Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Verifica

GUI

CLI

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive la procedura richiesta per configurare i banner di accesso su Cisco Secure Access Control Server (ACS) release 5.4 CLI e GUI.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione ACS iniziale

- ACS CLI e GUI Access

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Secure ACS release 5.4.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: Il numero massimo di caratteri per i banner "prima" e "dopo" l'accesso è 250. Non è possibile configurare banner separati per la CLI e la GUI. Per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Per configurare i banner di accesso sulla CLI e sull'interfaccia utente di ACS, immettere i seguenti comandi:

1. Per il messaggio del banner "before" (prima di), accedere alla GUI di ACS. Passare a Area di lavoro personale > Banner di accesso e immettere il messaggio di banner di accesso "prima" desiderato.

2. Dalla stessa posizione, configurare il messaggio di banner "dopo" l'accesso desiderato.

Verifica

GUI

Il banner di accesso "prima" viene visualizzato come mostrato di seguito:

Il messaggio del banner "dopo" l'accesso viene visualizzato come mostrato di seguito:

CLI

Il banner di accesso "prima" viene visualizzato come mostrato di seguito:

Il messaggio del banner "dopo" l'accesso viene visualizzato come mostrato di seguito:

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.