfaccia PA-8T-X21

- Configurazione delle interfacce PA-8T-X21

PA-8T-232 Adattatore porta seriale sincrona

Per informazioni sugli adattatori sincroni delle porte seriali PA-8T-232, fare riferimento a PA-8T-232 Synchronous Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore sincrono porta seriale PA-8T-232), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento di un cavo seriale compatto

- Configurazione delle interfacce PA-8T-232

PA-4E1G Adattatore porta seriale

Per informazioni sugli adattatori porte seriali PA-4E1G, fare riferimento a PA-4E1G Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore porta seriale PA-4E1G), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte e cavi di interfaccia

- Configurazione del PA-4E1G

Channelized E1 Port Adapter

Fare riferimento a PA-2CE1 Channelized E1 Port Adapter Installation and Configuration per un'introduzione all'adattatore canalizzato E1 port.

Channelized T1 Port Adapter

Fare riferimento a Channelized T1 Port Adapter Installation and Configuration per un'introduzione alla Channelized T1 Port Adapter.

Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter

Fare riferimento a Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration per un'introduzione all'adattatore Channelized T3 Dual-Wide Port.

PA-E3 Serial Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori porte seriali PA-E3, fare riferimento a PA-E3 Serial Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione adattatore porta seriale PA-E3), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori porte

- Collegamento dei cavi PA-E3

- Configurazione del PA-E3

PA-MC-T3 Multi-Channel T3 Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori di porte multi-canale PA-MC-T3, fare riferimento a Channelized T3 Dual-Wide Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione dell'adattatore a doppia porta Channelized T3), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte e collegamento di un cavo PA-MC-T3

- Configurazione di PA-MC-T3

Multichannel DS1/PRI Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori di porte multicanale DS1/PRI, fare riferimento a Installazione e configurazione degli adattatori di porte multicanale DS1/PRI, in particolare:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte e collegamento di un cavo schermato RJ-48C

- Configurazione delle interfacce DS1/PRI multicanale

PA-MC-2E1/8E1 PRI Port Adapter

Per informazioni sugli adattatori di porte PA-MC-2E1/8E1 PRI, fare riferimento a PA-MC-2E1/8E1 PRI Port Adapter Installation and Configuration (Installazione e configurazione dell'adattatore di porta PRI PA-MC-2E1/8E1), tra cui:

- Rimozione e installazione di adattatori di porte e collegamento di un cavo di interfaccia di rete

- Configurazione dei modelli PA-MC-2E1 e PA-MC-8E1

Cisco serie 7505, 7507, 7513 e 7576:

Questi controller WAN sono disponibili per i router Cisco serie 7505, 7507, 7513 e 7576. Per ulteriori informazioni su ciascuno di essi, consultare i seguenti documenti:

- Channelized T3 Interface Processor

- Fast Serial Interface Processor (FSIP)

- HSSI Interface Processor

- MultiChannel Interface Processor

- PA-MC-2T3+ Multichannel T3 Port Adapter

Cisco serie 3600:

Per ulteriori informazioni sui controller WAN disponibili per i router Cisco serie 3600, consultare i seguenti documenti:

- Moduli DSU/CSU (Integrated Data Service Unit/Channel Service Unit) e schede di interfaccia WAN

- Cisco serie 3600 Multiservice Platforms - Pagina di supporto dei prodotti

- Collegamento dei moduli di rete HSSI

Informazioni correlate

- Pagina di supporto tecnico WAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems