Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di comando singolo

Eliminazione dell'utente dal dispositivo

Esempio di più comandi

Generazione della chiave crittografica sullo switch

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritto come creare modelli CLI definiti dall'utente con comandi a riga singola e a più righe.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Prime Infrastructure (PI)

- Caratteristiche dei modelli

- Comandi CLI

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- IP 3.2

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di comando singolo

Eliminazione dell'utente dal dispositivo

- Per creare un nome utente nel dispositivo.

Nota: In questo esempio, username inniti verrà eliminato.

- Selezionare Configurazione > Caratteristiche e tecnologie > Modelli utente > Modelli CLI CLI

Creare un modello con comandi multipli:

Example from User Guide

Adding Multi-line Commands

To enter multi-line commands in the CLI Content area, use the this syntax:

<MLTCMD>First Line of Multiline Command

Second Line of Multiline Command

......

......

Last Line of Multiline Command</MLTCMD>

Image 2

<MLTCMD>

no username inniti

y

</MLTCMD>

- Distribuire il modello.

Nota: Selezionare la periferica e ricontrollare il modello.

- Una volta distribuito, un job corrispondente viene eseguito in background ed è possibile controllarne lo stato facendo clic su Stato job come mostrato di seguito:

Verifica

- Controllare lo stato in PI e in Periferica:

Su PI:

Sul dispositivo:

Il nome utente inniti viene eliminato.

Selezionare Configurazione > Caratteristiche e tecnologie > Modelli utente > Modelli CLI CLI

- Creare un modello con comandi interattivi

Example from user guide

Adding Interactive Commands

An interactive command contains the input that must be entered following the execution of a command.

To enter an interactive command in the CLI Content area, use the following syntax:

CLI Command<IQ>interactive question 1<R>command response 1 <IQ>interactive question 2<R>command response 2

where <IQ> and <R> tag are case-sensitive and must be entered as uppercase

Nell'esempio:

#INTERACTIVE

no username inniti<IQ>confirm<R>y

#ENDS_INTERACTIVE

- Distribuire il modello.

Verifica

- Controllare lo stato in PI e in Periferica:

Nota: Per i comandi interattivi, si osserva che in alcuni esempi 'Domanda interattiva', se copiata completamente, non funziona correttamente. In questo caso, è sufficiente digitare l'ultima parola. Ad esempio, se si mantiene una frase completa, non verrà mantenuta. #INTERACTIVE no username inniti <IQ>Questa operazione rimuoverà tutte le configurazioni correlate al nome utente con lo stesso nome. Continuare? [confirm]<R>Y #ENDS_INTERACTIVE.

Esempio di più comandi

Generazione della chiave crittografica sullo switch

- Aspetto del comando sul dispositivo durante l'esecuzione:

BGL14-1.S.04-2900-1(config)#crypto key generate rsa

% You already have RSA keys defined named BGL14-1.S.04-2900-1.cisco.

% Do you really want to replace them? [yes/no]: yes

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your

General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take

a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 512

% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...

[OK] (elapsed time was 1 seconds)

- Uso di comandi multipli:

<MLTCMD>

crypto key generate rsa

yes

2048

</MLTCMD>

- Distribuire il modello.

Verifica

- Stato finale in PI e sul dispositivo:

- Uso del comando interattivo:

#INTERACTIVE

crypto key generate rsa<IQ>yes/no<R>yes<IQ>512<R>2048

#ENDS_INTERACTIVE

- Distribuire il modello.

Verifica

- Stato finale in PI:

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.