Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Flux de travail SLUP avec DNA Center

Configuration du WLC du Catalyst 9800

Configuration du centre d'ADN

Configurer les détails du compte Smart

Configurer License Manager

Vérification

Introduction

Ce document décrit l'utilisation de la politique de licence intelligente (SLUP) sur le contrôleur de réseau local sans fil (WLC) Catalyst 9800 à égouttement par air via Cisco Digital Network Architecture (DNA) Center.

Conditions préalables

Connaissances de base sur le WLC Cisco Catalyst 9800 et Cisco DNA Center.

Conditions requises

Smart Licensing Using Policy (SLUP) sur le WLC Catalyst 9800 avec l'aide de DNA Center nécessite une image WLC version 17.3.2a ou ultérieure, et DNA Center version 2.2.1 ou ultérieure.

Components Used

- WLC 9800 17.3.3.

- Centre ADN 2.2.2.5.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Flux de travail SLUP avec DNA Center

Comme les anciens contrôleurs AireOS, le WLC 9800 lui-même n'a pas besoin d'être sous licence. Vous n'avez qu'à accorder une licence aux points d'accès (AP) qui sont joints au contrôleur. L'utilisation de la licence du point d'accès doit être signalée au serveur de licences Smart de Cisco (également appelé Cisco Smart Software Manager - CSSM). Il existe plusieurs façons d'y parvenir. Dans les réseaux d'entreprise sans fil, les WLC sont souvent pris dans l'air sans accès à Internet. Il est donc difficile de signaler l'utilisation des licences AP au CSSM. Cet article suppose que le WLC est pris en compte et que le centre d'analyse d'ADN a accès au CSSM sur les ports TCP 80 et 443.

Note: Contrairement aux WLC AireOS, les WLC 9800 qui ne sont pas correctement sous licence continuent à fonctionner même après l'expiration de la licence d'évaluation.

Une fois que les points d'accès sont joints au WLC, les informations de consommation de licence sont stockées dans un emplacement sécurisé sur le périphérique sous la forme de rapports RUM/Usage. Cisco DNA Center extrait ces rapports du WLC et les télécharge sur CSSM à la demande ou périodiquement. Chaque fois qu'un rapport RUM est téléchargé dans le CSSM, le centre d'ADN doit le faire savoir au WLC.

Configuration du WLC du Catalyst 9800

Il existe une configuration minimale liée aux licences requises du côté 9800. Une fois le niveau de licence configuré sur le WLC, la majorité du travail est traitée par DNA Center.

La seule condition requise est que le WLC soit ajouté à l'inventaire des périphériques du centre d'analyse de l'ADN et attribué à un site.

Étant donné que la seule chose qui nécessite une licence dans un déploiement 9800 est les points d'accès qui y sont associés, Assurez-vous qu'au moins 1 point d'accès est joint au WLC.

Le niveau de licence peut être modifié dans l'interface Web du WLC sous le menu Licence lorsque vous sélectionnez le bouton Modifier le niveau de licence sans fil :

Le niveau de licence peut être défini sur le niveau essentiel ou le niveau d'avantage. La licence AIR Network et la licence AIR DNA doivent être du même niveau. La modification du niveau de licence nécessite un rechargement.

Avant d'ajouter le WLC au DNA Center, assurez-vous que :

1. Le WLC doit être ajouté au DNA Center via son interface de gestion sans fil. D'autres interfaces de gestion hors bande comme GigabitEthernet0 ne peuvent pas être utilisées

2. WLC doit avoir 2 commandes aaa configurées :

aaa authorization exec default

aaa authentication login default

3. Le protocole NetCONF doit être activé (port 830 utilisé par défaut)

4. Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) doit être activé et les communautés/utilisateurs doivent être configurés sur le WLC

5. L'interface de gestion sans fil WLC et DNA Center doivent pouvoir communiquer sur les ports 161/162 (SNMP), 830 (NetCONF) et 20830 (télémétrie)

Référez-vous à cet article pour plus d'informations sur l'intégration WLC et DNA Center : https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/wireless-lan-controller-software/214587-managing-and-provisioning-non-fabric-cat.html

Configuration du centre d'ADN

Configurer les détails du compte Smart

Avant de configurer la licence, les informations d'identification de compte Smart doivent être ajoutées au centre DNA. Dans l'interface Web de DNA Center, accédez à System > Settings > Cisco Accounts > Smart Account. Ajoutez les informations d'identification du compte Cisco Smart :

Configurer License Manager

Dans l'interface Web de DNA Center, accédez à Outils > Gestionnaire de licences.

Accédez à l'onglet Reporting & Compliance et sélectionnez le workflow Smart Licensing Compliance :

L'assistant de workflow guidé apparaît. Pour commencer, sélectionnez Laissons faire.

Dans cette étape suivante, sélectionnez le compte Smart et le compte virtuel à utiliser. Cliquez sur Suivant pour continuer.

Sélectionnez le site et vérifiez tous les WLC que DNA Center est destiné à octroyer des licences :

L'intervalle de rapport peut être modifié ici. La valeur par défaut est 30 jours :

La page finale fournit un résumé de toutes les données et de tous les périphériques dont l'utilisation de licence est mise en file d'attente pour être signalée au CSSM :

Cliquez sur Suivant pour commencer la synchronisation des données d'utilisation de licence et observer l'état en temps réel. Il faut au moins 4 minutes pour terminer la synchronisation et récupérer l'accusé de réception à partir du cloud CSSM.

La couleur verte indique un succès. Sélectionnez Terminer pour terminer le workflow :

Vérification

L'onglet Vue d'ensemble de la page Gestionnaire de licences affiche la consommation de licences actuelle :

Sur le côté Catalyst 9800, accédez à Licensing > Service Settings et vérifiez si le mode de connexion est défini sur Air Gap :