Table des matières

Introduction

Normes PoE

Points d'accès Cisco Power

Injecteurs de puissance et alimentations CC compatibles

Normes PoE compatibles

Dépannage

Vérification du budget énergétique du commutateur

Vérifier la négociation de puissance

Problèmes courants rencontrés par le TAC Cisco

Introduction

Ce document décrit les différentes normes Power over Ethernet, répertorie les exigences d'alimentation et les alimentations compatibles pour les points d'accès Cisco.

Normes PoE

La technologie PoE (Power over Ethernet) désigne le système sur lequel l'alimentation électrique est transférée ainsi que les données via un câblage Ethernet à paires torsadées. La commodité de la technologie PoE permet aux points d'accès Cisco d'utiliser un seul câble pour fournir à la fois l'alimentation et les données, ce qui rend les déploiements beaucoup plus rentables.

En 2020, quatre normes Power over Ethernet étaient utilisées par les points d'accès Cisco. Ce tableau les répertorie ainsi que leurs caractéristiques :

Nom de code

Puissance maximale [W]

Norme IEEE

PoE

15.4

802,3af

PoE+

30

802,3at

UPoE

60

Appartient à Cisco

UPoE+

90

802,3bt

Tableau 1 . Normes PoE

Points d'accès Cisco Power

Il n'y a pas de différence de puissance entre les différents domaines réglementaires du même modèle AP. Par exemple, les routeurs Cisco 4800I-E et 4800I-S ont des besoins identiques en termes de consommation électrique et d'alimentation.

Injecteurs de puissance et alimentations CC compatibles

Le tableau 2 répertorie tous les injecteurs PoE officiellement pris en charge pour les derniers modèles de points d'accès Cisco :

Modèle de point d’accès

Injecteurs PoE

Adaptateur secteur CA/CC

9124

AIR-PWRINJ-60RGD1= (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2= (pleine puissance), AIR-PWRINJ6= (moyenne puissance)

Entrée CC auxiliaire, 24 V à 56 V, prise en charge de 60 W, modèle non spécifié dans la fiche technique

9166

AIR-PWRINJ7= (pleine puissance), AIR-PWRINJ6= (moyenne puissance), MA-INJ-6 (pleine puissance)

MA-PWR-50WAC (pleine puissance)

9164

AIR-PWRINJ7= (pleine puissance), AIR-PWRINJ6= (moyenne puissance), MA-INJ-6 (pleine puissance)

MA-PWR-50WAC (pleine puissance)

9162

AIR-PWRINJ7= (pleine puissance), AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), MA-INJ-6 (pleine puissance)

MA-PWR-30W (pleine puissance)

9136

AIR-PWRINJ7= (pleine puissance)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

9124

AIR-PWRINJ6= (moyenne puissance), AIR-PWRINJ-60RGD1= (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2= (pleine puissance)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance)

AIR-PWR-50= (pleine puissance)

3800

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance)

AIR-PWR-50= (pleine puissance)

2800

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ4= (moyenne puissance)

AIR-PWR-B= (pleine puissance)

2700

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ4= (pleine puissance)

AIR-PWR-C= (pleine puissance), AIR-PWR-D= (pleine puissance)

1700

AIR-PWRINJ5= (pleine puissance)

AIR-PWR-C= (pleine puissance), AIR-PWR-D= (pleine puissance)

1850

AIR-PWRINJ4= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

AIR-PWR-C= (pleine puissance)

1840

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (moyenne puissance)

AIR-PWR-C= (pleine puissance)

1815i et 1815m

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (pleine puissance)

X

1815ᵉ

X

AIR-PWR-D= (pleine puissance)

1 815 w

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (pleine puissance)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (pleine puissance), AIR-PWRINJ5= (pleine puissance)

AIR-PWR-D= (pleine puissance)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (pleine puissance)

1 562 I

AIR-PWRINJ-60RGD1= (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2= (pleine puissance), AIR-PWRINJ6= (moyenne puissance)

AIR-PWRADPT-RGD1= (pleine puissance)

1562E et 1562D

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ6 = (pleine puissance)

AIR-PWRADPT-RGD1 = (pleine puissance)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ6 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ5 = (pleine puissance)

X

IW630

AIR-PWRINJ6 = (pleine puissance)

IW-6300H-AC-X-K9 (pleine puissance), IW-6300H-DC-X-K9 (pleine puissance), IW-6300H-DCW-X-K9 (pleine puissance)

IW370

AIR-PWRINJ1500-2 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD1 = (pleine puissance), AIR-PWRINJ-60RGD2 = (pleine puissance)

AIR-PWRADPT3700NA = (pleine puissance), AIR-PWRADPT3700IN = (pleine puissance)

Tableau 2 . Injecteurs d'alimentation et adaptateurs d'alimentation CC

Normes PoE compatibles

Le tableau 3 contient des informations sur les fonctionnalités disponibles lorsque les points d'accès sont alimentés avec l'utilisation de différentes normes PoE. Depuis la dernière mise à jour de cet article, tous les AP ont une fonctionnalité complète avec la norme UPoE+ (802.3bt), donc il n'est pas inclus dans le tableau. Ce tableau suppose qu'aucune passerelle PoE (PoE Out) n'est utilisée.

Remarque : À moins que les points d'accès ne disposent de toute la puissance dont ils ont besoin, ils apparaissent avec un  Low/Medium Power dans l'interface Web du contrôleur sans fil.

Modèle de point d’accès

Consommation maximale [W]

Si alimenté avec UPOE

Si alimenté avec PoE+

Si alimenté avec PoE

9124

À déterminer (non publié dans la fiche technique)

Fonctionnalités complètes

Radios 2,4 GHz et 5 GHz à 2 x 2, arrêt radio 6 GHz, vitesse de port multigigabit 1 000 Mbits/s, port SFP désactivé, sortie PoE désactivée, interface Ethernet de liaison descendante activée

Vitesse de port multigigabit 1000 Mbits/s, toutes les radios sont arrêtées, port SFP désactivé, PoE désactivé, interface Gigabit Ethernet de liaison descendante désactivée

9166

30.5

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé

Vitesse du port multigigabit 1000 Mbits/s, toutes les radios sont arrêtées, port USB désactivé

9164

30

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé

Vitesse du port multigigabit 1000 Mbits/s, toutes les radios sont arrêtées, port USB désactivé

9162

25.5

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Radios 2,4 GHz désactivées 5 GHz et 6 GHz à 1 x 1, vitesse de port multigigabit 1 000 Mbits/s, port USB désactivé

9136

47.3

Fonctionnalités complètes

Radio 2,4 GHz à 2 x 2, radio 5 GHz à 4 x 4, radio 6 GHz à 2 x 2, vitesse de port multigigabit 2,5 Gbit/s, second port multigigabit désactivé, port USB désactivé

Vitesse du port multigigabit 1000 Mbits/s, toutes les radios sont arrêtées, port USB désactivé

9130

30.5

Fonctionnalités complètes

Avant 17.10 : port USB désactivé, 17.10 et versions ultérieures : fonctionnalité complète

Port USB désactivé, vitesse du port Ethernet 1 000 Mbits/s, deux radios à 1 x 1

9124

À déterminer (non publié dans la fiche technique)

Fonctionnalités complètes

Vitesse de port multigigabit 1000 Mbits/s, deux radios 2x2, port SFP désactivé, sortie PoE désactivée (port AUX toujours opérationnel pour les données)

Vitesse du port multigigabit 1 000 Mbits/s, radios désactivées, port SFP désactivé, port PoE sortant/AUX désactivé

9120

25.5

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé, vitesse du port Ethernet 1 000 Mbits/s, avec les deux radios à 1x1 ou l'une des radios sur 2x2 avec une autre désactivée

9117

28.9

Fonctionnalités complètes

Si le port USB est activé, la fréquence radio 5 GHz est réduite à 4x4

Port USB désactivé, vitesse du port Ethernet 2 500 Mbit/s, deux radios à 2 x 2

9115

21.4

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé, vitesse du port Ethernet 1 000 Mbit/s, deux radios à 2 x 2

9105

À déterminer (non publié dans la fiche technique)

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé, sortie PoE désactivée

4800

31

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé, débit du port Ethernet principal de 1 000 Mbits/s, second port Ethernet AUX désactivé

Le point d'accès ne se met pas sous tension

3800

30

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Les deux radios sont arrêtées, mais le point d'accès se met sous tension et peut rejoindre le WLC

2800

26.5

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Les deux radios sont arrêtées, mais le point d'accès se met sous tension et peut rejoindre le WLC

3700

19.6

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Les deux radios 3x3 sans module de sécurité sans fil (WSM) ou les deux radios 2x2 avec WSM

2700

15

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Les deux radios à 3x3

1700

15

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

1850

20.9

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé, port Ethernet AUX désactivé, radio 2,4 GHz à 2 x 3

1840

17.8

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé

1830

15.4

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Port USB désactivé

1815i et 1815w

8.5

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

1 815 m

13.9

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

1810

15.4

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

1572

31

Pas de sortie PoE

Le point d'accès ne se met pas sous tension

Le point d'accès ne se met pas sous tension

1562i

32

Fonctionnalités complètes

Les deux radios à 2x2

Les deux radios sont arrêtées, mais le point d'accès se met sous tension et peut rejoindre le WLC

1562e et 1562d

25

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Les deux radios sont arrêtées, mais le point d'accès se met sous tension et peut rejoindre le WLC

1542

13.9

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

Fonctionnalités complètes

IW630

28

Pas de sortie PoE

Pas de sortie PoE

Le point d'accès ne se met pas sous tension

IW370

30

1 élément chauffant actif, pas de sortie PoE

1 élément chauffant actif, pas de sortie PoE

Aucun chauffage n'est actif et les deux radios sont à 2x2

Tableau 3 . Normes PoE compatibles

Remarque : Pour plus d'informations sur chaque modèle de point d'accès, reportez-vous à leurs fiches techniques et aux guides d'installation.

Dépannage

Vérification du budget énergétique du commutateur

Ces commandes de commutateur affichent le commutateur, le port, l'allocation de l'alimentation et le budget actuels :

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

Vérifier la négociation de puissance

La configuration d'interface par défaut fonctionne bien dans la plupart des déploiements, à condition que le budget énergétique soit suffisant et que le commutateur prenne en charge la norme PoE minimale requise pour un modèle de point d'accès donné.

Une attention particulière doit être portée lorsque vous traitez des exigences d'alimentation supérieures à PoE (802.3af), car CDP ou LLDP doit rester activé (à la fois globalement et au niveau du port) pour assurer une négociation d'alimentation correcte avec le point d'accès connecté.

Assurez-vous que ces options ne sont pas désactivées (ces commandes ne sont pas visibles dans une configuration en cours normale car elles y sont par défaut) :

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

Pour vérifier si le protocole CDP est activé, vous pouvez utiliser cette commande :

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

Problèmes courants rencontrés par le TAC Cisco

- Alimentation d'un point d'accès avec la norme PoE qui ne fournit pas assez d'énergie qu'il nécessite et entraîne l'affichage d'AP dans l'interface Web du WLC avec un  Low/Medium Power . Dans certains cas, cela se traduit par un point d'accès non fonctionnel qui ne peut même pas activer ses radios (par exemple, lorsque le point d'accès 3800 est alimenté avec l'utilisation de 802.3af), ou il peut se traduire par des performances réduites (par exemple, lorsque le point d'accès 9115 est alimenté avec l'utilisation de 802.11af et les radios retombent à 2x2). Consultez le tableau 3 pour connaître le comportement exact de chaque modèle de point d'accès.

- Tous les points d'accès de la même série n'ont pas la même puissance consommée. Par exemple, le 1562i peut produire jusqu'à sept watts de plus que la version 1562d.

- La connexion d'un point d'accès à la source d'alimentation à l'aide d'un câble très long ou non certifié peut entraîner une consommation d'énergie plus élevée au niveau de la source d'alimentation.

- Lorsque vous utilisez des points d'accès externes ou industriels, il est essentiel de les mettre à la terre. Reportez-vous aux « guides de déploiement des points d'accès » pour plus d'informations sur les résultats d'une mise à la terre incorrecte du point d'accès.

- Lorsque vous utilisez des injecteurs de puissance, il est impossible d'avoir des vitesses de port mGig supérieures à 1000 Mbits/s.