Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

La funzione di interworking Frame Relay - ATM permette di trasportare il traffico Frame Relay attraverso una rete ATM. Basato sull'accordo di implementazione del Frame Relay Forum (FRF.5) , consente a due stazioni terminali Frame Relay di comunicare tra loro tramite una rete ATM.

Questo documento presenta una configurazione di esempio di Frame Relay per l'interoperabilità di rete ATM con FRF.5 su LightStream 1010. Questa configurazione funziona anche sugli switch Catalyst 8510 MSR o 8540 MSR.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il software Cisco IOS® versione 12.0(3c)W5(9).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

I parametri di traffic shaping Frame Relay utilizzati in questa configurazione di esempio sono:

- CIR (Committed Information Rate) = 64 kbps

- Burst Impegnato (Bc) = 8000

- Burst in eccesso (Be) = 8000

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Router 1

- Switch ATM 1

- Switch ATM 2

- Router 2

Nota: le seguenti configurazioni contengono solo informazioni rilevanti.

Router 1

controller E1 5/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial5/0:1

ip address 13.13.13.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay

no fair-queue

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.1 124

!

map-class frame-relay test-iwf

no frame-relay adaptive-shaping

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

Switch ATM 1

!

controller E1 4/0/0

clock source free-running

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

Switch ATM 2

frame-relay connection-traffic-table-row index 124 64000 8000 128000 8000 abr 124

!

controller E1 4/1/0

channel-group 1  timeslots 1-15

!

interface Serial4/1/0:1

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 124 rx-cttr 124 tx-cttr 124 network interface ATM0/1/1 0 124

Router 2

controller E1 4/0

channel-group 1 timeslots 1-15

!

interface Serial4/0:1

ip address 13.13.13.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation frame-relay IETF

ip mroute-cache

frame-relay traffic-shaping

frame-relay class test-iwf

frame-relay map ip 13.13.13.2 124

!

map-class frame-relay test-iwf

frame-relay cir 64000

frame-relay bc 8000

frame-relay be 8000

no frame-relay adaptive-shaping

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show frame connection-traffic-table-row

- show atm connection-traffic-table

- show atm vc interface atm 0/1/1

- show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 tutte le informazioni

L'output mostrato di seguito è il risultato dell'esecuzione di questi comandi sui dispositivi mostrati nel diagramma di rete. Questo output mostra che la rete funziona correttamente.

Nota: il termine ATM-PX/Y/Z indica pseudo interfaccia.

ATMswitch1# show frame-relay connection-traffic-table-row

Row           cir       bc      be      pir      fr-atm Service-category      ATM Row

124          64000     8000    8000    128000               abr                124

ATMswitch1# show atm connection-traffic-table

Row      Service-category    pcr        scr/mcr       mbs        cdvt

124          abr             173          90                     none

ATMswitch1# show atm vc interface atm 0/1/1

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/1          0    5     PVC    ATM2/0/0          0    48    QSAAL  UP

ATM0/1/1          0    16    PVC    ATM2/0/0          0    40    ILMI   UP

ATM0/1/1          0    18    PVC    ATM2/0/0          0    74    PNNI   UP

ATM0/1/1          0    34    PVC    ATM2/0/0          0    73    NCDP   UP

ATM0/1/1          0    124   PVC    ATM-P4/0/0        1    156          UP

ATMswitch1# show frame-relay interface resource serial 4/0/0:1 all-information

Encapsulation: FRAME-RELAY

Resource Management configuration:

Input queues (PAM to switch fabric):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Output queues (PAM to line):

Discard threshold: 87% vbr-nrt, 87% abr, 87% ubr

Marking threshold: 75% vbr-nrt, 75% abr, 75% ubr

Overflow servicing for VBR: enabled

Overbooking: disabled

Resource Management state:

Available bit rates (in bps):

896000 vbr-nrt RX, 896000 vbr-nrt TX

896000 abr RX, 896000 abr TX

896000 ubr RX, 896000 ubr TX

Allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Actual allocated bit rates (in bps):

0 vbr-nrt RX, 0 vbr-nrt TX

64000 abr RX, 64000 abr TX

0 ubr RX, 0 ubr TX

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Forum Frame Relay (FRF.5)

- Supporto della tecnologia di interoperabilità ATM - Frame Relay

- Supporto della tecnologia ATM

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems