Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive una funzionalità introdotta in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versione 10.5 per configurare CUCM in modo da aprire il portale utenti di Cisco TelePresence Management Suite (TMS) nella scheda Conferencing del portale Self Care.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CUCM release 10.5

- Portale di prenotazione TMS

Componenti usati

Il documento è limitato a CUCM release 10.5.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Ottenere il collegamento per l'URL della prenotazione. Il valore predefinito è:
https://IP_ADDR_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

o

https://FQDN_OF_TMS/tmsagent/tmsportal/?locale=en_US#1

Questo URL può essere personalizzato se eseguito a livello di Internet Information Services (IIS). Cisco sconsiglia di personalizzare IIS.

2. Per creare il servizio per il portale di programmazione della videoconferenza, scegliere Gestione utente > Impostazioni utente > Servizio UC.

3. Configurare i parametri per l'URL di pianificazione TMS (URL portale) come mostrato in questa schermata.

4. Per creare il profilo del servizio, è possibile selezionare servizi diversi in base ai requisiti. Scegliere Prenotazione videoconferenza dall'elenco a discesa Principale per visualizzare il portale di programmazione della videoconferenza.

5. Dopo aver creato il profilo del servizio, applicarlo a tutti gli utenti per i quali si desidera visualizzare il servizio. Questa configurazione si trova in Parametri Enterprise di sistema > Parametri portale Self Care.

Nota: Se il Portale utente TMS non viene visualizzato correttamente nel Portale Self Care, è possibile che il browser non supporti questa funzione. In questo caso, scegliere Mostra come popup del browser. Per il corretto funzionamento della scheda Mostra nelle conferenze, TMS richiede un certificato attendibile valido.

I risultati della configurazione sono mostrati qui.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.